목차

소개

배경 정보

설치 절차

소개

이 문서에서는 CPAR(Cisco Prime Access Registrar)을 설치하는 절차에 대해 설명합니다.

이 설치 절차는 ESC가 CPAR을 관리하지 않고 CPAR이 Openstack에 구축된 VM에 직접 설치되는 NEWTON 버전을 사용하는 Openstack 환경에 적용됩니다.

배경 정보

Ultra-M은 VNF의 구축을 간소화하기 위해 설계된, 사전 패키징되고 검증된 가상화된 모바일 패킷 코어 솔루션입니다. OpenStack은 Ultra-M용 VIM(Virtualized Infrastructure Manager)이며 다음 노드 유형으로 구성됩니다.

- 컴퓨팅

- 개체 스토리지 디스크 - 컴퓨팅(OSD - 컴퓨팅)

- 컨트롤러

- OpenStack 플랫폼 - 디렉터(OSPD)

이 그림에는 Ultra-M의 고급 아키텍처와 관련 구성 요소가 나와 있습니다.

이 문서는 Cisco Ultra-M 플랫폼에 대해 잘 알고 있는 Cisco 직원을 대상으로 하며 OpenStack 및 Redhat OS에서 수행해야 하는 단계에 대해 자세히 설명합니다.

참고: 이 문서의 절차를 정의하기 위해 Ultra M 5.1.x 릴리스가 고려됩니다.

설치 절차

설치를 시작하기 전에 이러한 기능이 달성되었는지 확인합니다.

1. /tmp/CSCOar-x.x.x.-lnx26_64-install.sh에 복사된 CPAR 소프트웨어 이미지

2. CPAR 라이센스는 /tmp/xxxxxx.lic에 복사되었습니다.

3. Java 64비트 설치 1.7.* 또는 1.8.* 64비트 에디션.

4. 호스트 이름을 업데이트하고 /etc/hosts에 동일한 호스트 이름이 있어야 합니다.

5. 이 목록에는 CPAR GUI를 설치하는 데 필요한 RPM이 포함되어 있습니다.

Prime Access Registrar 워크스테이션에 루트 사용자로 로그인합니다.

1단계. cd /tmp 명령이 실행되면 /tmp 디렉토리로 이동합니다.

2단계. chmod 775 ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh 명령을 실행하는 ./CSCOar-x.x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh 파일에 대한 권한을 변경합니다.

3단계. ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh 명령을 통해 설치 스크립트를 시작합니다.

4단계. 질문: <CSCOar>를 설치할 위치를 선택하십시오. [/opt/CSCOar] [?,q] 기본 위치를 선택하려면 enter 키를 누릅니다(/opt/CSCOar/).

5단계. 질문 후 FLEXlm 라이센스 파일은 어디에 있습니까? [] [?,q] 사전 요구 사항에 따라 /tmp가 되어야 하는 라이센스의 위치를 /tmp/xxxxx.lic에 입력합니다.

6단계. Smart Licensing 활성화 여부를 지정합니다.  기존 라이센싱 방법을 사용하려면 다음 단계를 진행합니다.

Smartlicensing을 활성화하시겠습니까?[y/n] [n]: [y,n,?,q] y

7단계. J2RE는 어디에 설치되어 있습니까? [] [?,q] Java가 설치된 디렉토리를 입력합니다. 예: /usr/java/jre1.8.0_144/.

참고: JRE 경로를 제공하지 않거나 경로가 비어 있거나 지원되지 않으면 설치 프로세스가 종료됩니다. Prime Access Registrar에는 JRE 1.7.x 또는 JRE 1.8.x 64비트 버전이 필요합니다.

8단계. Enter를 누르고 Oracle 입력을 건너뜁니다. 이 구축에서는 Oracle이 사용되지 않습니다.

9단계. Enter 키를 누르고 SIGTRAN-M3UA 기능 단계를 건너뜁니다. 이 기능은 이 배포에 필요하지 않습니다.

10단계. CPAR을 루트가 아닌 사용자로 실행하시겠습니까? [n]: [y,n,?,q] 기본 응답 n을 사용하려면 Enter 키를 누릅니다.

11단계. 질문 예 구성을 지금 설치하시겠습니까? [n]: [y,n,?,q] 기본 응답 n을 사용하려면 Enter 키를 누릅니다.

12단계. CPAR 설치가 시작됩니다.

13단계. CPAR 설치 프로세스가 완료될 때까지 기다린 후 실행되는 모든 CPAR 프로세스를 확인합니다. directory/opt/CSCOar/bin으로 이동하고 ./arstatus 명령을 실행합니다. 출력이 이미지에 표시됩니다.

14단계. CPAR 애플리케이션 CLI에 로그인합니다.

/opt/CSCOar/bin 디렉토리로 이동하여 ./aregcmd를 실행합니다.

관리자 사용자 계정 'admin'을 사용하여 연결하면 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.