목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

GUI를 통해 구성

옵션 A - MonObj "ALL" + 통계 유형 "ALL"

옵션 B - MonObj "l1.Physif" + 통계 유형 "ALL"

옵션 C - MonObj "l1.Physif" + 특정 통계 유형

다음을 확인합니다.

APIC CLI를 통해 확인

GUI를 통해 확인

소개

이 문서에서는 ACI 모니터링 정책, 특히 인터페이스 통계의 기록 보존 기간을 수정하는 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 ACI 소프트웨어 릴리스 5.2(2e)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

인터페이스 통계는 Fabric(패브릭) > Inventory(인벤토리) > Pod x > Interfaces(인터페이스) > Physical Interfaces(물리적 인터페이스) > ethx/y > Stats(통계) 탭에서 확인할 수 있습니다.

이 통계 보기에서 History Retention Period of the Granularity가 적용되어 다음 레코드를 보존합니다.

- 총 이그레스 바이트

- 총 이그레스 바이트 비율

- 총 인그레스 바이트

- 총 인그레스 바이트 비율

- CRC 정렬 오류

이 문서에는 "15분" 단위의 기록 보존 기간을 수정하는 단계가 포함되어 있습니다. "15분"에 대한 기록 보존 기간의 기본값은 1일입니다.

필요한 경우 문서 내용을 다른 세분성 값에 맞게 조정할 수 있습니다.

구성

통계 수집 정책은 다음 다이어그램으로 요약할 수 있는 계층 구조 및 해결 프로세스를 따릅니다.

--- MonObj "ALL"  +  Stats Type "ALL"

|

|--- MonObj "className" + Stats Type "ALL"

|

|--- MonObj "className" + Stats Type "Specific-value"

특별히 정의된 통계 유형 값(최저 수준)이 있는 특정 모니터링 객체(MonObjs)가 우선적으로 적용됩니다. 정의되지 않은 경우 전역 모니터링 객체 "ALL" 및 통계 유형 "ALL"까지의 다음 레벨 값으로 확인됩니다.

다른 명명된 모니터링 정책이 정의되어 사용되지 않는 경우 "기본" 모니터링 정책 내의 통계 수집 정책을 사용하여 전체 ACI 패브릭에 대한 통계 세분화 및 기록 보존 기간을 수정할 수 있습니다.

GUI를 통해 구성

1. 상단 메뉴 모음에서 패브릭과 액세스 정책을 차례로 클릭합니다.

2. 탐색 창에서 Policies(정책), Monitoring(모니터링), default(기본값)를 차례로 확장합니다.

3. Stats Collection Policies(통계 수집 정책) 폴더를 클릭합니다.

4. 오른쪽 창에서 컨피그레이션이 계속됩니다. 3가지 옵션이 있습니다.

1. 통계 유형이 "ALL"인 전역 모니터링 개체 "ALL"을 수정합니다.

2. 통계 유형이 "ALL"인 "Layer 1 Physical Interface Configuration (l1.Physif)" 모니터링 개체를 수정합니다.

3. 특정 통계 유형 "이그레스", "인그레스" 및 "인그레스 오류 패킷"으로 "레이어 1 물리적 인터페이스 컨피그레이션(l1.Physif)"을 수정합니다.

옵션 A, B 및 C는 다음과 같이 시각화할 수 있습니다.

--- MonObj "ALL"  +  Stats Type "ALL"               - Option A

|

|--- MonObj "l1Physif" + Stats Type "ALL"          - Option B

|

|--- MonObj "l1Physif" + Stats Type "Egress"...  - Option C

옵션 C는 가장 구체적인 옵션이며 Background Information 섹션에 언급된 상태만 수정할 수 있습니다. 그러나 이 문서에서는 계층 구조를 이해하는 데 도움이 되는 다른 옵션에 대한 프로세스를 검토합니다.

참고: 옵션 A 또는 B는 MonObjs 및 Stats Type에 대한 Stats 수집 정책을 Background Information 섹션에 지정된 정책 이상으로 수정합니다.

옵션 A - MonObj "ALL" + 통계 유형 "ALL"

1. Monitoring Object "ALL" 및 Stats Type "ALL"이 선택되었는지 확인합니다.

2. "15분" 세분화 항목을 찾습니다.

3. 해당 Admin State(관리 상태)가 "enabled(활성화됨)"로 설정되었는지 확인합니다.

4. 이 문서의 기록 보존 기간을 원하는 시간인 "1주"로 변경합니다.

5. 업데이트를 클릭합니다.

이 시나리오에서는 모든 통계 유형에 대한 모든 모니터링 개체의 15분 세분화에 1주 기록 보존 기간이 적용됩니다. 따라서 ACI 패브릭 전체에서 객체 보존이 증가합니다.

옵션 B - MonObj "l1.Physif" + 통계 유형 "ALL"

1. Monitoring Object(모니터링 개체) "Layer 1 Physical Interface Configuration(l1.Physif)" 및 Stats Type"ALL"이 선택되었는지 확인합니다.

2. "+" 아이콘을 클릭합니다

3. "15분" 세분화 항목을 선택합니다.

4. 해당 Admin State(관리 상태)가 "enabled(활성화됨)"로 설정되었는지 확인합니다.

5. 이 문서의 기록 보존 기간을 원하는 시간인 "1주"로 변경합니다.

6. 업데이트를 클릭합니다.

이 시나리오에서는 기록 보존 기간 1주가 모든 인터페이스에 적용되며, 모든 통계 유형에 대해 세분화 15분이 적용됩니다. 이것은 변화가 L1Physif에 대해 범위가 지정됨에 따라 더 통제된 접근법이다.

옵션 C - MonObj "l1.Physif" + 특정 통계 유형

수정할 통계 유형은 "Egress", "Ingress" 및 "Ingress Error Packets"입니다.

1. Monitoring Object(모니터링 개체) "Layer 1 Physical Interface Configuration(l1.Physif)" 및 Stats Type(통계 유형) "Egress"가 선택되었는지 확인합니다.

2. "+" 아이콘을 클릭합니다

3. "15분" 세분화 항목을 선택합니다.

4. 해당 Admin State(관리 상태)가 "enabled(활성화됨)"로 설정되었는지 확인합니다.

5. 이 문서의 기록 보존 기간을 원하는 시간인 "1주"로 변경합니다.

6. 업데이트를 클릭합니다.

7. Repeat for Stats Type "Ingress" 및 "Ingress Error Packets"

이 시나리오에서는 통계 유형 이그레스, 인그레스 및 인그레스 오류 패킷에 대해서만 1주 기록 보존 기간이 인터페이스에 15분 단위로 적용됩니다. 이는 변경이 특정 통계 유형에 대한 범위를 지정하므로 가장 통제된 접근 방식입니다.

다음을 확인합니다.

15분 단위의 기록 보존 기간은 APIC CLI 및 GUI를 통해 확인할 수 있습니다.

이 문서에서 기록 보존 기간은 다음과 같습니다.

모니터링 개체

통계 유형

기록 보존 기간

모두

모두

1일

레이어 1 물리적 인터페이스 컨피그레이션(l1.Physif)

모두

1주

레이어 1 물리적 인터페이스 컨피그레이션(l1.Physif)

이그레스

1주

레이어 1 물리적 인터페이스 컨피그레이션(l1.Physif)

인그레스

1시간

레이어 1 물리적 인터페이스 컨피그레이션(l1.Physif)

인그레스 오류 패킷

10일

APIC CLI를 통해 확인

API에서 이러한 객체를 쿼리하여 서로 다른 모니터링 정책 레벨을 확인할 수 있습니다.

uni/infra/moninfra-default/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrTotal/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptEgrTotal/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrErrPkts/coll-15min

APIC CLI를 통해 이러한 객체에 대해 moquery를 사용합니다.

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.HierColl

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/coll-15min

histRet      : 1d

modTs        : 2022-05-20T13:03:05.311+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : all

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.HierColl

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/coll-15min

histRet      : 1w

modTs        : 2022-05-16T16:15:58.031+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptEgrTotal/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.Coll

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptEgrTotal/coll-15min

histRet      : 1w

modTs        : 2022-05-16T16:16:54.786+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrTotal/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.Coll

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrTotal/coll-15min

histRet      : 1h

modTs        : 2022-05-16T16:21:25.962+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrErrPkts/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.Coll

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrErrPkts/coll-15min

histRet      : 10d

modTs        : 2022-05-20T13:03:24.715+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

GUI를 통해 확인

구성된 기록 보존 기간이 지나면 Interface Stats 페이지에서 결과를 확인할 수 있습니다.

패브릭 > 인벤토리 > 포드 x > 인터페이스 > 물리적 인터페이스 > 이더넷/y > 통계 탭:

15분 단위 변경 사항을 검증하려면

1. 왼쪽 상단의 확인란 아이콘을 클릭합니다

2. 기본 단위 유형으로 샘플링 간격을 "15분"으로 선택합니다

3. Submit(제출)을 클릭합니다.

이 인터페이스에서 사용 가능한 모든 상태를 확인하려면 Zoom(확대/축소)을 "All"로 변경합니다.

15분 세분성 기록 보존 기간 1일("ALL" + 통계 유형 "ALL") 및 1주("L1Physif" + 통계 유형 "ALL")가 사용되지 않는지 확인합니다.

대신 특정 통계 유형 정의는

- 1주("이그레스")

- 1시간("인그레스")

- 10일("인그레스 오류 패킷")

효력을 발휘했습니다.