목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 로컬 EPNM(Evolved Programmable Network Manager) 또는 원격 서버에서 디바이스 컨피그레이션 백업을 복사하는 단계를 설명합니다

작성자: Jaminder Singh Bali, Cisco TAC 엔지니어.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 이러한 주제에 대해 알고 있는 것이 좋습니다

- EPNM

- 셸 액세스를 통해 EPNM 애플리케이션 서버 GUI 및 CLI에 연결하는 방법

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 소프트웨어 버전 5.x의 EPNM를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

로컬 EPNM/원격 서버에서 디바이스의 컨피그레이션 백업을 복사할 수 없습니다

솔루션

1. 로컬 또는 원격 저장소 생성 방법

epnm50/admin#

epnm50/admin# config t

epnm50/admin(config)# repository testconfigbackup

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# url sftp://< IP address of local or remote server>/localdisk/sftp/ccmbackup

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# user test password plain cisco123

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# end

- Config Archive(EPNM GUI->Inventory(인벤토리)->Config Archive(컨피그레이션 아카이브)->에서 Repository(저장소)를 선택하고 Backup to Repository)를 클릭하고 Run. 백업을 위해 만든 디렉터리에 원격 서버에 파일을 만들 수 있는 적절한 권한이 있는지 확인하십시오.

- 로컬 또는 원격 서버에서 수집된 컨피그레이션을 확인하려면 명령을 실행합니다

epnm50/admin# show repository testconfigbackup

CiscoPrime-epnm50_ConfigArchive_2022-07-13_17-25-40.zip

epnm50/admin#

로컬/원격 서버

root@epnm60 ccmbackup]# ls -lrt

total 4880

-rw-rw-r--. 1 root gadmin       0 Jul 13 17:32 abc.cfg

-rw-rw-r--. 1 test gadmin       0 Jul 13 17:39 cde.cfg

-rw-r--r--. 1 test gadmin 4995674 Jul 13 17:40 CiscoPrime-epnm50_ConfigArchive_2022-07-13_17-25-40.zip

2) API 호출 메서드

또한 표시된 대로 restconf API를 사용하여 모든 노스바운드 서버의 모든 디바이스 또는 특정 디바이스의 컨피그레이션 백업을

https ://

/webacs/api/v1/data/BulkUnsanitizedConfigArchives?.full=true

API 호출 목록은 디바이스당 모든 개별 API를

https ://

/webacs/api/v1/data/BulkUnsanitizedConfigArchives