목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 명령

요약

관련 정보

소개

이 샘플 컨피그레이션은 영구 가상 회로(PVC)에서 발생하는 통신 문제를 해결합니다. 네트워크 연결이 끊기지만(트래픽 없음) PVC는 엔드 디바이스에 남아 있습니다. 그 결과 PVC를 가리키는 라우팅 항목이 라우팅 테이블에 남아 있으므로 패킷이 손실됩니다. 이 솔루션은 OAM(Operation, Administration, and Maintenance) 기능을 사용하여 이러한 장애를 탐지하고 경로에 중단이 있을 경우 PVC가 다운되도록 하는 것입니다. 이 문서에서는 OAM과 함께 또는 OAM이 없는 두 라우터 컨피그레이션을 보여 줍니다.

참고: 이 문서에서는 OAM에 대한 소개 샘플 컨피그레이션을 제공합니다. OAM에 대한 자세한 내용은 OAM 셀 및 PVC 관리 사용 시 PVC 실패 문제 해결을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.0 이상 Cisco IOS Software 릴리스 11.1CC에는 제한된 지원이 있습니다. 그러나 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스 12.0 이상으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

- 7200+PA-A1과 같은 카드. 이 카드는 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.0을 사용하여 이 샘플 구성을 테스트하는 데 사용되는 카드입니다. 그러나 이 샘플 컨피그레이션에서는 카드 유형이 중요하지 않습니다. 예를 들어 PA-A3을 사용하는 경우 show atm pvc 명령은 추가 정보를 제공하지만 이 기능과 관련된 정보는 없습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

구성

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

이 문서의 경우 다음 명령문이 적용됩니다.

- 1/116은 ATM 스위치의 양쪽에서 PVC에 할당된 VPI/VCI(Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier)입니다.

- 1/116은 ATM 스위치에 의해 1/116으로 전환됩니다.

- LLC(Logical Link Control) 캡슐화는 구성 예에 사용됩니다. 이는 al5snap을 사용하여 구성됩니다.

구성

OAM 없음

OAM이 없는 경우 스위치의 양쪽에 있는 라우터 컨피그레이션은 다음 표에 표시된 출력과 같습니다.

길더

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

버나드

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

Guilder의 PVC가 중단되면 다음 표에 표시된 것처럼 Bernard에 남아 있습니다.

길더

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

버나드

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

OAM 사용

다음 표는 OAM 및 PVC 관리가 활성화된 라우터 컨피그레이션의 모양을 보여줍니다.

OAM 및 PVC 관리를 위한 길더

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Bernard with OAM and PVC 관리

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

길더의 PVC가 떨어지면 PVC는 버나드에 내려갑니다.

OAM 및 PVC 관리를 위한 길더

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

Bernard with OAM and PVC 관리

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제 해결 명령

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다. OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

참고: 디버그 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- debug atm oam - OAM 셀 및 OAM에 대한 일반 정보를 표시합니다.

- show interfaces atm - ATM 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

- show atm pvc - 모든 ATM PVC(Permanent Virtual Circuit) 및 트래픽 정보를 표시합니다. Cisco IOS Software 릴리스 11.3T 이상에서만 작동합니다.

- show atm vc - 모든 ATM 가상 회선 및 트래픽 정보를 표시합니다. show atm pvc보다 적은 정보를 제공하지만 Cisco IOS Software Release 11.3T 이전 소프트웨어 릴리스에서 사용할 수 있습니다.

- show ip route - IP 라우팅 테이블을 표시합니다.

OAM 및 PVC 관리의 경우 oam retry <count 1> <count 2> <count 3> 명령을 사용할 수도 있습니다.

- <count 1>은 VC가 작동 중이라고 선언하기 전의 OAM 재시도 횟수입니다.

- <count 2>은 VC가 중단되기 전의 OAM 재시도 횟수입니다.

- <count 3>은 OAM 재시도 폴링 빈도입니다.

요약

- OAM이 비활성화된 경우:

- PVC의 상태는 해당 물리적 인터페이스의 상태에 따라 달라집니다. 그 후, 인터페이스 아래의 PVC가 종료되었거나 장애 상태에 있는 PVC는 down으로 표시되는 반면, 연결된 인터페이스 아래의 PVC는 위로 표시됩니다.

- oam-pvc 관리가 활성화된 경우:

- PVC의 상태는 OAM 루프백 에코 회신의 수신에 따라 달라집니다.

- 다음과 같은 경우 PVC가 작동 중지 선언됩니다.

- 루프백 표시기가 1인 경우 5개의 연속 F5 루프백 셀이 다시 수신되지 않습니다.

- AIS(Alarm Indication Signal) 또는 RDI(Remote Defect Indicator) 셀이 수신되어 VC 경로를 따라 장애가 발생했음을 나타냅니다.

- manage 키워드를 사용하지 않고 oam-pvc <0-600>을 구성한 경우:

- 라우터는 OAM F5 루프백 셀을 전송하지만 루프백 표시기가 1인 상태에서 수신되지 않은 경우 하위 인터페이스 PVC를 비활성화하지 않습니다. 이는 라이브 네트워크 환경에서 문제를 해결하기 위한 적절한 도구입니다.

관련 정보

- OAM(운영, 관리 및 유지 관리) 개선

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems