목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco DNA Appliance와의 광학 장치 호환성을 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 DN1 및 DN2 Cisco DNA 어플라이언스 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

광학 모듈과 호환되지 않으면 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 클러스터 및 엔터프라이즈 포트에 대한 옵틱 모듈을 검증하는 경우 게이트웨이에 연결할 수 없거나 Cisco DNA 설치 중 인터페이스가 다운되는 등의 일반적인 오류가 발생하지 않을 수 있습니다.

참고: 연결 문제는 이 문서에서 다루지 않는 다른 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

솔루션

엔터프라이즈 및 클러스터 포트에 연결된 SFP(optic) 모듈이 설치 가이드에 나열되어 있는지 확인합니다.

- 설치 가이드 열기

- 어플라이언스 세대 및 Cisco DNA 버전을 클릭합니다.

- Plan the Deployment(구축 계획)를 클릭합니다.

- SFP가 나열된 Interface Cable Connections 섹션을 찾습니다.

Cisco DNA Center 버전 2.3.5.X 1세대 어플라이언스의 다음 예를 살펴보십시오.

10Gbps 엔터프라이즈 및 클러스터 포트에 케이블을 연결할 경우 두 포트 모두 다음 미디어 유형만 지원합니다.

Cisco DNA Appliance에 설치된 SFP가 올바른지 확인한 후 다음을 수행합니다.

- 상호 운용성 매트릭스 열기

- 검색 창에 SFP 모듈을 입력합니다

- 그 결과 SFP는 이제 Cisco DNA Appliance에 설치된 옵틱 모듈과 호환됩니다.

다음 예를 살펴보십시오. 이 표에서는 광학 모듈 SFP-10G-LR과의 상호 운용성을 보여줍니다

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드