Table of Contents

????

??

???? ???????

???????????

?????????????????

???????????

???? ?????????

Cisco Aironet 1540 ?????????? ???? ???????????

はじめに

ここでは、『 Cisco Aironet 1540 シリーズ屋外アクセス ポイント ハードウェア設置ガイド 』の目的、対象読者、構成、および表記法について説明します。

目標

このマニュアルでは、Cisco Aironet 1540 シリーズの屋外アクセス ポイント（本書ではアクセス ポイントまたは AP と表記）の設置手順について説明します。

対象読者

このマニュアルは、初めてアクセス ポイントを設置して設定する人を対象としています。設置者はネットワークの構造、用語、および概念をよく知っている必要があります。

警告 この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ステートメント 1030

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章

タイトル

説明

第 1 章

概要

アクセス ポイントの主要なコンポーネントと機能について説明します。

第 2 章

アクセス ポイントの設置

警告、安全性に関する情報、およびアクセス ポイントの設置と取り付けについて説明します。

第 3 章

トラブルシューティング

アクセス ポイントの基本的なトラブルシューティング手順を説明します。

付録 A

安全に関するガイドラインおよび警告

アクセス ポイントの導入時に厳守する必要のある安全上の警告およびガイドラインについて説明します。

付録 B

適合宣言および規制情報

アクセス ポイントが準拠する規制の表記を説明し、日本でアクセス ポイントを動作させる際のガイドラインを示します。

付録 C

アクセス ポイントのピン配置

アクセス ポイントのコネクタ ピン割り当てを示します。

表記法

本書では、次の表記法を使用しています。

表記法

説明

太字フォント

コマンド、コマンド オプションおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[ ]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

screen フォント

システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。

イタリック体の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。

^

^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。

< >

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで示しています。

（注）は、次のように表しています。

（注） 読者に留意していただきたいこと を示します。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意は、次のように表しています。

注意 「 要注意 」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。ステートメント 1071

関連資料

Cisco Aironet 1540 シリーズのすべてのサポート情報については、次のサイトを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/aironet-1540-series/tsd-products-support-series-home.html

サポート ページで提供されるドキュメントに加えて、以下のガイドの参照が必要になります。

- Cisco ワイヤレス LAN コントローラ コンフィギュレーション ガイド

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- Release Notes for Cisco Wireless LAN Controllers and Lightweight Access Points

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-release-notes-list.html

- Cisco Mobility Express Configuration and User Guide

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/mobility-express/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- DHCP OPTION 43 for Lightweight Cisco Aironet Access Points Configuration Example

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/97066-dhcp-option-43-00.html

- Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment Guide

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-0/design/guide/mesh80.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルおよびサポートの入手方法、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、推奨エイリアス、およびシスコ マニュアルに関する全般的な情報については、下記のサイトで毎月発行される『 What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。この資料には、新規のまたは改訂されたシスコ技術資料がすべて掲載されています。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

新しいすべての無線マニュアルを表示するには、[Wireless] をクリックします。

概要

Cisco Aironet 1540 シリーズ屋外アクセス ポイント（以降アクセス ポイントまたは AP）はワイヤレス屋外アクセス ポイントで、各種のネットワーク構成での使用に対して設計されています。このアクセス ポイントは、ワイヤレス クライアント アクセス、ブリッジング、メッシュ ワイヤレス接続をサポートしています。

1540 シリーズ アクセス ポイントについて

Cisco Aironet 1540 シリーズ屋外用アクセス ポイントの最新の技術仕様の詳細については、次の URL の 『Cisco Aironet 1540 Series Outdoor Access Point Data Sheet』で入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1540-series/datasheet-c78-738585.html

1540 シリーズ アクセス ポイントは 2.4 GHz と 5 GHz の両方の無線をサポートしており、ライセンス不要の RF Wi-Fi スペクトルを使用してクライアント アクセスを実現します。これらの無線には 802.11ac Wave 2 機能があります。

2.4 GHz 無線と 5 GHz 無線は、クライアント アクセス、バックホール トラフィック、またはその両方に使用できます。アクセス ポイントのモデルによっては、最大 867 Mbps のデータ レートをサポートできます。

アクセス ポイントはスタンドアロン型の装置で、モデルに応じて壁または柱に取り付けることができます。アクセス ポイントは、有線ネットワークに直接接続されていない他のアクセス ポイントのリレー ノードとしても動作します。

アクセス ポイントは、特許取得済みの Adaptive Wireless Path Protocol（AWPP）を使用してインテリジェントな無線ルーティングを実現します。これを使用することで、各アクセス ポイントはネイバー アクセス ポイントを識別し、パスごとにコントローラに到達するために必要な信号強度とホップ数についてコストを計算して、有線ネットワークへの最適なパスをインテリジェントに選択できます。

アクセス ポイントは、シスコ ワイヤレス LAN コントローラを介して設定、監視、運用できます。コントローラでは、ブラウザベースの管理システム、コマンドライン インターフェイス（CLI）、または Cisco Prime Infrastructure（PI）ネットワーク管理システムを使用して、コントローラおよびアソシエートされたアクセス ポイントが管理されます。アクセス ポイントは、ハードウェアに基づく高度な暗号化標準（AES）による暗号化を無線ノードとの間でサポートし、エンドツーエンドのセキュリティを提供します。

（注） アクセス ポイントは Mobility Express、Lightweight 導入モード（Local、Monitor、Sniffer、Bridge（Mesh）など。Cisco Wireless リリース 8.4 以降でワイヤレス コントローラを使用）、および FlexConnect をサポートしています。このアクセス ポイントは、Flex+Bridge または SE Connect、および自律モードはサポートしていません。

アクセス ポイント モデル

表 1-1 は、Cisco Aironet 1540 シリーズ屋外アクセス ポイントのモデル番号（または部品番号）と構成を示しています。

表 1-1 1540 シリーズ アクセス ポイントのモデル番号と説明

モデル（または部品番号）

設定

AIR-AP1542I-x-K9

AP1542I は全方向性アンテナを内蔵しており、2.4 GHz と 5 GHz の無線およびモード設定オプション（中央集中型の FlexConnect、Mobility Express、またはメッシュ）を備えています。

このモデルは、壁または柱に垂直に取り付けた場合は 180 度の範囲をカバーし、水平に取り付けた場合は 360 度の範囲をカバーできます。

AIR-AP1542D- x -K9

AP1542D は指向性アンテナを内蔵しており、2.4 GHz と 5 GHz の無線およびモード設定オプション（中央集中型の FlexConnect、またはメッシュ）を備えています。

このモデルは、壁または柱に垂直に取り付けて 90 度の範囲をカバーできます。

規制ドメイン

1540 のモデル番号の「-x」はドメインを表します。たとえば、AIR-AP1542I-x-K9 の場合、-x は特定の国の規制ドメインを表します。各 1540 シリーズ アクセス ポイント モデルがサポートする特定の規制ドメインについては、次の URL で 『Wireless LAN Compliance Status』を参照してください。

http:// www.cisco.com/go/aironet/compliance

ハードウェア機能

この項では、1540 シリーズ アクセス ポイント モデルのハードウェア機能について説明します。次のハードウェア機能について説明します。

- ポートおよびコネクタ

- AP1542I 内部全方向性アンテナ

- AP1542D の内部指向性アンテナ

- 電源

ポートおよびコネクタ

図 1-1 AP の前面および背面（スリークォーター ビュー）

1

AP の背面。柱および壁面マウント ブラケットを固定するための 4 つのネジ穴があります。

3

オプションのソーラー カバー固定用のネジ穴

2

アース パッド

4

リセット ボタン、PoE 入力/データ ポート、コンソール ポート（AP の底面）

図 1-2 AP の底面にあるポートとリセット ボタン

1

コンソール ポート。

AP にはコンソール ポート用カバー キャップが付属しています。設置時にキャップを点検してください。キャップは取り外し時または交換時に毎回適切に締め付けてください。適切に締め付けないと、IP67 基準に準拠せず、装置内に水が流入する可能性があります。

3

PoE 入力/データ ポート

2

中央に ステータス LED があるリセット ボタン

図 1-3 AP の右側にある接地パッド

AP1542I 内部全方向性アンテナ

AP1542I モデルには半全方向性アンテナが内蔵されています。AP1542I アクセス ポイントの 802.11b/g/n 無線は主にローカル アクセスに使用され、802.11a/n/ac 無線はメッシュ モードでクライアントまたはワイヤレス バックホールに使用されます。

2.4 GHz b/g/n 無線は 2.4 GHz ISM 帯域で動作します。802.11b/g/n 動作用の最大総出力電力が 27 dBm の 2 つのトランスミッタが搭載されています。出力パワーは、3 dB 幅で 8 段階の電力レベルに設定できます。最大比合成（MRC）に対応する受信機が 2 つ搭載されています。

5 GHz a/n 無線は UNII-1 帯域（5.15 ～ 5.25 GHz）、UNII-2 帯域（5.25 ～ 5.35 GHz）、UNII-2 Extended/ETSI 帯域（5.47 ～ 5.725 GHz）、および上層 ISM 帯域（5.725 ～ 5.850 GHz）で動作します。規制ドメインによって、最大合計出力電力が 27 dBm の 2 つのトランスミッタがあります。Tx 電力設定は規制区域によって変わります。出力電力は 3 dB 幅で設定できます。最大比合成（MRC）に対応する受信機が 2 つ搭載されています。

AP1542I モデル アクセス ポイントには、次のアンテナが内蔵されています。

- 5 dBi ゲインの 2 つのシングル バンド 2.4 GHz アンテナ（WiFi 動作用）

- 5 dBi ゲインの 2 つのシングル バンド 5 GHz アンテナ（WiFi 動作用）

- 3 dBi ゲインの 1 つのシングル バンド 2.4 GHz アンテナ（BLE 動作用）

AP1542D の内部指向性アンテナ

AP1542D モデルには指向性アンテナが内蔵されています。1542D モデルには、狭帯域の指向性アンテナが内蔵されています。1542D は狭いクライアント カバレッジ領域に適しており、2 地点間のワイヤレス ブリッジ リンクとしても適しています。

2.4 GHz b/g/n 無線は 2.4 GHz ISM 帯域で動作します。802.11b/g/n 動作用の最大総出力電力が 27 dBm の 2 つのトランスミッタが搭載されています。出力パワーは、3 dB 幅で 8 段階の電力レベルに設定できます。最大比合成（MRC）に対応する受信機が 2 つ搭載されています。

5 GHz a/n 無線は UNII-1 帯域（5.15 ～ 5.25 GHz）、UNII-2 帯域（5.25 ～ 5.35 GHz）、UNII-2 Extended/ETSI 帯域（5.47 ～ 5.725 GHz）、および上層 ISM 帯域（5.725 ～ 5.850 GHz）で動作します。規制ドメインによって、最大合計出力電力が 27 dBm の 2 つのトランスミッタがあります。Tx 電力設定は規制区域によって変わります。出力電力は 3 dB 幅で設定できます。最大比合成（MRC）に対応する受信機が 2 つ搭載されています。

AP1542D モデル アクセス ポイントには、次のアンテナが内蔵されています。

- 8 dBi ゲインの 2 つのシングル バンド 2.4 GHz アンテナ（WiFi 動作用）

- 9 dBi ゲインの 2 つのシングル バンド 5 GHz アンテナ（WiFi 動作用）

- 3 dBi ゲインの 1 つのシングル バンド 2.4 GHz アンテナ（BLE 動作用）

電源

1540 シリーズ アクセス ポイントへの給電は、Power over Ethernet（PoE）によってのみ行うことができます。1540 シリーズ アクセス ポイントは、以下のパワー インジェクタをサポートします。

- 802.3af パワー インジェクタ（AIR-PWRINJ5=）

- 802.3at パワー インジェクタ（AIR-PWRINJ6=）

- AIR-PWRINJ-60RGD1=

- AIR-PWRINJ-60RGD2=

- PoE 電源定格 48-55V DC、最小 350 mA

- Cisco UPoE

イーサネット（PoE）ポート

アクセス ポイントには PoE 入力ポートがあります。このポートは、RJ45 コネクタ（耐候性）を使用して、パワー インジェクタまたは適切に給電されたスイッチ ポートからのインライン パワーにアクセス ポイントをリンクします。

イーサネット ケーブルには、シールド付きの屋外用カテゴリ 5e（CAT5e）以上の定格ケーブルを使用してください。

ネットワーク配置の例

アクセス ポイントは、無線クライアント アクセスと、ポイントツーポイント ブリッジング、ポイントツーマルチポイント ブリッジング、およびポイントツーマルチポイント メッシュ無線接続に対応するよう設計された無線デバイスです。アクセス ポイントは、別のアクセス ポイントにリンクして有線ネットワーク接続にアクセスしたり、他のアクセス ポイントのリピータ動作を提供したりするための 5 GHz のバックホール機能を備えています。

アクセス ポイントには、ルート アクセス ポイント（以下、RAP）、またはすべてのアクセス ポイントのデフォルトの役割であるメッシュ（非ルート）アクセス ポイント（以下、MAP）という、無線が持つ 2 つの主要な役割があります。アクセス ポイントがファイバまたは有線イーサネットで（スイッチを経由して）コントローラに接続されている場合、その無線の役割は RAP と呼ばれます。RAP であると見なすには、アクセス ポイントが RAP として設定されている必要があります。RAP は、ブリッジングまたはメッシュ ネットワークへの親ノードとなります。コントローラは、1 つ以上の RAP をサポートでき、それぞれの RAP が同じ無線ネットワークまたは異なる無線ネットワークの親として機能します。同じメッシュ ネットワークに複数の RAP を配備して、冗長性を確保することもできます。RAP と MAP のどちらのアクセス ポイントも、2.4 GHz および 5 GHz 無線を使用して無線クライアントをサポートできます。5 GHz のクライアント アクセスはユニバーサル クライアント アクセスと呼ばれます。

アクセス ポイントが有線イーサネットで（スイッチ経由で）コントローラに接続されていない場合、その無線の役割は MAP と呼ばれます。MAP は、バックホール インターフェイスを介して他の MAP に無線接続され、最終的には、スイッチを経由してイーサネットでコントローラに接続された RAP に接続されます。MAP は、ローカル LAN に有線イーサネットで接続して、その LAN のブリッジエンド ポイントとして機能することもできます（ポイントツーポイント ブリッジ接続またはポイントツーマルチポイント ブリッジ接続を使用）。

無線バックホール

アクセス ポイントは、5 GHz の無線を使用する無線バックホール機能をサポートすることで、別のアクセス ポイントをブリッジして、コントローラとの有線ネットワーク接続にアクセスします（図 1-4 を参照）。この構成では、有線ネットワークに接続されているアクセス ポイントは、RAP と見なされます。リモート アクセス ポイントは MAP と見なされ、無線クライアント トラフィックを RAP に転送して、有線ネットワークへの転送を実現します。Control And Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）で制御されているトラフィックも、このブリッジ リンクを介して転送されます。

図 1-4 アクセス ポイントのバックホールの例

ポイントツーポイント ブリッジング

アクセス ポイントを使用すると、リモートネットワークを延長できます。それには、図 1-5 に示すように、5GHz のバックホール無線を使用して、2 つのネットワーク セグメントをブリッジングします。イーサネット ブリッジングをサポートするには、コントローラで各アクセス ポイントのブリッジングを有効にする必要があります。デフォルトでは、この機能はすべてのアクセス ポイントでオフになっています。

無線クライアント アクセスもサポートされますが、高層ビル間をブリッジングする場合、2.4 GHz では無線範囲が制限されることがあるため、直接的な無線クライアント アクセスには適さない場合があります。

図 1-5 アクセス ポイントのポイントツーポイント ブリッジングの例

ポイントツーマルチポイント ブリッジング

アクセス ポイントを RAP として使用すると、複数のリモート MAP を、それらにアソシエートされた有線ネットワークに接続することができます。デフォルトでは、この機能はすべてのアクセス ポイントでオフになっています。イーサネット ブリッジングをサポートするには、コントローラで各アクセス ポイントのブリッジングを有効にする必要があります。無線クライアント アクセスもブリッジリンクを介して提供できますが、高層ビル間をブリッジングする場合、2.4 GHz では無線範囲が制限されることがあるため、直接的な無線クライアント アクセスには適さない場合があります。図 1-6 に、アクセス ポイントのポイントツーマルチポイント ブリッジングの例を示します。

図 1-6 アクセス ポイントツー マルチポイント ブリッジングの例

ポイントツー マルチポイント メッシュ ネットワーク

アクセス ポイントは、一般的にメッシュ ネットワーク構成に配置されます。一般的なメッシュ配置では、1 つ以上の RAP が、スイッチ経由でコントローラに有線ネットワーク接続されます。有線ネットワーク接続されない他のリモート MAP は、バックホール機能を使用して、有線ネットワークに接続されている RAP への最適なリンクを選択します。メッシュ ネットワークでは、アクセス ポイント間のリンクがバックホール リンクと呼ばれます。

インテリジェントな無線ルーティングは Adaptive Wireless Path Protocol（AWPP）によって実現されます。このプロトコルを使用することで、各 MAP はネイバー MAP を識別し、パスごとに信号の強度とコントローラへのアクセスに必要なホップ数についてコストを計算して、有線ネットワークに接続されている RAP までの最適なパスをインテリジェントに選択できるようになります。信号の強度でバックホールで使用できるデータ レートが決まるため、信号の強度にはプライオリティが設定されています。

図 1-7 は、MAP および RAP を使用した一般的なメッシュ構成を示しています。

図 1-7 アクセス ポイントを使用した一般的なメッシュ構成

レイヤ 3 ネットワーク動作

アクセス ポイントは、レイヤ 3 ネットワーク動作をサポートします。レイヤ 3 構成のアクセス ポイントとコントローラは IP アドレスおよび UDP パケットを使用し、大規模なネットワークでルーティングが可能です。レイヤ 3 オペレーションは、拡張可能であり、シスコによって推奨されています。

図 1-8 は、アクセス ポイントやコントローラを含む一般的なレイヤ 3 無線ネットワーク構成を示しています。

図 1-8 レイヤ 3 アクセス ポイントの一般的なネットワーク構成例

アクセス ポイントの設置

この章では、1540 シリーズ アクセス ポイントとアクセサリの設置方法について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- Access Point の開梱

- Access Point の取り付け

- AP カバー AIR-ACC1540-CVR= の取り付け

- Access Point のアース接続

- アクセス ポイントへの電源供給

- アクセス ポイントの設定

警告 設置手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない場所を意味します。

ステートメント 1017

警告 本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメント 1040

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしないでください。ステートメント 1001

Access Point の開梱

access point を開梱するには、次の手順に従ってください。

手順 1 梱包箱を開いて、中味を慎重に取り出します。

手順 2 梱包資材をすべて箱に戻して保管しておきます。

手順 3 “パッケージの内容”に記載されているすべての品目が揃っていることを確認します。内容物が破損または不足している場合は、シスコの営業担当者にご連絡ください。

注文内容に応じて、シスコ製のオプション ツールとハードウェアに示す追加品が含まれています。

設置に必要な追加ハードウェアついては、設置に必要な追加のツールとハードウェアを参照してください。

パッケージの内容

各 access point パッケージには次のアイテムが含まれています。

- 1540 シリーズ アクセス ポイント 1 台

- ロック ワッシャ付きアース ラグおよびネジ

- プラスチック製ケーブル グランドおよびゴム シール

- 耐候性テープおよび耐食密封剤

- シスコ製品のマニュアルおよびポインタ カード

- 壁/ポールのマウント ブラケット AIR-ACC1530-PMK1=

シスコ製のオプション ツールとハードウェア

注文内容に応じて、次のオプション品が含まれます。

- パワー インジェクタ AIR-PWRINJ6=

- パワー インジェクタ AIR-PWRINJ5=

- 1540 用 AP カバー/ソーラー シールド、AIR-ACC1540-CVR=

- AIR-ACC1540-KIT1= 以下を含むスペア部品キット：

– イーサネット フィールド ターミネータ（数量 5)

– イーサネット キャップ（数量 2)

– アース ラグ キット（数量 1)

- AIR-PWRINJ-60RGD1=

- AIR-PWRINJ-60RGD2=

設置に必要な追加のツールとハードウェア

AP 設置のさまざまな段階で、次のようなツールおよび資料が必要になります。これらは、別途準備していだく必要があります。

- 10 mm 開放端またはボックス レンチ

- アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付の Panduit CT-720）

- 6 AWG の銅製アース線

- 中型のマイナスまたはプラス ドライバ（ソーラー カバー用）

- 直径 0.20 ～ 0.35 インチ（0.51 ～ 0.89 cm）のシールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）

- イーサネット RJ45 コネクタと取り付けツール

- 現地の規制に準拠した接地棒

設置前の確認および設置ガイドライン

access point は無線デバイスであるため、スループットと範囲の低下をもたらす一般的な干渉の影響を受けやすい性質があります。最高のパフォーマンスを得るため、次の基本ガイドラインに従ってください。

- 安全に関するガイドラインおよび警告に記載の情報について、入念に確認してください。

- Cisco メッシュ ネットワークの計画と初期構成については、『 Cisco Wireless Access Points, Design and Deployment Guide, Release 7.3 』を参照してください。

- 次に示す屋外無線 LAN 装置の設置と動作に関する FCC ガイドラインを確認してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/3200-series-rugged-integrated-services-routers-isr/data_sheet_c78-647116.html

- access point との間の無線信号を妨げる建造物、樹木、または丘がないエリアに access point を設置します。

- 地上の無線クライアントをサポートできるようにするため、アクセス ポイントを 40 フィート以下の高さに取り付けることを推奨します。最高のスループットが得られるのは、すべての access point が同じ高さに設置されている場合です。

- コンソール ポートはキャップ付きで出荷されます。設置時にキャップを点検してください。キャップは取り外し時または交換時に毎回適切に締め付けてください。キャップを適切に締め付けないと、IP67 基準に準拠せず、装置内に水が流入する可能性があります。

（注） パス ロスの計算とアクセス ポイントの設置間隔の決定については、RF 計画の専門家に相談してください。

この設置プロセスを開始する前に、以下の確認を完了してください。

- サイト調査を実施していること。“サイト調査の実行” sectionを参照してください。

- ネットワーク インフラストラクチャの各種デバイスが動作可能であり、適切に設定されていること。

- コントローラがスイッチのトランク ポートに接続されていること。

- アクセス ポイントの接続用に、スイッチがタグなしのアクセス ポートに設定されていること。

- オプション 43 が設定された DHCP サーバにアクセス ポイントが到達可能であること。またはアクセス ポイント内のコントローラ情報を手動で設定すること。DHCP オプション 43 の設定に関する詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/97066-dhcp-option-43-00.html

- アクセス ポイント取り付けコンポーネントに精通してください。“標準的なアクセス ポイント設置コンポーネント” sectionを参照してください。

標準的なアクセス ポイント設置コンポーネント

access point は、高いビルの屋根の突出部や街灯柱などの屋外環境に設置するよう設計されています。システム コンポーネント、コネクタ、インジケータ、ケーブル、システム相互接続、および接地に精通するために、図 2-1 を入念に確認してください。

図 2-1 一般的なアクセス ポイント設置におけるコンポーネント

1

建物の屋根の突出部

6

地面

2

シールド付き屋外用イーサネット

（CAT5e 以上）ケーブル1

7

電源コード

3

水きり用ループ

8

パワー インジェクタ

4

6 AWG の銅製アース線1

9

シールド付きイーサネット ケーブル（CAT5e 以上）1

5

接地棒1

10

コントローラ（スイッチを経由）

Access Point の取り付け

ここでは、access point の設置手順について説明します。access point を設置する担当者は、ワイヤレス アクセスポイント、ブリッジング技術、アース手法について十分に理解していることが必要です。

1540 シリーズ アクセス ポイントは、壁または柱に取り付けることができます。1540 では、以下に示すように 1530 および 1560 シリーズ アクセス ポイントの場合と同じ取り付けブラケットが使用されます。

AP 取り付けキット

目的

AIR-ACC1530-PMK1=

壁または柱に垂直に取り付けるための固定取り付けキット。次を参照してください。

- AIR-ACC1530-PMK1= でのアクセス ポイントの壁への取り付け

- AIR-ACC1530-PMK1= でのアクセス ポイントの柱への取り付け

コンソール ポートへのアクセスを妨げないようにアクセス ポイントを取り付けてください。

AIR-ACC1530-PMK2=

垂直と水平の両方に対応したピボット取り付けキット（壁

または柱に取り付け）。次を参照してください。

- AIR-ACC1530-PMK2= ピボット取り付けキットでのアクセス ポイントの壁への取り付け

- AIR-ACC1530-PMK2= ピボット取り付けキットでのアクセス ポイントの柱への取り付け

- AIR-ACC1530-PMK2= でのアクセス ポイントの柱への水平マウント

（注） AP を垂直に取り付ける場合は、コンソール ポートと PoE ポート、およびステータス LED が下向きになるように取り付けます。

AIR-ACC1530-PMK1= でのアクセス ポイントの壁への取り付け

AIR-ACC1530-PMK1= 取り付けキットには、壁面取り付けまたは柱取り付け用の取り付けブラケットが含まれます。

取り付けブラケットをテンプレートとして使用し、設置用の取り付け穴の位置に印を付けます。取り付けブラケットを設置した後、アクセス ポイントをブラケットに取り付けます。

表 2-1 に、設置に必要な資材の一覧を示します。

表 2-1 AIR-ACC1530-PMK1= を使用してアクセス ポイントを取り付けるために必要な資材

必要な資材

キットに付属しているか

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属）

はい

壁面マウント ブラケット

はい

M6 X 12 mm の六角ボルト X 4

はい

アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付きの Panduit CT-720）（http://www.panduit.com）

いいえ

壁面取り付けねじ X 4

いいえ

ウォール アンカー X 4（すべての材質に適したもの）

いいえ

ウォール アンカー用ドリル ビット

いいえ

電動ドリルと標準的なドライバ

いいえ

#6 AWG アース線

いいえ

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）

いいえ

アース ブロック

いいえ

接地棒

いいえ

10 mm のメガネ レンチまたはソケット セット

いいえ

注意 取り付ける壁面、取り付けネジ、およびウォール アンカーは、22.7 ㎏（50 ポンド）の静重量を支持できなければなりません。

アクセス ポイントを壁に垂直に取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 取り付けブラケットをテンプレートとして使用し、取り付ける壁に 4 つのネジ穴位置の印を付けます。取り付けブラケットのネジ穴位置を図 2-2 に示します。取り付けブラケットの寸法を図 2-3 に示します。

手順 2 4 つのネジと、必要に応じてウォール アンカーを使用して、マウント プレートを取り付け面に取り付けます。これらのネジとアンカーは別途手配していただく必要があります。

（注） 化粧しっくい、セメント、ドライウォールにアクセス ポイントを取り付ける場合は、屋外仕様の合板の背板を使用できます。

（注） 取り付ける壁面、取り付けネジ、およびウォール アンカーは、22.7 ㎏（50 ポンド）の静重量を支持できなければなりません。

手順 3 アクセス ポイントの背面の 4 つのサポート ボルト穴のそれぞれに M6 X 12 mm ボルトを取り付けます。ボルトを完全には締め付けず、3.3 mm（0.13 インチ）程度のすき間を残してください。

手順 4 アクセス ポイント背面の 4 つの支持ボルトが取り付けブラケット上のキーホール スロットに合うように、アクセス ポイントと取り付けブラケットの位置を合わせます。

手順 5 取り付けブラケットのキーホール スロットにしっかりと固定されるまで、アクセス ポイントをスライドさせます。

（注） アクセス ポイントは、ベースのステータス LED が下になるように取り付ける必要があります。

手順 6 10 mm レンチを使用して、アクセス ポイントをブラケットに固定する 4 つのボルトを 40 lbf-in のトルクで締め付けます。

手順 7 データ ケーブルの接続、アクセス ポイントの接地、アクセス ポイントの電力投入と設定に進みます。

図 2-2 壁および柱取り付け用の取り付けブラケット

1

AP 取り付け用のキーホール スロット（4 つのうちの 1 つ）。

3

ブラケットを壁に固定するためのブラケット取り付け穴。直径 1/4 インチまたは 6 mm までのボルトを使用できます。

2

スチール バンド クランプ用のスロット（4 つのうちの 1 つ）。柱に取り付ける場合のみ使用します。

図 2-3 取り付けブラケットの寸法（インチおよびミリ単位）

AIR-ACC1530-PMK1= でのアクセス ポイントの柱への取り付け

AIR-ACC1530-PMK1= 取り付けキットには、壁面取り付けと柱取り付けの両方に使用可能な取り付けブラケットが含まれます。このキットを使用して、柱やマスト、街灯などにアクセス ポイントを取り付けることができます。このキットは、直径が 2 ～ 8 インチの金属製、木製、またはファイバーグラス製の柱に使用できます。

表 2-2 AP を垂直柱に取り付けるために必要な資材

必要な資材

キットに付属しているか

壁面マウント ブラケット X 1

Yes

M6 X 12 mm の六角ボルト X 4

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 2（2"–5"、51 ～ 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 2（5"–8"、127 ～ 203 mm で調整可能）

Yes

10 mm メガネ レンチ

いいえ

屋外定格のシールド付きイーサネット ケーブル

いいえ

アース ラグ（アクセス ポイントに付属）

Yes

グラウンド ブロックとロッド

いいえ

アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付きの Panduit CT-720）（http://www.panduit.com）

いいえ

#6 AWG アース線

いいえ

アクセス ポイントを垂直の柱に取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 アクセス ポイントを取り付ける支柱上の位置を選択します。直径が 2 ～ 8 インチ（5.1 ～ 20.1 cm）の柱にアクセス ポイントを取り付けることができます。

手順 2 ブラケットを柱に合わせて保持し、取り付けブラケットの上下の取り付けスロットに 2 本のバンド ストラップを通します（図 2-4 参照）。

手順 3 柱の周りにバンド ストラップを巻き付けて固定し、レンチを使用してクランプを軽く締め付けます。ブラケットが柱から落ちない程度の力で締め付けてください。

手順 4 アクセス ポイントの背面横の 4 つのボルト穴のそれぞれに M6 ボルトを取り付けます。ボルトは完全に締めないでください。約 3.3 mm（0.13 インチ）ほど間隔をあけます。

手順 5 アクセス ポイント上の 4 つのボルトをブラケット キーホール スロットに配置します。アクセス ポイントがスロットに正しく設置されているかどうかを確認してください（図 2-4 参照）。

（注） アクセス ポイントは、ベースのステータス LED が下になるように取り付ける必要があります。

手順 6 10 mm レンチを使用して、アクセス ポイントをブラケットに接続する 4 つのボルトを 40 lbf-in のトルクで締めます。

手順 7 アクセス ポイントを最終的な場所に配置します。アクセス ポイントが柱からスライドしないようにレンチでバンド クランプを締めます。クランプが固定されていて AP が動かないことを確認します。

手順 8 データ ケーブルの接続、アクセス ポイントの接地、アクセス ポイントの電力投入と設定に進みます。

図 2-4 柱に設置された AP

1

AP をブラケットに取り付けるための M6 キーホール スロット（4 つのうちの 2 つ）。

3

柱（木製、金属製、ファイバーグラス製）。直径 50 ～ 203 mm（2 ～ 8 インチ）

2

上下のスチール製バンド クランプ（ブラケットのバンド クランプ スロットに通す）

AIR-ACC1530-PMK2= ピボット取り付けキットでのアクセス ポイントの壁への取り付け

オプションのピボット取り付けキット AIR-ACC1530-PMK2= には、壁面取り付けと柱取り付けの両方に使用可能なピボット取り付けブラケットが含まれます。このキットでは、AP の位置を、AP の垂直方向に沿って角度を変えて調整することができます。

表 2-3 ピボット取り付けキットを使用した壁面への取り付け用の資材

ピボット取り付けキットを使用して AP を壁に垂直に取り付けるために必要な資材

キットに付属

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属）

Yes

ピボット取り付けキットおよびハードウェア

Yes

M6 X 12 mm の六角ボルト X 8

Yes

オプションの水平マウント用のアダプタ ブラケット

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 2（2"–5"、51 mm – 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 5（2"-8"、127 mm – 203 mm で調整可能）

Yes

アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付きの Panduit CT-720）（http://www.panduit.com）

いいえ

壁面取り付け用のネジ X 4（最大 6 mm）

いいえ

ウォール アンカー X 4（すべての材質に適したもの）

いいえ

ウォール アンカー用ドリル ビット

いいえ

電動ドリルと標準的なドライバ

いいえ

#6 AWG アース線

いいえ

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）

いいえ

アース ブロック

いいえ

接地棒

いいえ

13 mm メガネ レンチまたはソケット セット

いいえ

10 mm メガネ レンチ

いいえ

注意 取り付け面、付属のねじ、およびオプションのウォール アンカーには、22.7 kg（50 ポンド）の静止耐荷重が必要です。

アクセス ポイントを壁に垂直に取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 ピボット キットを分解します（まだピボット キットを分解していない場合）。図 2-5 を参照してください。

手順 2 取り付けブラケットのウォールプレート エンドをテンプレートとして使用し、取り付け面の 4 つのネジ穴の位置に印を付けます。取り付けブラケットのネジ穴の位置（最大のネジ穴サイズ 6 mm）については、図 2-5 を参照してください。

ピボット取り付けブラケットの寸法については、図 2-6 を参照してください。

手順 3 4 つのネジと、必要に応じてウォール アンカーを使用して、取り付けブラケットのウォールプレート エンドを取り付け面に取り付けます。これらのネジとアンカーは別途手配していただく必要があります。

（注） 化粧しっくい、セメント、ドライウォールにアクセス ポイントを取り付ける場合は、屋外仕様の合板の背板を使用することができます。

（注） 取り付ける壁、付属のねじ、およびウォール アンカーは、22.7 kg（50 ポンド）の静荷重耐力が必要です。

手順 4 ブラケットの AP プレート エンドをアクセス ポイント背面にあるネジ穴の位置に合わせます。

手順 5 4 本の M8 X 12 mm ボルトと 10 mm ボックス レンチまたはソケット レンチを使用して、ブラケット プレートを AP に固定します。ボルトを 40 lbf-in のトルクで締め付けます。

手順 6 90.0 mm の長さの M8 ネジとピボット ブラケットに付属の金具を使用して、AP とブラケット プレートを壁に取り付けたウォール プレートにボルトで取り付けます。この組み立て手順については、図 2-5 を参照してください。アセンブリは完全に締め付けないでください。

（注） アクセス ポイントは、ベースのステータス LED が下になるように取り付ける必要があります。

手順 7 必要に応じて AP の角度を変え、13 mm レンチを使用して 90.0 mm の M8 ロング ネジを完全に締め付けます。

手順 8 アンテナの取り付け（外部アンテナ モデルの場合のみ）、データ ケーブルの接続、アクセス ポイントの接地、アクセス ポイントの設定および電力投入に進みます。

図 2-5 ピボット取り付けブラケット

1

AP の背面に固定するためのボルト穴（4 つのうちの 1 つ）。

これがブラケットの AP プレート エンドであり、アクセス ポイント背面に固定されます。

3

壁取り付け用のネジ穴。

これらのネジ穴は、柱取り付け時にスチール バンド クランプのスロットとしても使用できます。

2

ブラケットのウォールプレート エンド。このプレートは壁に固定されます。

図 2-6 ピボット取り付けブラケットの寸法

図 2-7 ピボット取り付けキットに取り付けられた状態の AP

AIR-ACC1530-PMK2= ピボット取り付けキットでのアクセス ポイントの柱への取り付け

オプションのピボット取り付けキット AIR-ACC1530-PMK2= には、壁面取り付けと柱取り付けの両方に使用可能なピボット取り付けブラケットが含まれます。このキットを使用して、柱やマスト、街灯などにアクセス ポイントを取り付けることができます。このキットは、直径が 2 ～ 8 インチの金属製、木製、またはファイバーグラス製の柱に使用できます。

AIR-ACC1530-PMK2= ピボット取り付けキットでは、AP の位置を、AP の垂直方向に沿って角度を変えて調整することができます。

表 2-4 AIR-ACC1530-PMK2= を使用して AP を柱に取り付けるために必要な資材

必要な資材

キットに付属しているか

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属）

Yes

ピボット取り付けキットおよびハードウェア

Yes

M6 X 12 mm の六角ボルト X 8

Yes

オプションの水平マウント用のアダプタ ブラケット

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 2（2"–5"、51 mm – 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 5（2"-8"、127 mm – 203 mm で調整可能）

Yes

アース ラグ用の圧着工具 Panduit CT0720（CD-720-1 ダイ付き）（http://www.panduit.com）

いいえ

壁面取り付け用のネジ X 4（最大 6 mm）

いいえ

ウォール アンカー X 4（すべての材質に適したもの）

いいえ

ウォール アンカー用ドリル ビット

いいえ

電動ドリルと標準的なドライバ

いいえ

#6 AWG アース線

いいえ

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）

いいえ

アース ブロック

いいえ

接地棒

いいえ

13 mm メガネ レンチまたはソケット セット

いいえ

10 mm メガネ レンチ

いいえ

アクセス ポイントを柱に取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 アクセス ポイントを取り付ける支柱上の位置を選択します。アクセス ポイントは 2 ～ 8 インチ（5.1 ～ 40.6 cm）の直径を持つ任意の柱に取り付けることができます。

（注） 街路灯電源タップ アダプタを使用する場合は、屋外照明コントロールの 3 フィート（1 m）以内にアクセス ポイントを配置します。

手順 2 ピボット キットを分解します（まだピボット キットを分解していない場合）。図 2-8 を参照してください。

手順 3 調整可能なバンド クランプ一式またはネジ クランプ（ネジ クランプは直径 3 インチ以下の柱に使用可能）を使用してピボット ブラケット ベース プレートを柱に固定します。

手順 4 スチール バンド クランプやネジ クランプを締め付ける前に、必要に応じて柱クランプ ブラケットと柱の位置合わせを行います。ブラケット ベース プレートが正しい位置に保持され、柱に沿って滑り落ちるのを防ぐ程度の強さで締め付けます。完全に締め付けるのは、アクセス ポイントの取り付けと位置調節が終了した後です。

手順 5 ブラケットの AP プレート エンドをアクセス ポイント背面にあるネジ穴の位置に合わせます。

手順 6 4 本の M8 X 12 mm ボルトと 10 mm ボックス レンチまたはソケット レンチを使用して、ブラケット プレートを AP に固定します。ボルトを 40 lbf-in のトルクで締め付けます。

手順 7 90.0 mm の長さの M8 ネジとピボット ブラケットに付属の金具を使用して、AP とブラケット プレートを柱に取り付けたベース プレートにボルトで取り付けます。図 2-9 を参照してください。アセンブリは完全に締め付けないでください。

（注） アクセス ポイントは、ベースのステータス LED が下になるように取り付ける必要があります。

手順 8 必要に応じて AP の角度を変えて位置を調節し、13 mm レンチを使用して 90.0 mm の M8 ロング ネジを完全に締め付けた後、柱のクランプを締め付けます。

手順 9 アンテナの取り付け（外部アンテナ モデルの場合のみ）、データ ケーブルの接続、アクセス ポイントの接地、アクセス ポイントの設定および電力投入に進みます。

図 2-8 ピボット取り付けキットの組み立て図

1

90.0 mm の M8 ネジ

4

M8 ナット

2

M8 ワッシャ

5

柱取り付けネジのクランプをピボット ブラケット ベース プレートに固定するための 80.0 mm M8 ネジ、ワッシャー、スプリング ワッシャー。

3

M8 バネ座金

図 2-9 柱取り付けクランプ付きのピボット取り付けキット

1

アクセス ポイントの取り付け穴（4 つのうちの 1 つ）。これがブラケットの AP プレート エンドであり、アクセス ポイント背面に固定されます。

3

柱取り付けネジ クランプ。これは直径 76 mm（3 インチ）までの柱に対応します。

2

バンド クランプ用のスロット（4 つのうちの 1 つ）。

これがピボット ブラケットのベース プレートであり、柱に固定されます。

AIR-ACC1530-PMK2= でのアクセス ポイントの柱への水平マウント

The AIR-ACC1530-PMK2= ピボット柱取り付けキットには、図 2-11 のように AP を水平マウントできる水平マウント プレートが含まれます。水平マウントにより、全方向性アンテナのカバレッジが向上します。

表 2-5 AIR-ACC1530-PMK2= を使用して AP を水平マウントするために必要な資材

必要な資材

キットに付属しているか

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属）

Yes

ピボット取り付けキットおよびハードウェア

Yes

M6 X 12 mm の六角ボルト X 8

Yes

オプションの水平マウント用のアダプタ ブラケット

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 2（2"–5"、51 mm – 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ X 5（2"-8"、127 mm – 203 mm で調整可能）

Yes

アース ラグ用の圧着工具 Panduit CT0720（CD-720-1 ダイ付き）（http://www.panduit.com）

いいえ

壁面取り付け用のネジ X 4（最大 6 mm）

いいえ

ウォール アンカー X 4（すべての材質に適したもの）

いいえ

ウォール アンカー用ドリル ビット

いいえ

電動ドリルと標準的なドライバ

いいえ

#6 AWG アース線

いいえ

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）

いいえ

アース ブロック

いいえ

接地棒

いいえ

13 mm メガネ レンチまたはソケット セット

いいえ

10 mm メガネ レンチ

いいえ

AIR-ACC1530-PMK2= を使用して AP を水平マウントするには、次の手順を実行します。

手順 1 前述の手順に示されるように、ピボット ブラケットを壁または柱に取り付けます。ただし、ピボット ブラケット プレートはアクセス ポイントに直接取り付けないでください。

手順 2 4 本の M6 X 12 mm ボルトを使用して、水平アダプタ プレートをピボット ブラケット プレートに固定します。

手順 3 残りの 4 つの M6 X 12 mm ボルトを使用して、水平マウント プレートのもう一方の側を AP に取り付けます。組み立て図については、図 2-10 を参照してください。

手順 4 10 mm レンチまたはソケットを使用して、M6 ボルトすべてを 40 lbf-in（4.5 Nm）で締めます。

手順 5 必要に応じてアクセス ポイントの位置と方向を調節し、13 mm レンチまたはソケットを使用して取り付けキットのボルトを締め付けます。図 2-11 を参照してください。

図 2-10 ピボット ブラケットの各パーツと水平マウント プレートの組み立て図

1

ピボット ブラケット。柱または壁に設置できます。

3

水平マウント プレートをピボット ブラケットに取り付けるためのネジ穴（4 つのうちの 2 つ）。

2

水平マウント プレート。

4

アクセス ポイントを水平マウント プレートに取り付けるためのネジ穴（4 つのうちの 2 つ）。

図 2-11 オプションの水平マウント プレートを使用して水平に取り付けられたアクセス ポイント

AP カバー AIR-ACC1540-CVR= の取り付け

カバー（AIR-ACC1540-CVR=）を取り付けることができます。このカバーは太陽光の遮へいとしても機能します。カバーは、すべての接続が確立する前または後に設置できます。

手順 1 図 2-12 で示されるようにカバーを AP の上にスライドさせます。

手順 2 カバーの各側の 2 つの穴を、AP の対応する側のネジ穴と位置を合わせます。

手順 3 カバーのネジ穴に #6-32 ネジを差し込み、AP に取り付けます。10 lb-in で締めます。

図 2-12 AP へのカバーの取り付け

1

ソーラー シールド

3

4 本の #6-32 ネジのうち 2 本

2

ソーラー カバーを固定する 4 つのネジ穴（AP の両側に 2 つずつ）。

Access Point のアース接続

警告 ユニットの電源がオフかオンかに関係なく、WAN ポートには危険なネットワーク間電圧があります。感電を防ぐため、WAN ポートの近くで作業するときは注意してください。ケーブルの接続を外すときは、ユニット側ではない方から先に取り外してください。ステートメント 1026

アクセス ポイントは、電源に接続する前にアース接続する必要があります。

AC 電源で動作する access point を屋外に設置する場合は、次の手順に従って本体を適切にアースする必要があります。

手順 1 6 AWG の絶縁アース線を使用する場合は、アース ラグに接続できるように絶縁被覆をはがします。

手順 2 適切な圧着工具を使用して、絶縁被覆を取り除いた 6 AWG のアース線をアース ラグに圧着します。

（注） アース ラグおよび使用するハードウェアは、地域および国の電気規格に準拠する必要があります。

手順 3 付属の耐食剤を開け、アース線のネジ穴がある金属表面（「アース パッド」）に適当な量を塗布します（図 1-3 参照）。

手順 4 付属の 2 本のプラス ネジ（M4 X10mm）を使用し、ロック ワッシャを併用してアース ラグを access point のアース ネジ穴に接続します（図 1-3 を参照）。アース ネジを 22 ～ 24 lb-in（2.49 ～ 2.71 Nm）で締めます。

手順 5 必要に応じて、アース線のもう一方の端の絶縁被覆を取り除いて、接地ロッドなどの信頼できる接地点または接地された金属製の街路灯の柱の適切な接地点に接続します。

アクセス ポイントへの電源供給

1540 シリーズ アクセス ポイントへの給電は、インライン パワー インジェクタまたは適切に給電されたスイッチ ポートから、Power-over-Ethernet（PoE）（802.3 af/802.3 at 電源を使用）または UPoE によってのみ行うことができます。フル稼働に必要な電源は 802.3 af（またはそれ以上）によって供給され、2.4 GHz および 5 GHz の両方の無線に対して 2 X 2:2 で動作します。

1540 シリーズ アクセス ポイントは、以下のパワー インジェクタをサポートしています。

- AIR-PWRINJ5（802.3 af 電源を供給）

- AIR-PWRINJ6（802.3 at 電源を供給）このパワー インジェクタは屋内環境でのみ使用できます。したがって、インジェクタのケーブルを屋内から屋外に設置されたアクセス ポイントまで延ばす必要があります。

- AIR-PWRINJ-60RGD1

- AIR-PWRINJ-60RGD2

- PoE 電源定格 48-55V DC、最小 350 mA

- Cisco UPoE

パワー インジェクタの接続

パワー インジェクタによって access point に給電する場合は、次の手順に従って取り付けを完了してください。

手順 1 PoE をアクセス ポイントに供給する前に、アクセス ポイントが接地済みであることを確認します（“Access Point のアース接続” sectionを参照）。

手順 2 取り付けに必要なコンポーネントについては、“標準的なアクセス ポイント設置コンポーネント” sectionを参照してください。

手順 3 CAT5e 以上のイーサネット ケーブルを有線 LAN ネットワークからパワー インジェクタに接続します。

（注） 設置者には、このタイプのパワー インジェクタによるアクセス ポイントへの電源供給が、地方または国の安全検査と通信機器の基準を満たしていることを確認する責任があります。

ヒント ブリッジ トラフィックを転送するには、パワー インジェクタとコントローラの間にスイッチを追加します。詳細については、『 Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment Guide, Release 7.0 』を参照してください。

手順 4 アクセス ポイントに給電する前に、アクセス ポイントが接地されていることを確認します。

手順 5 シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）で、パワー インジェクタとアクセス ポイントの PoE 入力コネクタ間を接続します。

手順 6 イーサネット ケーブルをアクセス ポイントの PoE 入力ポートに接続します。“アクセス ポイントへのイーサネット ケーブルの接続” sectionを参照してください。

イーサネットの設置の詳細については、アクセス ポイントへのイーサネット ケーブルの接続を参照してください。

アクセス ポイントへのイーサネット ケーブルの接続

次の工具および資材を用意する必要があります。

- 直径 0.51 ～ 0.89 cm（0.2 ～ 0.35 インチ）のシールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）

- RJ45 コネクタと取り付けツール

- 調整レンチまたは 28 mm ボックス レンチ

シールド付きイーサネット ケーブルをアクセス ポイントに接続する手順は、次のとおりです。

手順 1 パワー インジェクタの電源を切り離し、アクセス ポイントのすべての電源がオフになっていることを確認します。

手順 2 6AWG のアース線がアクセス ポイントに接続されていることを確認します（“Access Point のアース接続” sectionを参照）。

手順 3 PoE ポートからカバー キャップを取り外します。

手順 4 ケーブル グランドのスレッド ロック用シーリング ナットを逆時計回りに回して、取り外さずに緩めます。（図 2-13 を参照）。

（注） ケーブル グランドがゴム製シールを持ち、破損がないことを確認してください。

注意 ケーブル グランドおよびゴム製ガスケットの適切な取り付けに失敗した場合、ケーブル グリップからの漏れが発生します。

図 2-13 ケーブル グランド アセンブリ

1

RJ45 プラグ

4

ナット

2

ガスケット

5

シール

3

クランプ リング

6

スレッド ロック用シーリング ナット

手順 5 イーサネット ケーブルの非終端側をケーブル グランドのシーリング ナット側の端に差し込み（図 2-13 を参照）、ケーブルを数インチ引き出します。

手順 6 イーサネット ケーブル取り付け工具を使用して、イーサネット ケーブルの非終端側に RJ45 コネクタを取り付けます。

手順 7 アクセス ポイントの PoE ポートに RJ45 ケーブル コネクタを慎重に接続します。

手順 8 ゴム製シール付きのケーブル グランドをアクセス ポイントに向けてスライドさせ、本体のネジ側の端をアクセス ポイントに固定し、ネジを手で締めます。

手順 9 可動レンチまたは 28 mm レンチを使用して、本体のネジ側をラックに固定します。15 lb-in で締めます。

手順 10 調整レンチを使用して、スレッド ロック用シーリング ナットを 15 lb-in で締めます。

手順 11 イーサネット ケーブルを適切に引き回し、余分なケーブルを切り落とします。

手順 12 ケーブルの非終端側に RJ45 コネクタを取り付け、パワー インジェクタに差し込みます。

手順 13 パワー インジェクタの電源を入れます。

アクセス ポイントの設定

コントローラへの有線イーサネット、光ファイバ、またはケーブル ネットワークに接続していない AP に電源を投入すると、そのアクセス ポイントは、Cisco Adaptive Wireless Path Protocol（AWPP）を使用してコントローラへの有線ネットワークに接続されているルート アクセス ポート（RAP）への最適なパスを持つ、別のメッシュ アクセス ポイントにバインドします。access point は、電源が投入されると検出要求を送信します。コントローラの access point が適切に設定されている場合は、コントローラからアクセス ポイントに検出応答が返されます。これが行われた場合、access point は接続要求をコントローラに送信し、コントローラは接続確認応答を返します。次に、access point は、コントローラへの Control And Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）接続を確立し、コントローラで設定された共有秘密キーを取得します。

アクセス ポイントの設定の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- Lightweight アクセス ポイントおよびメッシュ アクセス ポイントについては、次の URL から入手できる『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- Mobility Express の展開については、次の URL から入手できる『 Cisco Mobility Express Configuration and User Guide 』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/mobility-express/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- メッシュ アクセス ポイントについては、次の URL から入手できる『Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-0/design/guide/mesh80.html

（注） AP はデイジーチェーン接続をサポートしていません。

1.

別途お客様の方で手配。

トラブルシューティング

この章では、access point に発生する可能性のある基本的な問題に対するトラブルシューティングの手順を説明します。最新の詳細なトラブルシューティングについては、次の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテーション Web サイトを参照してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

この章の内容は、次のとおりです。

- Access Point 使用上のガイドライン

- DHCP オプション 43 の使用方法

- アクセス ポイント ステータス LED のモニタリング

- アクセス ポイントのリセット

- コントローラのアソシエーションの確認

- ブリッジ グループ名の変更

Access Point 使用上のガイドライン

- access point は、コントローラとのレイヤ 3 CAPWAP 通信のみをサポートしています。

レイヤ 3 動作では、access point とコントローラの存在するサブネットは同一でも、異なっていても問題ありません。アクセス ポイントは、標準の IP パケットを使用してコントローラとの通信を行います。コントローラとは異なるサブネットにあるレイヤ 3 アクセス ポイントは、アクセス ポイント サブネット上に DHCP サーバと、コントローラへのルートを必要とします。コントローラへのルートでは、CAPWAP 通信用に送信先 UDP ポート 12222 と 12223 が開かれている必要があります。第 1、第 2、および第 3 コントローラへのルートで、IP パケットのフラグメントが許可されている必要があります。

- access point を配置する前に、以下が終了していることを確認してください。

– コントローラが、トランク ポートとして設定されているスイッチ ポートに接続されていること。

– access point が、タグなしのアクセス ポートとして設定されているスイッチ ポートに接続されていること。

– access point から DHCP サーバに接続できること。および、DHCP サーバにオプション 43 が設定されていること。オプション 43 では、コントローラの管理インターフェイスの IP アドレスが提供されます。通常、DHCP サーバは、シスコのスイッチ上に設定できます。

– 必要に応じて、CISCO-CAPWAP-CONTROLLER を有効にするよう DHCP サーバを設定できます。ローカル ドメインを使用すると、コントローラの管理インターフェイスの IP アドレスに解決されます。

– access point でコントローラが設定され、到達可能になっていること。

– access point の MAC アドレスがコントローラに設定されていて、MAC フィルタ リストが有効であること。

– 使用しているスイッチで DHCP 要求を転送できること。

- アクセス ポイントをコントローラにアソシエートした後、ブリッジ グループ名（BGN）をデフォルト値から変更する必要があります。デフォルトの BGN を使用すると、メッシュ アクセス ポイント（MAP）が他のメッシュ ネットワークに接続しようとすることがあり、ネットワークの収束に時間がかかるようになります。

コンバージェンス遅延

配置の際、さまざまな原因によってアクセス ポイントで収束の遅延が発生することがあります。次に、収束の遅延を引き起こす可能性のある動作条件をいくつか示します。

- ルート アクセス ポイント（RAP）が、有線ポート（ケーブル、光ファイバ、PoE 入力）を使用してコントローラに接続しようとしている場合。これらの有線ポートが動作していると、RAP からコントローラへの接続をこれらの各ポートで実行しようとして数分を費やす可能性があります。

- RAP から有線ポート経由でコントローラに接続できなかったために、無線ネットワークを使用して接続しようとしている場合。使用可能な無線経路が複数存在していると、さらに遅延が長くなります。

- 無線ネットワークを使用して RAP に接続できなかった MAP が、あらゆる有線ポートを使用して RAP に接続しようとしている場合。アクセス ポイントは、無線ネットでもう一度接続を試す前に、これらの接続ごとに数分を費やすことがあります。

ブリッジのループ

アクセス ポイントは、有線ネットワーク接続と無線ネットワーク接続との間で、パケットのブリッジをサポートしています。同じネットワークを、アクセス ポイントにある複数の有線ポートや、ブリッジ接続された 2 台のアクセス ポイントに接続しないでください。ブリッジのループによって、ネットワークのルーティングに関する問題が発生します。

コントローラの DHCP サーバ

コントローラの DHCP サーバからは、Lightweight アクセス ポイント、およびアクセス ポイントにアソシエートされた無線クライアントのみに IP アドレスが割り当てられます。メッシュ アクセス ポイントでクライアントをブリッジしているイーサネットなど、他のデバイスには IP アドレスが割り当てられません。

MAP データ トラフィック

アクセス ポイントのバックホール チャネルの信号の信号対雑音比が高いと、MAP から親ノード経由でコントローラに接続することはできても、アクセス ポイントに対する ping などのデータ トラフィックを受け渡すことができない可能性があります。これは、ユーザによって、バックホール制御パケットのデフォルトのデータ レートが 6 Mb/s に設定され、バックホールのデータ レートが自動に設定されているためです。

コントローラの MAC フィルタ リスト

アクセス ポイントを起動する前に、アクセス ポイントの MAC アドレスがコントローラの MAC フィルタ リストに追加済みで、Mac Filter List が有効になっていることを確認する必要があります。

（注） アクセス ポイントの MAC アドレスとバーコードは、装置の底面に表示されています。2 つの MAC アドレスが表示されている場合は、上側の MAC アドレスを使用してください。

コントローラの MAC フィルタリストに追加されている MAC アドレスを確認するには、コントローラの CLI またはコントローラの GUI を使用できます。

- コントローラの CLI を使用する場合：コントローラの CLI コマンド show macfilter summary を使用すると、コントローラのフィルタ リストに追加されている MAC アドレスを確認できます。

- コントローラの GUI を使用する場合：Web ブラウザでコントローラの Web インターフェイスにログインし、[SECURITY] > [AAA] > [MAC Filtering] の順に選択すると、コントローラのフィルタ リストに追加されている MAC アドレスを確認できます。

DHCP オプション 43 の使用方法

DHCP オプション 43 を使用すると、コントローラの IP アドレスのリストがアクセス ポイントに提供されるため、アクセス ポイントがコントローラを検出し、コントローラに接続できるようになります。DHCP オプション 43 の設定手順については、DHCP サーバの製品マニュアルを参照してください。DHCP オプション 43 の設定例を参照するには、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/97066-dhcp-option-43-00.html

アクセス ポイント ステータス LED のモニタリング

アクセス ポイントが正常に動作しない場合は、装置の底面にあるリセット ボタンの LED を確認します。この LED を使用して、装置のステータスを簡単に評価できます。

（注） 装置ごとに LED の色の強さおよび色彩が若干異なります。これは、LED メーカーの仕様の正常な範囲内であり、障害ではありません。

アクセス ポイントの LED の信号は、 表 3-1 に示されています。

表 3-1 アクセス ポイントの LED 表示内容

LED メッセージ タイプ

色

意味

ブートローダの状態シーケンス

グリーンに点滅

ブートローダの状態シーケンス

- DRAM メモリ テスト中

- DRAM メモリ テスト OK

- ボードの初期化中

- フラッシュ ファイル システムの初期化中

- フラッシュ メモリ テスト OK

- イーサネットの初期化中

- イーサネット OK

- AP OS の起動中

- 初期化成功

ブートローダの警告

オレンジに点滅

設定リカバリが進行中（リセット ボタンが 2 ～ 3 秒長押しされた場合）

赤

イーサネット障害またはイメージ リカバリが発生（リセット ボタンが 20 ～ 30 秒長押しされた場合）

グリーンに点滅

イメージ リカバリが進行中（リセット ボタンがリリースされた）

ブートローダ エラー

赤

DRAM メモリ テストの失敗

赤とオレンジに点滅

フラッシュ ファイル システムの障害が発生

赤色の点滅とオフ

このシーケンスは、次のいずれかを示す可能性があります。

- 環境変数の失敗

- MAC アドレスが不正

- イメージ復元中のイーサネットの障害

- ブート環境障害

- Cisco イメージ ファイルなし

- ブートの失敗

AP OS エラー

赤

ソフトウェアの障害が発生し、ユニット電力の切断と再接続によって問題を解決する必要がある

赤、緑、オレンジの点灯と消灯が切り替わる

これは、不十分なインライン パワーの一般的な警告です。

アソシエーションの状態

短いブリップ音を伴う緑

この状態は、通常の動作状態を示します。ユニットはコントローラに結合されていますが、ワイヤレス クライアントが関連付けられていません。

グリーンで点灯

正常な動作状態で、少なくとも 1 台のワイヤレス クライアントが装置にアソシエートされています。

動作状態

オレンジに点滅

ソフトウェア アップグレードが進行中

緑、赤、オレンジの点灯が切り替わる

検出/接続プロセスが進行中

赤、緑、オレンジの点灯と消灯が素早く切り替わる

この状態は、アクセス ポイントのロケーション コマンドが呼び出されたことを示します。

赤色に点滅

この状態は、イーサネット リンクが機能していないことを示しています。

アクセス ポイントのリセット

リセット ボタンは AP の底面にあります（図 1-2 を参照）。リセット ボタを使用して以下の操作ができます。

- AP を工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

- すべてのコンフィギュレーション ファイルを含む、AP の内部ストレージをクリアします。

リセット ボタンを使用するには、AP の起動サイクル中に、アクセス ポイント上のリセット ボタンを押したままにします。AP のステータス LED がオレンジに変わるまで待ちます。その間、AP コンソールには、リセット ボタンの押下時間（秒数）をカウントする秒カウンタが表示されます。実行されるアクション

- AP を工場出荷時の初期状態にリセットするには、リセット ボタンを押し、20 秒が経過する前にボタンを放します。AP のコンフィギュレーション ファイルがクリアされます。

これにより、パスワード、WEP キー、IP アドレス、SSID を含め、構成時のすべての設定が工場出荷時の初期状態にリセットされます。

- すべてのコンフィギュレーション ファイルと規制ドメイン構成を含む、AP の内部ストレージをクリアするには、リセット ボタンを 20 秒以上押したままにし、60 秒が経過する前にボタンを放します。

AP のステータス LED がオレンジから赤に変わり、AP のストレージ ディレクトリからすべてのファイルが削除されます。

リセット ボタンを押したまま 60 秒以上が経過した場合は、操作の誤りと見なされて、変更は行われません。

コントローラのアソシエーションの確認

access point がコントローラとアソシエートしていることを確認する手順は、次のとおりです。

手順 1 Web ブラウザを使用して、コントローラの Web インターフェイスにログインします。

コントローラのコンソール ポートで、コントローラの CLI コマンド show ap summary を使用することもできます。

手順 2 [Wireless] をクリックし、使用している access point の MAC アドレスが [Ethernet MAC] のリストにあることを確認します。

手順 3 コントローラからログアウトし、Web ブラウザを閉じます。

ブリッジ グループ名の変更

ブリッジ グループ名（BGN）は、RAP へのアクセス ポイントのアソシエーションを制御します。BGN を使用して無線を論理的にグループ分けしておくと、同じチャネルにある異なるネットワークが相互に通信することを防止できます。この設定は、同一領域のネットワーク内に複数の RAP がある場合にも便利です。

同一領域のネットワーク内に（より大きな容量を得るために）RAP を 2 つ設定している場合は、別々のチャネルで 2 つの RAP にそれぞれ異なる BGN を設定することを推奨します。

BGN は最大 10 文字までの文字列です。製造時に、出荷時の設定のブリッジ グループ名（NULL VALUE）が割り当てられています。このグループ名は表示されませんが、新しいアクセス ポイント無線が新しいアクセス ポイントのネットワークに参加できます。BGN は、コントローラの CLI と GUI から再設定できます。BGN の設定後、アクセス ポイントがリブートします。

アクセス ポイントを配置してコントローラにアソシエートした後で、BGN をデフォルト値から変更する必要があります。これは、MAP が他のメッシュ ネットワークにアソシエートしないようにするためです。

稼働中のネットワークでの BGN の設定は、慎重に行う必要があります。必ず RAP から最も遠い距離にあるアクセス ポイント（末端のノード）から開始し、RAP に向かって設定していきます。別の場所で BGN の設定を開始すると、そのポイント以降（RAP から遠くなる方向）に存在するアクセス ポイントは BGN が異なるため、ドロップされてしまいます。

コントローラの GUI を使用してアクセス ポイントの BGN を設定するには、次の手順を実行します。

手順 1 Web ブラウザを使用して、コントローラにログインします。

手順 2 [Wireless] をクリックします。access point がコントローラにアソシエートされていると、AP 名の一覧にアクセス ポイントの名前が表示されます。

手順 3 アクセス ポイント名をクリックします。

手順 4 [Mesh Information] セクションを検索し、[Bridge Group Name] フィールドに新しい BGN を入力します。

手順 5 [Apply] をクリックします。

手順 6 各アクセス ポイントに対して、ステップ 2 ～ 5 を繰り返します。

手順 7 コントローラからログアウトし、Web ブラウザを閉じます。

安全に関するガイドラインおよび警告

安全上の警告の翻訳版は、すべて Cisco.com から入手できます。規制情報にともなう追加の安全情報は、 付録 B「適合宣言および規制情報」 に記載されています。

警告 この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ステートメント 1030

警告 設置手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない場所を意味します。

ステートメント 1017

警告 シールドされていない雷管の近くや爆発の可能性のある場所では、そうした環境での使用が想定されていないユニットを使用しないでください。ステートメント 364

注意 指定したケーブル グランドで使用される、このインストール ガイドで指定したケーブルは、湿気侵入から Type 4/IP67 ラックを保護します。代替ケーブルを使用する場合は、ケーブルのサイズ（OD）がケーブル グランドの許容範囲を満たすことを確認する必要があります。

警告 この装置は、アースさせる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 1024

警告 本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメント 1040

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしないでください。ステートメント 1001

警告 装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメント 1046。

警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074

注意 壁面にアクセス ポイントを取り付けるためのすべての設置方法は、各管轄地域で許可された方法にする必要があります。

FCC 安全性に関する適合性声明

FCC は、ET Docket 96-8 での決定により、FCC 認証機器が放射する RF 電磁エネルギーに人体が晒される場合の安全基準を採択しています。承認済みの Cisco Aironet アンテナを使用する場合、Cisco Aironet 製品は、OET-65 および ANSI C95.1、1991 に明記されている非制御製品の環境に対する制限事項を満たしています。この文書の指示に従ってこの無線装置を適切に操作すると、ユーザへの照射は FCC 推奨限界値よりもかなり低く抑えられます。

安全上の注意事項

安全を確保し、適切に設置するために、次の安全に関する注意事項を読み、その指示に従ってください。

- 安全性とパフォーマンスを念頭に置いて、取り付け場所を決定します。電力線と電話回線は類似していることに注意してください。どのような架空線であっても、感電事故の危険性があると見なすようにします。

- 電力会社にお問い合わせください。設置計画について打ち合わせて、設置案を実際に見て確認するよう依頼してください。

- 取り付けを開始する前に、取り付け手順を綿密に計画します。マストやタワーを正常に構築できるかどうかは、作業の連携に大きく依存します。各作業員はそれぞれ特定のタスクを受け持ち、そのタスクの内容とタイミングを認識している必要があります。1 人の作業員が作業の責任者となって指示を出し、トラブルの兆候がないかをモニタします。

- アクセス ポイントの設置時は、以下のことに注意してください。

– 金属製のはしごを使用しない。

– 雨の日や風の強い日には作業しない。

– 適切な衣服を着用する。靴底とかかと部分がゴム製の靴、ゴム製の手袋、および長袖のシャツまたはジャケットを着用する。

- アクセス ポイントは、ロープを使用して持ち上げます。組み立て部品が落下しかけた場合は、その場所から離れ、部品をそのまま落としてください。

事故が発生した場合は、ただちに有資格者に連絡してください。

サイト調査の実行

ネットワーク アプリケーションごとに特有の設置方法があります。複数のアクセス ポイントを設置する前に、サイト調査を実行してネットワーク コンポーネントの最適な使用方法を決定し、範囲、カバレッジ、およびネットワーク パフォーマンスを最大限高める必要があります。

サイト調査によって、ネットワークを動作させる前に問題が明らかになり、解決できる場合があります。802.11a/b/g/n は免許不要のスペクトルで動作するため、802.11 信号を低下させる可能性がある、他の 802.11a 無線デバイス（特にマルチテナントの建物において）からの干渉源が存在することがあります。サイト調査によって、そうした干渉が配置時に存在するかどうかを確認できます。

適切なサイト調査には、メッシュ リンクの一時的なセットアップや、アンテナの計算が正確かどうかを判別する測定などが含まれます。正しい場所とアンテナの種類を判別してから、ドリルで穴を開けてケーブルや取り付け機器の配線を行います。

サイト調査を実施する際は、次の動作条件および環境条件を考慮してください。

- データ レート：感度と範囲は、データ ビット レートに反比例します。無線範囲は、動作可能なデータ レートが最も低いときに最大になります。無線データが増加すると受信感度が低下します。

- 物理的な環境：閉鎖または密集した場所よりも、見通しのよい開かれた場所のほうが無線範囲は広くなります。

- 障害物：建造物、樹木、丘などの物理的な障害物があると、無線デバイスのパフォーマンスが低下します。

- ワイヤレス リンクの距離はどのくらいか?

- 以前にサイト調査を行ったか?

- アクセス ポイント間に障害物のないフレネル ゾーンまたは無線の見通し線はあるか?

- リンク内での最小の許容データ レートは?

- 両方のメッシュ サイトの場所にアクセスできるか?

- （必要であれば）適切な権限はあるか?

- 適正な安全手順と方法に従っているか?

- 現場に行く前にアクセス ポイントを設定したか? 設定やデバイスの問題を先に解決しておくと、作業は常に楽になります。

- 調査を実行するための適切なツールや機器があるか?

翻訳版の安全上の警告

『 Translated Safety Warnings for Cisco Aironet Outdoor Access Points 』は次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/warnings/reference/guide/1520_30_50_trans_warn78_18259_03.html

適合宣言および規制情報

この付録では、Cisco Aironet 1542 屋外アクセス ポイントに関する適合宣言と規制情報について説明します。

この付録の内容は、次のとおりです。

- 製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

- Industry Canada

- 欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、およびリヒテンシュタイン

- RF 被曝に関する適合宣言

- Cisco Aironet アクセス ポイントの使用に関するガイドライン（日本の場合）

- VCCI に関する警告（日本）

- Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points in Taiwan

- EU Declaration of Conformity

製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

モデル: FCC 認証番号:

AIR-AP1542I-B-K9

LDK102109P

AIR-AP1542D-B-K9

製造業者：

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

このデバイスは、Part 15 の規定に適合しており、動作は次の 2 つの条件を前提としています。

1. このデバイスによって、有害な干渉が発生することはない。

2. このデバイスは、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければならない。

この機器は、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス B デジタル デバイスの制限に準拠していることがテストによって確認済みです。制限は、住宅地で機器を使用した場合に有害な干渉が起きないようにするための、一定の保護を目的としたものです。この機器は無線周波エネルギーを生成、使用、および放射するため、指示に従わずに取り付けたり使用したりした場合は、有害な干渉を発生させるおそれがあります。ただし、説明書に従った場合にも、干渉が起きないことを保証するものではありません。この機器によってラジオやテレビの受信に干渉が発生する場合は（機器の電源をオン/オフすることで確認できます）、次のいずれかの方法で干渉をなくすようにしてください。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。

- 機器と受信装置の距離を広げる。

- 受信装置が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。

- 販売店またはラジオやテレビの専門技術者に問い合わせる。

注意 Part 15 に適合した無線デバイスは、シスコが提供するアンテナを使用している場合は、当該周波数で動作する他のデバイスと干渉のない状態で動作します。シスコによる明確な許可なしに製品への変更を行った場合、ユーザはこのデバイスの使用を禁止されることがあります。

注意 規制上の制限事項を満たすには、専門の担当者がアクセス ポイントを設置する必要があります。

Requirements of operator to register the RLAN device operating Outdoors in the 5150 -5250 MHz band and addressing possible interference issues in this band

Section 15.407(j) of the rules established filing requirements for U-NII operators that deploy a collection of more than 1000 outdoor access points with the 5.15-5.25 GHz band, parties must submit a letter to the FCC lab acknowledging that, should harmful interference to licensed services in this band occur, they will be required to take corrective action.Corrective actions may include reducing power, turning off devices, changing frequency bands, and/or further reducing power radiated in the vertical direction.

This material shall be submitted to:

Federal Communications Commission

Laboratory Division, Office of Engineering and Technology

7435 Oakland Mills Road, Columbia, MD, 21046

Attn: U-NII Coordination

or via website at https://www.fcc.gov/labhelp

use subject line U-NII Filing

Industry Canada

Models: IC Certification Number:

AIR-AP1542I-A-K9

2461B-102109P

AIR-AP1542D-A-K9

カナダの適合宣言

このデバイスはカナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格に準拠しています。次の 2 つの条件に従って動作するものとします。（1）本デバイスが有害な干渉を発生することはありません。また、（2）本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、すべての干渉を受け入れなければなりません。

カナダ産業省の規制に従い、この無線トランスミッタは、カナダ産業省がトランスミッタ向けに承認しているタイプおよび最大（またはそれ未満）利得のアンテナを使用してのみ動作できるものとします。他のユーザに対する無線干渉の可能性を軽減するため、アンテナのタイプおよびその利得は、等価等方放射電力（e.i.r.p.）が正常な通信に必要とされるレベルを超えないよう選択するものとします。

この無線トランスミッタは、以下に示すアンテナ タイプで動作することがカナダ産業省によって承認されており、その際に当該のアンテナ タイプごとの最大許容利得および必須アンテナ インピーダンスが適用されます。このリストに記載されておらず、利得がそのアンテナ タイプ向けに指定されている最大利得を超えるアンテナ タイプをこのデバイスとともに使用することは厳密に禁止されています。

アンテナ タイプ

アンテナ ゲイン

アンテナのインピーダンス

デュアルバンド全方向性（1542I）

5 / 5 dBi

50 オーム

デュアルバンド指向性（1542D）

8 / 9 dBi

50 オーム

5150 ～ 5250 MHz 帯域での動作は、同じチャネルを使用するモバイル衛星システムへの有害な電波干渉が発生する可能性を減らすため、屋内でのみ使用するようにしてください。

5250 ～ 5350 MHz および 5650 ～ 5850 MHz 帯域では高出力レーダーが主ユーザ（つまり、優先ユーザ）として割り当てられているため、これらレーダーによる LE-LAN デバイスへの干渉および/または損傷が生じることがあることに注意してください。

RF 被曝に関する適合宣言

このアクセス ポイント製品は、無線周波数電磁場における人体の被曝に関する FCC ガイドライン（Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields）に定義された、無線周波デバイスによる RF 被曝の影響に関する CFR 47 第 1.1307 項の要件を満たすことが判明しています。AP 1542I には内部アンテナがあり、人体から 9.8 インチ（25 cm）以上離れた場所に設置する必要があります。AP 1542D には内部アンテナがあり、人体から 11.8 インチ（30 cm）以上離れた場所に設置する必要があります。

このアクセス ポイントは、RF 被曝に関する EN 50835 にも準拠しています。

欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、およびリヒテンシュタイン

アクセス ポイント モデル：

AIR-AP1542I-E-K9

AIR-AP1542D-E-K9

コンプライアンスの詳細については、次の URL にある『 EU Directive 2014/53/EU - Compliance Information 』を参照してください。

（FCS に追加される URL）

RF 被曝に関する適合宣言

米国、カナダ、欧州連合、およびオーストラリアの RF 被曝に関する適合宣言を次に示します。

United States

This system has been evaluated for RF exposure for Humans in reference to ANSI C 95.1 (American National Standards Institute) limits.The evaluation was based on ANSI C 95.1 and FCC OET Bulletin 65C rev 01.01.To maintain compliance, the minimum separation distance for AP 1542I, having internal antennas, is 9.8 inches (25 cm) from general bystanders.The minimum separation distance from AP 1542D, having internal antennas, is 11.8 inches (30 cm) from general bystanders.

Canada

This system has been evaluated for RF exposure for Humans in reference to ANSI C 95.1 (American National Standards Institute) limits.The evaluation was based on RSS-102 Rev 5.

To maintain compliance, the minimum separation distance for AP 1542I, having internal antennas, is 9.8 inches (25 cm) from general bystanders.The minimum separation distance from AP 1542D, having internal antennas, is 11.8 inches (30 cm) from general bystanders.

European Union

This system has been evaluated for RF exposure for Humans in reference to the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) limits.The evaluation was based on the EN 50385 Product Standard to Demonstrate Compliance of Radio Base stations and Fixed Terminals for Wireless Telecommunications Systems with basic restrictions or reference levels related to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields from 300 MHz to 40 GHz.To maintain compliance, the minimum separation distance for AP 1542I, having internal antennas, is 9.8 inches (25 cm) from general bystanders.The minimum separation distance from AP 1542D, having internal antennas, is 11.8 inches (30 cm) from general bystanders.

Australia

This system has been evaluated for RF exposure for Humans as referenced in the Australian Radiation Protection standard and has been evaluated to the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) limits.To maintain compliance, the minimum separation distance for AP 1542I, having internal antennas, is 9.8 inches (25 cm) from general bystanders.The minimum separation distance from AP 1542D, having internal antennas, is 11.8 inches (30 cm) from general bystanders.

Cisco Aironet アクセス ポイントの使用に関するガイドライン（日本の場合）

この項では、日本で Cisco Aironet アクセス ポイントを使用する際に、干渉を回避するためのガイドラインを示します。このガイドラインは、日本語と英語で提供されています。

アクセス ポイント モデル：

AIR-AP1542I-Q-K9

AIR-AP1542D-Q-K9

日本語

English Translation

This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices such as microwave ovens and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio stations and unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.

1. Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power radio stations of RF-ID are used in the vicinity.

2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations on avoiding radio interference, such as setting partitions.

3. If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact the number below.

Contact Number: 03-6434-6500

VCCI に関する警告（日本）

Warning

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio disturbance may arise. When such trouble occurs, the user may be required to take corrective actions.

Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points in Taiwan

This section provides administrative rules for operating Cisco Aironet Access Points in Taiwan.The rules are provided in both Chinese and English.

Chinese Translation

English Translation

Administrative Rules for Low-power Radio-Frequency Devices

Article 12

For those low-power radio-frequency devices that have already received a type-approval, companies, business units or users should not change its frequencies, increase its power or change its original features and functions.

Article 14

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the conditions that no harmful interference is caused to aviation safety and authorized radio station; and if interference is caused, the user must stop operating the device immediately and can't re-operate it until the harmful interference is clear.

The authorized radio station means a radio-communication service operating in accordance with the Communication Act.

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the interference caused by the operation of an authorized radio station, by another intentional or unintentional radiator, by industrial, scientific and medical (ISM) equipment, or by an incidental radiator.

Chinese Translation

English Translation

Low-power Radio-frequency Devices Technical Specifications

4.7

Unlicensed National Information Infrastructure

4.7.6

The U-NII devices shall accept any interference from legal communications and shall not interfere the legal communications.If interference is caused, the user must stop operating the device immediately and can't re-operate it until the harmful interference is clear.

4.7.7

Manufacturers of U-NII devices are responsible for ensuring frequency stability such that an emission is maintained within the band of operation under all conditions of normal operation as specified in the user manual.

ステートメント 371：電源ケーブルおよび AC アダプタ

English Translation

When installing the product, please use the provided or designated connection cables/power cables/AC adapters. Using any other cables/adapters could cause a malfunction or a fire. Electrical Appliance and Material Safety Law prohibits the use of UL-certified cables (that have the “UL” shown on the code) for any other electrical devices than products designated by CISCO. The use of cables that are certified by Electrical Appliance and Material Safety Law (that have “PSE” shown on the code) is not limited to CISCO-designated products.

EU Declaration of Conformity

All the Declaration of Conformity statements related to this product can be found at the following location:

http://www.ciscofax.com

Operation of Cisco Aironet Access Points in Brazil

This section contains special information for operation of Cisco Aironet access points in Brazil.

Access Point Models

AIR-AP1542I-Z-K9

AIR-AP1542D-Z-K9

Regulatory Information

図 B-1 contains Brazil regulatory information for the access point models identified in the previous section.

図 B-1 Brazil Regulatory Information

Portuguese Translation

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

English Translation

This equipment operates on a secondary basis and consequently must accept harmful interference, including interference from stations of the same kind.This equipment may not cause harmful interference to systems operating on a primary basis.

アクセス ポイントのピン配置

この付録では、アクセス ポイントのイーサネット コネクタおよびパワー インジェクタの入出力コネクタのピン信号について説明します。

表 C-1 は、パワー インジェクタの入力コネクタ（スイッチ側）のピン信号を示しています。

表 C-1 パワー インジェクタ入力コネクタ（スイッチ側）のピン配置

ピン番号

信号名

1

イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

2

3

イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

6

4

イーサネット信号ペア（1000BASE-T）

5

7

イーサネット信号ペア（1000BASE-T）

8

シールド

シャーシ アース

Cisco Aironet 1540 シリーズ屋外アクセス ポイント ハードウェア設置ガイド

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信障害を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかどうかは、装置の電源のオン/オフによって判断できます。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。

- 機器と受信機との距離を離します。

- 受信機と別の回路にあるコンセントに機器を接続します。

- 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、 www.cisco.com/go/trademarks でご確認いただけます。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.