목차

소개

단계별 절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Prime Infrastructure 서버에서 관리자 비밀번호를 복구(재설정)하는 방법에 대해 설명합니다.여기서 제공하는 절차는 Cisco 제공 어플라이언스에만 적용됩니다.고객이 제공한 하드웨어에서 Open Virtual Appliances/Virtual Machines로 설치되는 서버에 대한 별도의 절차가 있습니다.

단계별 절차

Cisco Prime Infrastructure 서버가 Cisco 제공 하드웨어 어플라이언스인 경우 다음 단계를 수행합니다.이 절차를 시작하기 전에 DL(Dual Layer) DVD에 ISO 이미지의 복사본을 가지고 있어야 합니다.

1. 키보드 및 모니터를 사용하거나 직렬 콘솔 포트를 통해 어플라이언스에 연결합니다.

2. 어플라이언스의 옵티컬 드라이브에 복구 DVD를 넣고 어플라이언스를 재부팅합니다.콘솔 연결 또는 모니터에 부트 옵션 목록이 표시됩니다.
Available boot options:

[1] Network Control System Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Network Control System Installation (Serial Console)

[3] Recover administrator password. (Keyboard/Monitor)

[4] Recover administrator password. (Serial Console)

<Enter> Boot existing OS from Hard Disk.

Enter boot option and press <return>.

boot:

3. 연결 방법에 따라 'Recover AdministratorPassword' 부팅 옵션을 선택하려면 옵션 3 또는 4를 입력합니다.

4. 비밀번호를 복구(재설정)할 관리자 사용자 이름 옆에 표시된 번호를 입력합니다.

5. 새 비밀번호를 입력하고 두 번째 항목으로 확인합니다.

6. Y를 입력하여 변경 사항을 저장하고 재부팅합니다.

관련 정보

- Cisco Prime Infrastructure 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems