목차

소개

문제

솔루션

rsyslog 사용

소개

이 문서에서는 syslog를 syslog 서버에 전달하도록 CSPC를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

BCS 및 NP는 syslog 분석을 지원하지만, 이미 다른 솔루션을 보유하고 있으며 Splunk와 같은 syslog 서버를 사용하는 경우도 있습니다. 그러나 이 경우 CSPC에서 syslog를 CSPC에서 syslog 서버로 전달해야 합니다.

솔루션

사용해야 할 프로토콜(TCP/UDP) 및 IP/포트를 결정합니다. 기본 포트는 514입니다.

참고: CSPC에서 Syslog 서버에 연결할 수 있어야 합니다.

rsyslog 사용

1. /etc/rsyslog.conf을 백업합니다.

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.confbkup<date>

2. 전달 규칙을 추가합니다.

# ### begin forwarding rule ###

# The statement between the begin ... end define a SINGLE forwarding

# rule. They belong together, do NOT split them. If you create multiple

# forwarding rules, duplicate the whole block!

# Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)

#

# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is

# down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.

#$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # where to place spool files

#$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files

#$ActionQueueMaxDiskSpace 1g   # 1gb space limit (use as much as possible)

#$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown

#$ActionQueueType LinkedList   # run asynchronously

#$ActionResumeRetryCount -1    # infinite retries if host is down

# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional

#*.* @@remote-host:514

Add here

# ### end of the forwarding rule ###

2.1. TCP의 예:

*.* @@138.25.253.132:514

2.2. UDP 예:

*.* @138.25.253.132:514

3. rsyslog를 다시 시작합니다.

service rsyslog restart

참고: 잘못된 프로토콜을 구성하면 rsyslogd라는 오류 메시지가 나타납니다. 에 연결할 수 없습니다. : 연결이 거부됨... . 이 오류가 발생하면 수정합니다(단계 2.1 및 2.2로 이동).

테스트 목적으로 다음을 사용하여 syslog를 생성할 수 있습니다.

logger "Your message for testing here"

4. syslog를 수신하는지 확인합니다.