목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

Cisco DNA Center CLI 로그

절차

확인

소개

이 문서에서는 CLI를 통해 Cisco DNA Center에 로그를 설정하는 단계를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

- Cisco DNA Center에 대한 CLI(Command Line Interface) 액세스 권한이 있어야 합니다.

- 이 절차를 수행하려면 자기터널식 SSH(Secure Socket Shell) 액세스 권한이 있어야 합니다.

포트 2222에서 사용자 이름으로 maglev를 사용합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco DNA Center 2.3.3

- Cisco DNA Center 2.3.5

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

Cisco DNA Center 서비스 로깅 수준을 변경하여 서비스 문제를 해결할 수 있습니다.

GUI(Graphical User Interface)를 통해 로그를 설정하려면 이 문서를 검토할 수 있습니다.

서비스의 기본 로깅 레벨은 정보(Info)입니다. 자세한 정보를 캡처하기 위해 로깅 수준을 정보 수준에서 다른 로깅 수준(디버그)으로 변경할 수 있습니다.

주의: 공개할 수 있는 정보의 유형으로 인해 디버그 레벨 이상에서 수집된 로그는 액세스가 제한되어 있어야 하며 오랫동안 사용할 수 없습니다.

- 디버그: 메시지 디버깅

- 정보: 정상이지만 중요한 조건 메시지

- 경고: 경고 조건 메시지

- 오류: 오류 조건 메시지

Cisco DNA Center CLI 로그

절차

1단계. 서비스 포트를 식별합니다.

magctl service status [service] | grep -i port

magctl service ip display | grep [service]

2단계. 서비스의 레벨 로그를 설정합니다.

magctl service loglevel set -l debug -t [30|60] [service] [port]

참고: 로그 레벨을 수정할 수 없는 서비스는 거의 없습니다.

이 경우 오류가 표시되어야 합니다.

magctl service loglevel set -l debug -t 30  disaster-recovery-service 8500

Could not complete the operation, either service is down or service does not support the operation

확인

변경 사항을 확인합니다.

magctl service loglevel display [service] [port]