목차

목표

일반적인 증상

APIC SSD에 영향이 있습니까? 확인 방법?

SSD 교체 전 목록 확인

SSD 교체 절차

1단계

2단계

3단계

CIMC 릴리스 3.0(4) 이상의 경우

3.0(4) 이전 CIMC 릴리스의 경우

4단계

5단계

필드 알림/버그 참조

목표

APIC(Application Policy Infrastructure Controller) SSD(Solid State Drive)의 내력은 특정 유형의 SSD에 대해 사용량이 많은 과정에서 모두 소모됩니다.이로 인해 SSD 쓰기 속도가 느려지고 SSD는 읽기 전용이 될 수 있습니다. SSD 드라이브의 성능이 저하되면 APIC 서비스에서 CPU 급증이 발생할 수 있습니다.

필드 알림:FN - 64329는 제품 ID가 APIC-SD120G0KS2-EV 및/또는 APIC-SD120GBKS4-EV인 모든 APIC SSD를 새로운 엔터프라이즈 레벨 SSD - 부품 번호 UCS-SD020G00으로 교체하도록 권장합니다. 12S3-EP

이 문서에서는 APIC SSD 제품 ID를 식별하는 방법과 필드 공지의 영향을 받는 APIC에서 SSD를 교체하는 방법에 대한 절차를 간략하게 설명합니다.

아래 나열된 기존 SSD 교체 문서를 보완합니다.

Cisco APIC SSD 교체 릴리스 3.x 이하

Cisco APIC SSD 교체 릴리스 4.x 이상

일반적인 증상

2.3부터 시작하는 ACI 릴리스에는 APIC에서 생성된 fault가 있어 SSD 지구력 문제가 발생할 때 이를 알려줍니다.

F2730:fltEqptStorageWearout-경고

F2731:fltEqptStorageWearout-주

F2732:fltEqptStorageWearout-Critical

예:

결함 F2730:"/dev/sdb에 마운트된 노드 x의 스토리지 유닛 /dev/sdb에 x% 수명이 남아 있습니다[이 결함은 SSD 일련 번호를 제공합니다.]"

결함 F2730

이 특정 SSD 지구력 문제는 제품 ID APIC-SD120G0KS2-EV 및/또는 APIC-SD120GBKS4-EV가 있는 두 가지 유형의 SSD에 존재합니다.

Cisco에서는 사용 비율과 상관없이 이러한 SSD를 새로운 엔터프라이즈 레벨 SSD로 교체하는 것이 좋습니다.

APIC SSD에 영향이 있습니까? 확인 방법?

APIC SSD 제품 ID가 필드 알림의 영향을 받는지 확인하려면 CIMC GUI에서 SSD SN을 가져옵니다.

CIMC 3.0(4) 이상의 경우

Cisco IMC GUI에 로그인합니다.

a- Toggle Navigation(토글 탐색)(왼쪽 상단 모서리), Storage(스토리지), Cisco 12G SAS Modular Raid Controller(Cisco 12G SAS 모듈형 RAID 컨트롤러)를 사용하여 CIMC 메뉴를 확장합니다.

b - 물리적 드라이브 정보 클릭

c - 왼쪽에 있는 Physical drives(물리적 드라이브)에서 PD-1(SSD여야 함)을 선택합니다.

d - 일반, 미디어 유형은 SSD여야 합니다.

e - 조회 데이터, 드라이브 일련 번호 및 일련 번호 복사

f - 다음 웹 사이트에 SSD 일련 번호를 붙여넣고 SSD 일련 번호가 해당 제품 ID와 일치하는지 확인합니다.

g- 아래의 화면에서 "Percentage Life Left(남은 수명 백분율)"를 확인하여 사용률을 표시할 수도 있습니다.

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 3.0(4d)

또는

3.0(4) 이전 CIMC 릴리스의 경우

Cisco IMC GUI에 로그인합니다.

a- 일부 스토리지, Cisco UCSC RAID SAS 200xx

b - 물리적 드라이브 정보 클릭

c - Physical Drives(물리적 드라이브) 목록에서 SSD를 선택합니다.

d - 조회 데이터, 드라이브 일련 번호 및 일련 번호 복사

e - 다음 웹 사이트에 SSD 일련 번호를 붙여넣고 SSD 일련 번호가 해당 제품 ID와 일치하는지 확인합니다.

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 2.0(9c)

2 - APIC SSD SN이 영향을 받는 제품 ID APIC-SD120G0KS2-EV 및/또는 APIC-SD120GBKS4-EV와 일치하는 경우 APIC SSD 일련 번호 및 CDETS CSC847444444444와 TAC 케이스 생성

SSD 교체 전 목록 확인

1. Cisco IMC 릴리스가 2.0(9c) 이전인 경우 SSD(Solid-State Drive)를 교체하기 전에 Cisco IMC 소프트웨어를 업그레이드해야 합니다. 대상 Cisco IMC 릴리스의 Cisco IMC 릴리스 노트를 참조하여 현재 릴리스에서 대상 릴리스로 권장되는 업그레이드 경로를 확인합니다.모든 ACI 릴리스에는 ACI 릴리스 노트에 권장 Cisco IMC 릴리스가 있습니다.이 링크에서 현재 버전의 Cisco HUU(Host Upgrade Utility) 사용 설명서의 지침에 따라 업그레이드를 수행합니다.

2. Cisco IMC BIOS에서 TPM(Trusted Platform Module) 상태가 "Enabled(활성화됨)"로 설정되어 있는지 확인합니다. KVM 콘솔을 사용하여 BIOS 설정에 액세스하면 Advanced(고급) > Trusted Computing(신뢰할 수 있는 컴퓨팅) > TPM State(TPM 상태)에서 TPM 상태를 보고 구성할 수 있습니다.

Cisco IMC KVM을 통한 APIC BIOS

참고:TPM 상태가 "Disabled(비활성화됨)"인 경우 APIC가 부팅되지 않습니다.

3. Cisco 소프트웨어 다운로드 사이트에서 ACI APIC .iso 이미지를 가져옵니다.

4. 이 절차는 클러스터에 정상 SSD가 있는 APIC가 하나 이상 있는 경우에 한해 수행되어야 하며, 이는 완전히 적합합니다.클러스터의 모든 APIC 컨트롤러에 장애가 발생한 SSD가 있는 경우 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에서 케이스를 여십시오. 아래 스냅샷은 모든 APIC이 완전히 적합한 상태인 클러스터의 스냅샷입니다.

APIC GUI 4.1(2g)

5. APIC SSD 교체 후 APIC를 다시 구성해야 하며 다음 정보가 필요합니다[이 정보는 "SSD 교체 절차 4단계-d"에서 사용됩니다.]

- 패브릭 이름

- 컨트롤러 수

- 컨트롤러 ID

- 터널 엔드포인트 주소(TEP)의 IP 주소 풀

- GIPO(bridge domain multicast address)용 IP 주소 풀

- 관리 인터페이스 속도/이중 모드

- 인프라 네트워크의 VLAN ID

- 대역 외 관리를 위한 IPv4/IPv6 주소

- 기본 게이트웨이의 IPv4/IPv6 주소

- 강력한 비밀번호 확인

Technote 사용:APIC1을 설정하는 동안 사용된 컨피그레이션 값을 찾는 방법

SSD 교체 절차

1단계

클러스터의 다른 APIC에서 SSD를 교체할 APIC를 해제합니다.

a - 메뉴 모음에서 시스템 > 컨트롤러를 선택합니다.

b - Navigation(탐색) 창에서 Controllers(컨트롤러) > apic_controller_name > Cluster as Seen by Node(노드에서 보이는 것처럼 클러스터)를 확장합니다.APIC_controller_name에 대해 서비스 해제 중이 아닌 APIC 컨트롤러를 지정합니다.

c - Work(작업) 창에서 Active Controllers(활성 컨트롤러) 요약 테이블의 Health State(상태)가 클러스터가 Fully Fit(완전 적합)임을 표시하는지 확인한 후 계속 진행합니다.

d - 동일한 Work(작업) 창에서 서비스 해제할 컨트롤러를 선택하고 Actions(작업) > Decommission(서비스 해제)을 클릭합니다.

e - Yes(예)를 클릭합니다.서비스 해제된 컨트롤러가 Operational State(작동 상태) 열에 Unregistered(등록되지 않음)가 표시됩니다.그런 다음 컨트롤러가 서비스가 중단되고 Work(작업) 창에 더 이상 표시되지 않습니다.

APIC GUI 4.1(2g)

2단계

기존 SSD가 있는 경우 물리적으로 제거하고 새 SSD를 추가합니다.

3단계

Cisco IMC에서 새로 설치된 SSD를 사용하여 RAID 볼륨을 생성합니다.

CIMC 릴리스 3.0(4) 이상의 경우

a - Cisco IMC에 로그인합니다.

b - Toggle Navigation(토글 탐색)(왼쪽 상단 모서리), Storage(스토리지), Cisco 12G SAS Modular Raid Controller(Cisco 12G SAS 모듈형 RAID 컨트롤러)를 사용하여 CIMC 메뉴를 확장합니다.

Cisco IMC 3.0(4d)

c - Clear Config(컨피그레이션 지우기)를 클릭하고 확인(선택 가능한 경우)을 선택합니다.

d - Create Virtual Drive from Unused Physical Drives(사용되지 않는 물리적 드라이브에서 가상 드라이브 생성)를 클릭합니다.

Cisco IMC 3.0(4d)

e - RAID Level, 드롭다운 목록에서 0을 선택합니다.

f - 드라이브 그룹을 생성하고 물리적 드라이브를 선택하고 드라이브 그룹으로 이동합니다.

g - Virtual Drive Properties(가상 드라이브 속성), Create Virtual Drive(가상 드라이브 생성)를 선택합니다.

Cisco CIMC 3.0(4d)

h - 여전히 스토리지에 있는 Cisco 12G SAS Modular Raid Controller, Virtual Drive info(가상 드라이브 정보)를 선택합니다.

i - RAID 레벨이 RAID 0인 가상 드라이브를 RAID 0으로 식별하고 선택한 다음 드롭다운에서 Initialize(초기화), Fast Initialize(빠른 초기화)를 차례로 클릭하고 Initialize VD(VD 초기화)를 선택합니다.

Cisco CIMC 3.0(4d)

3.0(4) 이전 CIMC 릴리스의 경우

a - Cisco IMC에 로그인합니다.

b - Storage(스토리지) > Physical Drive(물리적 드라이브)를 선택합니다.새로 추가된 물리적 드라이브를 선택합니다.

c - Storage(스토리지) > Controller Drive Info(컨트롤러 드라이브 정보)를 선택하고 Clear Foreign Config(선택 가능한 경우) 를 클릭합니다.

d - OK(확인)를 클릭합니다.

e - Storage Controller Drive Info(스토리지 컨트롤러 드라이브 정보)를 선택하고 Create Virtual Drive from Unused Physical Drives(사용되지 않는 물리적 드라이브에서 가상 드라이브 생성)를 클릭합니다.

Cisco IMC 2.0(9c)

f - Raid Level 드롭다운 목록에서 0을 선택합니다.

g - Create Virtual Drive(가상 드라이브 생성)를 클릭합니다.

Cisco IMC 2.0(9c)

h - 새로 생성된 가상 드라이브를 선택하고 Initialize(초기화)를 클릭합니다.

i - 드롭다운 목록에서 Initialize Type을 선택하고 Fast Initialize를 클릭합니다.

Cisco IMC 2.0(9c)

4단계

Cisco IMC에서 가상 미디어를 사용하여 APIC 이미지를 설치합니다.이 단계에서는 SSD가 분할되고 APIC 소프트웨어가 HDD에 설치됩니다.

참고:Cisco APIC 릴리스 4.x 이상을 새로 설치하려면 Cisco APIC 설치, 업그레이드 및 다운그레이드 가이드를 참조하십시오.

a - Cisco IMC vMedia 기능을 사용하여 APIC .iso 이미지를 마운트합니다.

b - APIC 컨트롤러를 부팅하거나 전원을 껐다가 켜십시오.

Cisco IMC 3.0(4d)

c - 부팅 프로세스 중에 F6을 눌러 Cisco vKVM-Mapped vDVD를 일회성 부팅 디바이스로 선택합니다.BIOS 비밀번호를 입력해야 할 수도 있습니다.기본 비밀번호는 'password'입니다.

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

d - 초기 시작 중에 컨피그레이션 스크립트가 실행됩니다.화면의 지침에 따라 APIC 소프트웨어의 초기 설정을 구성합니다.Technote를 시작하거나 사용하기 전에 체크 목록에서 수집된 정보를 사용합니다.APIC1을 설정하는 동안 사용된 컨피그레이션 값을 찾는 방법

Cisco IMC 3.0(4d)

e - 설치가 완료되면 가상 미디어 마운트를 매핑 해제합니다.

Cisco IMC 3.0(4d)

5단계

클러스터의 APIC에서 해제된 APIC를 처리합니다.

a - 클러스터의 일부인 다른 APIC를 선택합니다.메뉴 모음에서 System(시스템) > Controllers(컨트롤러)를 선택합니다.

b - Navigation(탐색) 창에서 Controllers(컨트롤러) > apic_controller_name > Cluster as Seen by Node(노드에서 보이는 것처럼 클러스터)를 확장합니다.apic_controller_name의 경우 클러스터의 일부인 활성 컨트롤러를 지정합니다.

c - Work(작업) 창에서 Operational State(작동 상태) 열에 Unregistered(등록되지 않음)가 표시된 서비스 해제된 컨트롤러를 클릭합니다.

d - Work(작업) 창에서 Actions(작업) > Commission(커미션)을 클릭합니다.

e - 확인 대화 상자에서 예를 클릭합니다.

APIC GUI 4.1(2g)

위임 컨트롤러는 Health(상태)를 Fully-fit(완전 적응) 상태로 표시하고 운영 상태는 Available(사용 가능)으로 표시합니다.이제 컨트롤러가 Work(작업) 창에 표시됩니다.

필드 알림/버그 참조

필드 알림:FN - 64329 - 솔리드 스테이트 드라이브 사용률 높음 이후 APIC SSD 성능 저하 - 하드웨어 업그레이드 가능

솔리드 스테이트 드라이브 사용률 높은 이후 APIC SSD 성능 저하 | 결함 F2730