목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

절차

소개

이 문서에서는 독립형 서버에 대한 UCS 서버 프로파일을 클레임, 생성 및 구축하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

이 절차는 M5, M6 및 M7 Series 독립형 서버에 대해 수행할 수 있습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 절차는 M5, M6 및 M7 Series 독립형 서버에 대해 수행할 수 있습니다.

절차

청구할 수 있는 디바이스의 Cisco IMC 웹 페이지로 이동합니다.

서버 사이트

다음으로, Admin(관리) > Device Connector(디바이스 커넥터)로 이동합니다.

디바이스 커넥터

서버가 Intersight 클라우드 또는 Intersight 어플라이언스에 연결할 수 있는지 확인합니다.

Settings(설정)에서 Proxy Configuration(프록시 컨피그레이션) 및 Certificate Manager(인증서 관리자)를 수정합니다.

장치 설정

프록시 구성

Cisco Intersight Portal에 연결되면 디바이스를 클레임할 수 있습니다. 이렇게 하려면 장치 ID와 클레임 코드를 모두 복사한 다음 Intersight 계정에 로그인하십시오.

장치 ID 및 클레임 코드

Intersight Portal(Intersight 포털)에서 Admin(관리) > Targets(대상)로 이동합니다.

Claim a New Target을 클릭합니다.

새 대상 클레임

Compute/Fabric(컴퓨팅/패브릭) 아래에서 Cisco UCS Server(독립형) 를 선택하고 Start(시작)를 클릭합니다.

Cisco UCS 서버

General(일반) 페이지에서 Device ID(디바이스 ID)와 Claim Code(클레임 코드)를 모두 붙여넣습니다.

Resource Group(리소스 그룹)을 선택한 경우 디바이스를 추가할 Organizations(조직)를 지정할 수 있습니다. 이는 필수 사항이 아닙니다.

기본적으로 리소스 그룹은 모두로 표시됩니다.

청구를 클릭합니다.

일반 사항 페이지

성공하면 Targets 아래에서 디바이스를 볼 수 있습니다.

모든 대상

이제 서버가 Intersight에 올바르게 추가되었으므로 UCS 서버 프로필을 생성할 수 있습니다.

Configure(구성) > Profiles(프로파일)를 클릭한 다음 UCS Server Profiles(UCS 서버 프로파일)를 클릭합니다.

UCS 서버 프로필

Create UCS Server Profile을 클릭합니다.

UCS 서버 프로필 생성

서버 프로필의 이름을 지정하고 대상 플랫폼의 독립형 서버를 선택한 후 다음 을 클릭합니다.

독립형 서버 할당

Server Assignment(서버 할당) 화면에서 Standalone Server(독립형 서버)를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

서버 할당 화면

다음 5단계에서는 요구 사항에 따라 서버 정책을 할당합니다. Summary(요약) 및 Deploy(구축)를 클릭하여 완료합니다.

서버 요약 배포

Intersight에서 컨피그레이션을 검증하고, 올바른 경우 상태를 확인할 수 있습니다.

최종 프로파일

이제 Intersight에서 UCS 독립형 서버를 관리할 수 있습니다.