목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco Prime Infrastructure에서 Cisco AVC(Application Visibility and Control)에 대한 데이터를 표시하지 않을 경우 발생할 수 있는 문제에 대해 설명합니다.

문제

이 문제는 일반적으로 보증 라이센스가 Cisco Prime Infrastructure에 설치되지 않은 경우에 발생합니다.Cisco Prime Infrastructure는 평가 라이프사이클 라이센스 및 평가 보증 라이센스와 함께 제공됩니다.영구 라이프사이클 라이센스를 설치하면 평가 보증 라이센스가 제거되며 AVC 데이터를 볼 수 없습니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 영구 보증 라이센스를 구매하여 설치하십시오.