목차

소개

배경 정보

이벤트 기반 동기화 건너뛰기

소개

이 문서에서는 Cisco DNA Center Inventory에서 이벤트 기반 동기화를 건너뛰는 절차에 대해 설명합니다.

배경 정보

Cisco DNA Center 소프트웨어 버전 2.3.3.x 이상을 사용하는 것이 좋습니다.

이벤트 기반 동기화 건너뛰기

Cisco DNA Center(DNAC)에서 관리하는 네트워크 디바이스의 액세스 포트가 플랩하거나 액세스 포인트(AP)가 연결/연결 해제될 때마다 인벤토리에서 해당 네트워크 디바이스에 대한 내부 동기화가 트리거됩니다. 때때로 디바이스가 지속적인 "동기화" 상태이며 "관리됨" 상태가 되는 경우가 거의 없다는 것을 알 수 있습니다. 이는 Cisco DNAC에서 예상되는 동작입니다. Cisco DNAC는 네트워크 디바이스에서 발생하는 변경 사항과 보증 데이터베이스의 업데이트된 정보를 업데이트해야 하기 때문입니다.

항상 플랩이 일어나는 이유를 알아내고 근원에서 이 문제를 해결해야 한다.

그러나 지속적인 동기화 상태로 인해 일부 작업을 수행하지 못하거나 보증 데이터가 불완전할 수 있습니다.

이를 해결하려면 Cisco DNAC 인벤토리에서 네트워크 디바이스에 태그를 지정할 수 있습니다. 그러면 Cisco DNAC는 이 디바이스가 이벤트 기반 동기화에서 건너뛰도록 태그가 지정되었음을 알 수 있습니다.

1. 먼저 태그를 생성합니다. 참고: 태그 이름은 INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

"Tag" 옵션에서 "Create New Tag"를 선택합니다

특정 TAG 이름을 추가합니다. 이 태그에 대해 디바이스별 필터를 지정할 수 있습니다.

2. 선택한 디바이스에 태그를 연결하고 Apply  그림에 표시된 것과 같습니다.

"태그" 옵션을 선택한 다음 새로 만든 태그를 선택하고 "적용"을 클릭합니다.

태그가 성공적으로 적용되면 인벤토리에 적용된 TAG가 표시됩니다