목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

브리지 RFC 1483

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 LLC(Logical Link Control) 캡슐화를 사용하여 라우터와 LANE 모듈이 있는 Catalyst 스위치 간의 샘플 컨피그레이션을 설명합니다.라우터 A는 이더넷에서 경로를 지정하고 Catalyst 스위치 간 브리징을 수행합니다.브리징을 위한 영구 가상 회로(PVC)에서는 매핑이 수행되지 않습니다.브리지 하위 인터페이스의 모든 VC가 브리징에 자동으로 사용되기 때문입니다.

Catalyst 5000 및 Catalyst 6000 제품군 스위치에 사용되는 LAN 에뮬레이션(LANE) 모듈은 라우팅된 RFC 1483을 사용할 수 없습니다.이 문서에서는 Catalyst 5000 제품군 스위치와 라우터 간의 브리징 RFC 1483 에 대해 설명합니다.샘플 컨피그레이션에서는 라우터 A가 레이어 2 디바이스로 사용되며, 엔드 스테이션은 이더넷에 연결됩니다.

참고: 이 문서에서는 Cisco IOS® 소프트웨어를 실행하는 Cisco 라우터에 대한 PVC 컨피그레이션에 대해 중점적으로 설명합니다.Cisco WAN 스위치의 PVC 컨피그레이션 예는 WAN 스위치 기술 지원을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- IRB(Integrated Routing and Bridging)에는 Cisco IOS® Software Release 11.2 이상이 필요합니다. Cisco IOS Software Release 11.3T에서 명령 구문이 향상되었습니다.이 문서의 구성에서는 향상된 구문을 사용합니다.

- LANE 모듈이 있는 Catalyst 5000 또는 6000 제품군 스위치입니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

브리지 RFC 1483

PVC를 사용하는 경우 ATM(Asynchronous Transfer Mode)을 통해 여러 프로토콜을 전달하는 두 가지 방법이 있습니다.

- VC(virtual circuit)  다중화 사용자가 프로토콜당 하나의 PVC를 정의합니다.이 메서드는 LLC 캡슐화보다 더 많은 VC를 사용하지만 헤더가 필요하지 않으므로 오버헤드가 줄어듭니다.

- LLC(Logical Link Control)/SNAP(Subnetwork Access Protocol) 캡슐화 사용자가 단일 ATM VC를 통해 여러 프로토콜을 멀티플렉싱합니다.PDU(Carded Protocol Data Unit)의 프로토콜은 LLC/SNAP 헤더로 PDU를 미리 고정함으로써 식별됩니다.

LLC/SNAP 헤더는 라우팅된 형식 또는 브리징 형식을 사용합니다.브리지 이더넷/802.3 PDU에 대한 ATM AAL5(ATM Adaptation Layer 5) CPCS(Common Part Convergence Sublayer)-PDU 페이로드 필드의 형식은 다음 다이어그램에 나와 있습니다.

브리징 형식이 캡슐화된 프로토콜이 라우팅할 수 없음을 의미하지는 않습니다.일반적으로 링크의 한 쪽이 기업 캠퍼스 ATM 네트워크에서 라우터와 Catalyst 스위치 간 연결과 같은 브리징 형식 PDU만 지원하는 경우에 사용됩니다.이 애플리케이션에서 라우터 인터페이스는 일반적으로 원격 사용자의 기본 게이트웨이 역할을 합니다.그런 다음 IRB(Integrated Routing and Bridging), RBE(Routed Bridge Encapsulation) 또는 BPVC(Bridged-style PVCs)는 네트워크 외부 트래픽을 라우팅하는 메커니즘을 제공합니다.

이러한 프로토콜을 통해 ATM 인터페이스에서 브리지 형식 PDU를 수신할 수 있습니다.그러나, 그들은 성능에 중요한 차이점이 있다.컨피그레이션에서 RBE를 지원하는 경우 RBE를 고려하는 것이 좋습니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

네트워크 다이어그램 참고 사항:

- 이 예에서 1/119는 ATM 스위치에 의해 1/119로 전환됩니다.

- 스위치의 IP 주소는 VLAN(Virtual LAN) 1에서 구성된 sc0 인터페이스의 주소입니다.

- 이 예에서는 네트워크 외부 라우팅에 IRB를 사용합니다.IRB 명령 사용에 대한 지침은 Cisco IOS Bridging 및 IBM Networking Configuration Guide의 Configuring Integrated Routing and Bridging을 참조하십시오.관련 정보 참조