목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

검증

소개

이 문서에서는 Cisco Catalyst Center를 사용하여 WLC에 대한 텔레메트리 작업에서 "플로우 내보내기 수의 최대 제한에 도달함" 오류를 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음에 대한 액세스가 필요합니다.

- 슈퍼 관리자 역할의 Cisco Catalyst Center GUI

- 관리자 역할의 AirOS 무선 컨트롤러 CLI 및 GUI입니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Cisco Wireless Controller WLC 5520 with AirOS에 플로우 내보내기가 이미 구성되어 있으면 해당 디바이스에서 구성할 플로우 내보내기만 지원하므로 Cisco Catalyst Center 텔레메트리 프로비저닝에 실패할 것으로 예상됩니다. 따라서 Cisco Catalyst Center는 WLC에서 둘 이상의 플로우 내보내기를 구성하도록 제한했기 때문에 해당 컨피그레이션을 재정의할 수 없으므로 프로비저닝 작업이 실패합니다.

netflow 설정 구축이 시작되었습니다.

실패: 장치: 10.88.244.161에서 새 Netflow Collector Server 구성 설정 IP: [10.10.10.10] 및 포트: [6007]을(를) 구성하지 못했습니다. 예외: XDE 프로시저를 실행하는 중 오류가 발생했습니다. 오류 메시지: config flow create exporter 10.10.10.10 10.10.10.10 port 6007 명령을 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. 명령 출력: config flow create exporter 10.10.10.10 10.10.10.10 port 6007 Reached Max limit for Number of Flow Exporter.

원격 분석 작업 오류 세부 정보

참고: Cisco Catalyst Center는 플로우 내보내기 수에 제한이 있으므로 무선 컨트롤러용 첫 번째 NetFlow 컬렉터 서버만 푸시할 수 있습니다.

Cisco Catalyst Center에서 WLC로 흐름 내보내기를 푸시하려고 하지만 디바이스에 CLI 출력에서 확인된 대로 구성된 흐름 내보내기가 이미 있습니다.

(Cisco Controller) >show flow exporter summary Exporter-Name Exporter-IP Port ============= =========== ===== fer_exporter 10.10.10.10 6007 (Cisco Controller) >show flow exporter statistics Exporter-name: fer_exporter Total Flows Sent: 1147297289 Total Pkts Sent: 81828210 Total Pkts Dropped: 0 Last Sent Time: Sat Mar 24 19:37:18 2159

Cisco Catalyst Center에서 Network Settings(네트워크 설정)에 구성된 Netflow Collector 설정을 WLC로 푸시하려고 하지만 디바이스가 플로우 내보내기 제한인 하나만 구성하면 됩니다. 그러면 플로우 내보내기가 동일하더라도 작업이 실패합니다.

솔루션

1- WLC CLI에서 명령을 실행하여 AirOS WLC가 흐름 내보내기의 최대 제한 수에 도달했는지 확인합니다.

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

fer_exporter             10.10.10.10     6007

이 CLI 출력에서는 WLC에 fer_exporter라는 흐름 내보내기가 이미 구성되어 있으며 텔레메트리 프로비저닝 작업 중에 Cisco Catalyst Center에 충돌을 일으키고 있음을 확인할 수 있습니다.

2- Cisco Catalyst Center 메뉴 > 설계 > 네트워크 설정 > 텔레메트리 탭으로 이동하여 Netflow Collector Server를 구성했는지 확인합니다. Cisco Catalyst Center 또는 외부 서버를 Flow Collector 서버로 구성할 수 있습니다.

Cisco DNA Center Netflow 컬렉터 설정

3- AirOS WLC GUI에 로그인하고 Wireless(무선) > Netflow > Exporter(내보내기)로 이동하여 디바이스에 구성된 흐름 내보내기 목록을 확인합니다.

WLC GUI Netflow 컨피그레이션

4- 플로우 내보내기 이름을 검색하고 화살표 드롭다운 메뉴에서 제거를 선택합니다. 이 예에서는 1단계에서 확인한 대로 이미 구성된 플로우 엑스포터의 이름을 fer_exporter로 지정합니다.

내보내기 제거

5- 플로우 내보내기를 제거할 때 플로우 내보내기를 사용 중인 경우, 해당 내보내기가 플로우 모니터에 연결되어 있다는 경고 메시지를 수신할 수 있습니다. 먼저 Flow Monitor(플로우 모니터)를 제거하여 연결을 삭제해야 이 연결을 제거할 수 있습니다.

플로우 엑스포터

6- Flow Monitor를 제거하려면 Wireless > Netflow > Monitor로 이동하고 fer_exporter와 연결된 Flow Monitor를 선택하여 이를 제거할 수 있습니다.

플로우 모니터

이 예에서는 플로우 내보내기와 연결된 플로우 모니터의 이름을 fer_Monitor로 지정합니다. 플로우 모니터가 WLAN에 연결된 경우, 플로우 모니터를 제거할 때 WLAN과의 연결로 인해 플로우 내보내기와 유사한 메시지를 받을 수 있습니다.

WLC GUI Netflow 컨피그레이션

7- WLANs(WLAN) 탭으로 이동하고 WLANs(WLAN) 섹션을 확장하여 WLC에 구성된 WLAN을 확인합니다.

WLC GUI WLANs 컨피그레이션

8- 모든 WLAN 컨피그레이션을 열어 Flow Monitor(플로우 모니터) 필드에 QoS 탭에서 fer_Monitor가 선택되어 있는지 확인합니다. 그러면 none(없음) 옵션을 선택하여 제거할 수 있습니다.

WLC GUI Netflow 컨피그레이션

WLC GUI Netflow 컨피그레이션

9- WLAN에서 Flow Monitor(플로우 모니터)를 제거한 후에는 5단계에서 설명한 대로 Flow Monitor(플로우 모니터)를 제거하고 4단계에서 설명한 대로 Flow Exporter(플로우 내보내기)를 제거할 수 있습니다.

WLC GUI Netflow 컨피그레이션

10- 이제 Cisco Catalyst Center 인벤토리의 WLC를 다시 동기화할 때이며, 동기화가 완료되면 텔레메트리 프로비저닝 작업을 시작할 수 있습니다. WLC에 구성된 흐름 내보내기가 더 이상 없으므로 이번에는 작업을 성공적으로 수행할 수 있습니다.

성공 텔레메트리 프로비저닝 작업

참고: 솔루션에 설명된 모든 단계는 WLC GUI 없이 원하는 경우 WLC CLI를 통해서도 수행할 수 있습니다.

검증

텔레메트리 작업이 성공적으로 완료되면 흐름 내보내기 및 보증을 위해 WLC CLI 명령을 사용하여 검증할 수 있습니다. 또한 WLC 및 AP에 대한 Cisco Catalyst Center Assurance 상태 페이지를 확인합니다.

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

dnacexporter 10.10.10.10     6007

참고: Cisco Catalyst Center에서 구성한 흐름 내보내기는 dnacexporter로 불리도록 하드코딩됩니다.