목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

가변 비트 전송률 실시간 표시란?

VBR-rt 및 CBR 서비스 클래스 비교

VBR-rt Interface 하드웨어

MC3810 MFT의 VBR-rt

관련 정보

소개

ATM Forum은 ATM 기술을 더욱 더 활용하기 위해 멀티벤더 권장 사항을 게시합니다.Traffic Management Specification Version 4.0은 사용자가 네트워크로 전송하는 트래픽과 해당 트래픽에 대해 네트워크가 제공해야 하는 QoS(Quality of Service)를 모두 설명하는 5개의 ATM 서비스 범주를 정의합니다.5가지 서비스 범주는 다음과 같습니다.

- 상수 비트 전송률(CBR)

- 가변 비트 전송률 비실시간(VBR-nrt)

- 가변 비트 속도 실시간(VBR-rt)

- 사용 가능한 비트 전송률(ABR)

- 지정되지 않은 비트 속도(UBR) 및 UBR+

이 문서에서는 VBR-rt에 중점을 둡니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

가변 비트 전송률 실시간 표시란?

VBR-rt는 압축된 VoIP(Voice over IP) 및 비디오 컨퍼런싱과 같은 실시간 애플리케이션을 위한 것입니다.이러한 작업에는 밀접하게 제한된 지연(CTD[Cell Transfer Delay]) 및 지연 변형(CDV[Cell Delay Variation])이 필요합니다. PVC(Permanent Virtual Circuit)의 셀에서 둘 이상의 VC가 단일 ATM 인터페이스를 공유할 때 CDV를 경험하는 경우도 있습니다.ATM 인터페이스에서 전송을 위해 PVC 2의 셀을 예약하거나 물리적 레이어 오버헤드 또는 작업, 관리 및 유지 관리(OAM) 셀을 특정 셀 타임 슬롯에 삽입하고 전송을 위해 예약할 때 PVC 1의 셀이 지연될 수 있습니다.따라서 연결의 연속 셀 간의 도착 시간 간격은 다를 수 있습니다.이 현상은 지터로 알려져 있다.

5개의 ATM 서비스 클래스는 모두 트래픽 매개변수 및 QoS 매개변수 집합을 지원합니다.VBR-rt는 피크 셀 속도(PCR), 지속적인 셀 속도(SCR) 및 최대 버스트 크기(MBS)가 특징입니다. 시간에 따라 달라지는 속도로 소스 디바이스가 버스트 형태로 전송될 것으로 예상할 수 있습니다.

VBR-rt VC를 구성하려면 VC 컨피그레이션 모드를 시작하고 vbr-rt peak-rate average-rate [burst] 명령을 실행합니다.

router(config)#interface atm 1/0

router(config-if)#pvc 0/100

router(config-if-atm-vc)#vbr-rt ?

<64-155000> Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

router(config-if-atm-vc)#vbr-rt 600 ?

<64-600> Average Cell Rate in Kbps

router(config-if-atm-vc)#vbr-rt 600 300 ?

<1-64000>  Burst cell size in number of cells

<cr>

router(config-if-atm-vc)#vbr-rt 600 300 32 ?

<cr>

피크 속도 및 평균 속도 값은 ATM PVC에서 트래픽 셰이핑을 구현합니다.트래픽 셰이핑은 ATM 인터페이스를 통해 VC를 언제 어디서든 나가는 트래픽의 양을 제어해야 합니다.이렇게 하면 ATM 네트워크 공급자가 폴리싱으로 인한 트래픽을 삭제하지 않습니다.

VBR-rt는 VoATM(Voice over ATM)을 지원하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. VoATM을 구성할 때 충분한 피크, 평균 및 버스트 값을 계산할 때 주의하고 PVC가 음성 통화 수에 대한 대역폭을 효과적으로 처리할 수 있는지 확인합니다.다음 공식을 사용하여 값을 계산합니다.

- [최대 통화 수 2배] x 16Kbps = 피크 셀 속도

- [최대 통화 수 1개] x 16Kbps = 지속적인 셀 속도

- [최대 통화 수 4배] = 셀의 버스트 크기(MBS)

VBR-rt 및 CBR 서비스 클래스 비교

CBR과 VBR-rt는 일반적으로 음성 및 비디오 애플리케이션에 사용됩니다.그렇다면 왜 한 서비스 클래스를 다른 클래스보다 먼저 사용해야 할까요?

Cisco ATM 인터페이스는 특정 가상 회로의 셀을 전송하기 위해 인터페이스의 셀 타임 슬롯에 삽입하는 시기를 결정하는 일정 테이블을 사용합니다.OC-3에서 T1까지 모든 물리적 인터페이스 유형을 몇 개의 ATM 셀 타임 슬롯으로 나눌 수 있습니다.예를 들어 T1 회선은 1.536Mbps의 페이로드 대역폭을 제공합니다.

- ATM 셀당 1.536Mbps/424비트 = 3622셀 시간 슬롯 또는 초당 셀

PVC가 라인 레이트로 전송하지 않는 한 3622셀 타임슬롯 중 일부만 사용합니다.

CBR은 연결 수명 동안 사용할 수 있는 고정 양의 대역폭을 요청하는 연결에 사용됩니다.이 대역폭에는 PCR이 있습니다.CBR 트래픽의 PCR에 따라 일정 테이블의 VC에 대해 특정 셀 슬롯이 할당됩니다.ATM 인터페이스는 CBR 연결의 할당된 셀 슬롯 중에 항상 단일 셀을 전송합니다.

반면 실시간 및 비실시간 VBR 서비스는 모두 PCR, SCR 및 MBS 또는 버스트 허용치(BT)가 특징입니다.VBR-rt는 트래픽이 과부하 상태인 경우 대역폭을 더 효율적으로 사용합니다. ATM 인터페이스는 SCR과 동일한 대역폭을 예약하기 때문입니다.

또한 CBR과 VBR-rt의 구성 차이점도 있습니다.두 서비스 클래스 모두 VC의 kbps 속도를 구성하는 인접 셀의 도착에서 셀 지연 변수나 가변성에 바인딩되지만 일부 Cisco 인터페이스의 CBR PVC만 CDV를 설정할 수 있습니다.예를 들어 NM-1A-OC3-1V는 ces-cdv {time} 명령을 지원하여 최대 허용 가능한 셀 도착 지터를 지정합니다.

참고: ces-cdv 명령은 VC에 있는 가장 큰 CDV를 수용하여 언더플로 및 오버플로를 방지할 수 있을 만큼 충분히 큰 리어셈블리 버퍼를 구성하는 수신 측 값입니다.그러나 너무 큰 지연을 유발하는 것은 아니다.

VBR-rt Interface 하드웨어

Cisco는 이제 VBR-rt 서비스 클래스를 지원하는 여러 인터페이스 하드웨어 모듈 및 어댑터를 제공합니다.

- MFT(MC3810)

- NM-1A-T3 및 NM-1A-E3

- NM-4T1/8T1-IMA 및 NM-4E1/8E1-IMA

- NM-1A-OC3 및 NM-1A-OC3-1V

- PA-A3

PA-A3에서 VBR-nrt PVC를 구성하면 동일한 실시간 서비스 클래스 성능이 제공됩니다.Cisco IOS® Software Release 12.2는 셀 타임 슬롯 경쟁이 발생할 때 CBR 및 VBR-rt에 대해 적절한 우선 순위를 지정할 수 있는 두 가지 새로운 SAR 우선순위 레벨을 도입했습니다.또한 명령줄에서 CBR 및 VBR-rt를 구성하는 기능도 소개합니다.ATM Real-Time Service 범주에 대한 라우터 지원 이해를 참조하십시오.

- AIM-ATM 및 AIM-ATM-VOICE-30 - 데이터 시트를 참조하십시오.

- WIC-1ADSL - Cisco 1700 Series 라우터에서 ADSL WAN 인터페이스 카드 구성을 참조하십시오.

- WIC-1SHDSL - Cisco 1700 Series 라우터에 G.SHDSL ATM WIC 설치를 참조하십시오.

참고: Cisco IOS Software 릴리스 12.0 컨피그레이션 가이드에서는 Cisco MC3810만 VBR-rt를 지원한다고 설명합니다.Cisco IOS Software Release 12.1 컨피그레이션 가이드는 IMA(ATM) 네트워크 모듈을 통한 역멀티플렉싱(inverse multiplexing over ATM) 네트워크 모듈에서 VBT-rt에 대한 추가 지원이 제공됨을 나타냅니다.Cisco IOS Software 릴리스 12.1(2)T는 T3/E3 및 OC3 ATM 네트워크 모듈에 대한 지원을 도입했습니다.

MC3810 MFT의 VBR-rt

MC3810 Multiservice Concentrator용 MFT(Multiflex trunk module)는 하나의 T1/E1 포트에 내장 CSU/DSU를 제공합니다.MFT는 T1 또는 E1을 지원하고 다음 두 가지 모드 중 하나를 지원하도록 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

- Multiflex 모드 - 프레임 릴레이, HDLC(High-Level Data Link Control) 또는 PPP(Point-to-Point Protocol).

- ATM 모드 - 정형 AAL1 형식의 데이터 및 비디오 또는 AAL5 형식의 압축된 음성 또는 데이터.

컨트롤러 컨피그레이션 모드의 mode atm 명령은 컨트롤러가 ATM 캡슐화를 지원하도록 지정합니다.mode atm 명령은 ATM PVC를 생성하는 논리적 인터페이스 atm 0도 생성합니다.

router(config)#controller {t1 | e1} 0

router(config-controller)#mode atm

MFT 포트에서 ATM을 구성하려면 MC3810의 VoATM IOS 이미지가 필요합니다. MC3810은 show version 명령에 의해 생성된 출력에서 이미지 이름에 "a"를 찾아 ATM 서비스를 지원하는지 여부를 식별할 수 있습니다.ATM 서비스를 지원하는 예제 이미지 이름은 IP Plus VoATM no ISDN용 mc3810-a2i5s-mz입니다.

ATM 인터페이스를 생성한 후 ATM 캡슐화를 구성해야 합니다.MFT는 다음 5가지 ATM 캡슐화 유형을 지원합니다.

캡슐화

ATM 서비스 범주

aal1

CBR

aal5snap(트래픽 셰이핑 매개변수 사용)

VBR-nrt

aal5snap(트래픽 셰이핑 매개변수 없음)

UBR

aal5mux 음성

VBR-rt

aal5mux 프레임 릴레이

VBR-nrt

MC3810은 aal5mux 음성 캡슐화를 사용하여 AAL5에서 음성을 지원합니다.이 컨피그레이션에서는 ATM 인터페이스가 이 캡슐화 유형에 대해 구성됩니다.

interface atm0

pvc 1 1 100

encapsulation aal5mux voice

vbr-rt 384 192 48

이 컨피그레이션에 사용할 명령은 다음과 같습니다.

명령

설명

pvc [name] vpi/vci

음성 트래픽용 ATM PVC를 생성하고 가상 회로 컨피그레이션 모드로 들어갑니다.

캡슐화 al5mux 음성

음성 트래픽을 지원하도록 PVC의 캡슐화를 설정합니다.

vbr-rt peak-rate average-rate [burst]

트래픽 셰이핑을 수행하도록 피크 속도, 평균 속도 및 버스트 셀 크기를 구성합니다.

MFT에서 ATM 서비스 구성에 대한 자세한 내용은 Configuring Voice over ATM(Voice over ATM 구성)을 참조하십시오.

관련 정보

- ATM VC에 대한 CBR 서비스 범주 이해

- ATM VC를 위한 VBR-nrt 서비스 범주 및 트래픽 셰이핑 이해

- ATM VC에 대한 ABR(Available Bit Rate) 서비스 범주 이해

- ATM VC에 대한 UBR 서비스 범주 이해

- ATM VC에 대한 UBR+ 서비스 범주 이해

- ATM 기술 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems