목차

소개

사전 요구 사항

설정 및 토폴로지

사례 연구

관련 단계

소개

이 문서에서는 ACI에서 도메인 검증 기능이 활성화된 경우 리프 스위치에 대한 APIC CLI에서 모든 고정 포트 바인딩을 삭제하는 경우의 영향에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

ACI 구성 및 도메인 검증 기능에 대한 기본적인 이해

ACI의 도메인 검증 기능에 대한 자세한 내용은

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/software/aci-data-center/221206-understand-aci-enforce-domain-validation.html#:~:text=13%201%2C19-,Enforce%20Domain%20Validation%3A%20Enabled,NOT%20programmed%20on%20the%20interface

설정 및 토폴로지

이 설정에서는 ACI Leaf 스위치 인터페이스에서 Vlan을 프로그래밍하는 두 가지 방법을 사용합니다

1. Leaf01 포트 IPG(Interface Policy Group)에 연결된 AAEP(Attachable Access Entity Profile)가 EPG(Endpoint Policy Group) 매핑으로 구성되었습니다.

2. Leaf04 포트 IPG에 연결된 AAEP에는 EPG 매핑이 없지만 CLI를 통해 Vlan을 푸시하는 " 정적 포트 바인딩"이 수행됩니다.

리프 2개 - 01 및 04,

모델: N9K-C93180YC-FX

- 버전 - 16.0(3e)

- IPG 정책: ipg_1

- aaep1(Leaf 01에 사용됨)

- 시스템 cdp 지원

- system-lldp-enabled

- IPG 정책: ipg_2

- aaep_static(Leaf04에 사용됨)

- 시스템 cdp 지원

- system-lldp-enabled

- 리프 인터페이스 선택기:Leaf_101_interface_profile

- 포트 8-9

- ipg_1

- 리프 인터페이스 선택기:Leaf_104_interface_profile

- 포트 8-9

- ipg_2

- 스위치 프로필: Leaf_101

- 리프101

- Leaf_101_interface_profile

- 스위치 프로필: Leaf_104

- 리프104

- Leaf_104_interface_profile

- 테넌트: abc-tn , 애플리케이션 프로파일: abc-ap, EPG: epg-1, BD: bd-1

- 물리적 도메인: abc-dom , Vlan 풀: 정적 : abc-vlan-pool(150-152)

- Domain sample-dom이 EPG-1에 매핑됩니다.

사례 연구

이 실습에서는 NXOS® CLI에서 고정 포트 바인딩을 삭제하는 경우의 영향을 관찰합니다. 이 문서의 동작에는 " NXOS® CLI(CLI 전용)에서 모든 정적 포트 매핑을 제거하면 APIC가 EPG에서 물리적 도메인을 제거합니다."가 표시됩니다. 현재 CLI 설계와 마찬가지로 마지막 고정 포트를 제거하면 물리적 도메인과 EPG 간의 연결이 정리됩니다. 이는 최적의 컨피그레이션을 유지하고 특정 시나리오에서 중복되는 VLAN을 방지하기 위한 것입니다. 이는 GUI/API를 통해 수행되는 컨피그레이션과도 관련이 없습니다.

이 동작은 ACI 패브릭에만 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 컨피그레이션 설계에는 동일한 EPG 아래에서 혼합된 AEP 연결에 대한 정적 포트 첨부 및 EPG의 구축이 포함되며, 이는 일반적이지 않습니다.

EPG에서 물리적 도메인이 제거되고 패브릭에서 도메인 검증 기능이 활성화된 경우 APIC는 EPG 인터페이스에서 모든 VLAN을 제거합니다.

이 문제는 Cisco 버그 ID CSCwj74262에서 이미 해결되었습니다. CLI 구성 아래의 컨피그레이션 정리와 관련된 현재 예상 동작을 변경합니다.)

관련 단계

1단계. 도메인 유효성 검사가 활성화되었는지 확인합니다.

apic1# moquery -c infraSetPol | egrep "domainValidation"

domainValidation               : yes

시나리오에서 도메인 검증이 비활성화된 경우, EPG에서 물리적 도메인 연결을 제거하는 것으로 어떤 영향도 표시되지 않으며, 이는 리프 인터페이스에서 VLAN을 제거하는 것이 아닙니다.

2단계. AAEP에서 EPG로의 매핑으로 인해 Leaf 101에서 VLAN이 프로그래밍됩니다.

apic1# fabric 101 show vlan encap-id 151

----------------------------------------------------------------

Node 101 (bgl-aci07-leaf01)

----------------------------------------------------------------

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

14   abc-tn:abc-ap:epg-1       active    Eth1/8, Eth1/9

VLAN Type  Vlan-mode

---- ----- ----------

14   enet  CE

3단계. 정적 매핑이 수행되지 않으므로 Leaf 104에 대해 VLAN이 프로그래밍되지 않았습니다.

apic1# fabric 104 show vlan encap-id 151

----------------------------------------------------------------

Node 104 (leaf04)

----------------------------------------------------------------

++ No vlan programmed

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

VLAN Type  Vlan-mode

---- ----- ----------

3단계. APIC CLI에서 Leaf 104의 NXOS® 스타일 구성

apic1(config)# leaf 104

apic1(config-leaf)# interface eth 1/8-9

apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 151 tenant abc-tn application abc-ap epg epg-1 <<== add static path binding

4단계. APIC fvIfConn MO에서 검증 생성

apic1# moquery -c fvIfConn | grep dn | grep abc

dn                 : uni/epp/fv-[uni/tn-abc-tn/ap-abc-ap/epg-epg-1]/node-101/attEntitypathatt-[abc-aaep]/conndef/conn-[vlan-151]-[0.0.0.0] <<<=== MO created due to EPG to AAEP Mapping

dn                 : uni/epp/fv-[uni/tn-abc-tn/ap-abc-ap/epg-epg-1]/node-104/stpathatt-[eth1/8]/conndef/conn-[vlan-151]-[0.0.0.0] <<<==== MO created due to static port binding in step 3

dn                 : uni/epp/fv-[uni/tn-abc-tn/ap-abc-ap/epg-epg-1]/node-104/stpathatt-[eth1/9]/conndef/conn-[vlan-151]-[0.0.0.0]

5단계. 노드 104에서 컨피그레이션을 삭제했습니다.

apic1(config-leaf)# interface eth 1/8-9

apic1(config-leaf-if)# no switchport trunk allowed vlan 151 tenant abc-tn application abc-ap epg epg-1 <<== Delete static path binding

apic1(config-leaf-if)#

6단계. CLI를 통해 구성을 제거할 때 백엔드에서 트리거된 정리 스크립트로 인해 도메인이 제거되었습니다.

7단계. Enforce validation 기능으로 인해 VLAN 프로그래밍이 제거되었습니다(도메인이 EPG에 연결되지 않으므로 VLAN이 프로그래밍되지 않음).

apic1# fabric 101 show vlan encap-id 151

----------------------------------------------------------------

Node 101 (leaf01)

----------------------------------------------------------------

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

++ vlan got removed

VLAN Type  Vlan-mode

---- ----- ----------