Chapter1. Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x（Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ）リリースノート

- はじめに

- Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 の新機能

- 特記事項

- サポート対象ハードウェア

- 互換性マトリックス

- Web UI のシステム要件

- ROMMON バージョン

- スイッチ ソフトウェアのアップグレード

- ライセンス

- スケーリングのガイドライン

- 制限事項と制約事項

- 不具合

- トラブルシューティング

- 関連資料

- 通信、サービス、およびその他の情報

はじめに

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ は、シスコの最先端の次世代エンタープライズ向けスタッカブル アクセス プラットフォームであり、セキュリティ、IoT、モビリティ、クラウドの新たなトレンドに対応する目的で構築されたものです。

これらのスイッチは、ASIC アーキテクチャの観点において、Unified Access Data Plane（UADP）2.0 を通じて他の Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチとの完全なコンバージェンスを実現します。モデル駆動型プログラマビリティをサポートするオープンな Cisco IOS XE 上で稼働するこのプラットフォームは、コンテナをホストする性能を備え、サードパーティ製アプリケーションやスクリプトをスイッチ内でネイティブに実行します（x86 CPU アーキテクチャ、ローカルストレージ、高いメモリフットプリントを利用）。シスコの主要なエンタープライズ アーキテクチャである SD-Access の基本的な構成要素としても機能します。

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 の新機能

- Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 のハードウェア機能

- Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 のソフトウェア機能

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 のハードウェア機能

機能名

説明とドキュメントのリンク

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ（C9300X）

このシリーズでは、次の新しいモデルが導入されています。

- C9300X-12Y：スタッカブル 12 1/10/25 GE SFP28 ダウンリンクポート、715 WAC 電源。StackPower+、StackWise-1T および C9300X-NM ネットワークモジュールをサポートします。

- C9300X-24Y：スタッカブル 24 1/10/25 GE SFP28 ダウンリンクポート、715 WAC 電源。StackPower+、StackWise-1 および C9300X-NM ネットワークモジュールをサポートします。

設置および技術仕様を含むハードウェアの詳細については、『Cisco Catalyst 9300 Series Switches Hardware Installation Guide』を参照してください。

ソフトウェアの詳細については、『Software Configuration Guide, Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x (Catalyst 9300 Switches)』を参照してください。

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ（C9300X）：アップリンク ネットワーク モジュール

このシリーズでは、次の新しいモデルが導入されています。

- C9300X-NM-2C：このモジュールには 2 つの 40 GE/100 GE スロットがあり、各スロットに QSFP+ コネクタがあります。

- C9300X-NM-8M：このモジュールにはマルチギガビット（mGig）モジュール用のスロットが 8 つあります。

- C9300X-NM-8Y：このモジュールには 8 個の 25 GE/10 GE/1 GE スロットがあり、各スロットに SFP+ ポートがあります。

（注）

C9300X ネットワークモジュールは C9300X スイッチでのみサポートされます。

設置および技術仕様を含むハードウェアの詳細については、『Cisco Catalyst 9300 Series Switches Hardware Installation Guide』を参照してください。

ソフトウェアの詳細については、『Software Configuration Guide, Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x (Catalyst 9300 Switches)』を参照してください。

Cisco 40GBASE QSFP モジュール

サポート対象トランシーバモジュールの製品番号：QSFP-40G-LR4

モジュールについては、『Cisco 40GBASE QSFP Modules Data Sheet』を参照してください。デバイスの互換性については、「Transceiver Module Group (TMG) Compatibility Matrix」を参照してください。

Cisco 100GBASE QSFP-100G モジュール

サポート対象トランシーバモジュールの製品番号：QSFP-40/100-SRBD

モジュールについては、『Cisco 100GBASE QSFP-100G Modules Data Sheet』を参照してください。デバイスの互換性については、「Transceiver Module Group (TMG) Compatibility Matrix」を参照してください。

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 のソフトウェア機能

機能名

説明、ドキュメントリンク、ライセンスレベル情報

IPv4 および IPv6 の ACL テンプレート

テンプレート コンフィギュレーション モードで IPv4 および IPv6 アクセスリスト（ACL）を設定できます。IPv4 アクセスリストを適用するには ip access-group コマンドを使用し、テンプレート コンフィギュレーション モードで IPv 6 アクセスリストを適用するには ipv6 traffic-filter コマンドを使用します。

（Network Essentials および Network Advantage）

USB ポートの無効化

platform usb disable コマンドを使用して、スタンドアロンデバイスまたはスタックデバイスのすべての USB ポートを無効にできます。

RADIUS サーバーでの DSCP マーキング

dscp コマンドを使用して、RADIUS サーバーおよび RADIUS サーバーグループで DiffServ コードポイント（DSCP）マーキングを設定できます。radius-server dscp コマンドは、グローバル コンフィギュレーション モードで RADIUS サーバーの認証およびアカウンティングのために DSCP マーキングを設定するために使用します。

（Network Essentials）

ERSPAN over MPLS VPN

Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN）のマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）VPN のサポートが導入されました。ERSPAN トラフィックは MPLS VPN 経由で転送できます。

（Network Advantage）

完全修飾ドメイン名（FQDN）ACL

ドメインネームシステムに基づいて動的に解決されるホスト名を使用して、システムの URL リダイレクトACL ポリシーを設定および適用できます。

Generalized PTP over Layer 3 Unicast

レイヤ 3 デバイスを介して接続された一般化された Precision Time Protocol（PTP）ネットワークのサポートが導入されました。

（Network Advantage）

ネットワークの検出と対応

脅威検出のサポートを導入し、Cisco Secure Network Analytics（別名 Stealthwatch Cloud）を使用してネットワークのセグメンテーションと共に脅威への対応を迅速化します。

プログラマビリティ

- YANG データ モデル

このリリースでは次のプログラマビリティ機能が導入されました。

- YANG データモデル：このリリースで使用できる Cisco IOS XE YANG モデルのリストについては、https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe/1751 を参照してください。

YANG ファイルに埋め込まれているリビジョン ステートメントは、モデルのリビジョンがあるかどうかを示します。同じ GitHub の場所にある README.md ファイルに、このリリースに加えられた変更がまとめられています。

（Network Advantage）

選択的 Q-in-Q

ユーザ ネットワーク インターフェイス（UNI）に入力される、指定されたカスタマー VLAN-ID（C-VLAN）を、指定された変換済み VLAN ID（S-VLAN）にマッピングします。この機能により、トランクポートとして設定されたインターフェイスで C-VLAN を S-VLAN に選択的にトンネリングまたは変換できます。出力パケットは、C-VLAN ID とマッピングされた S-VLAN ID で二重にタグ付けされます。

セッションタイマー拡張

再認証の試行間隔の範囲（秒数）が 1 〜 65535 秒から 1 〜 1073741823 秒に増加しました。

有線ダイナミック PVLAN

プライベート VLAN を使用してクライアントを隔離し、ゼロトラストを提供する Wired Dynamic Private VLAN（PVLAN）のサポートを導入しました。この機能を使用すると、サブネットまたは VLAN 内のピアツーピア通信をブロックできます。クライアントは、ポートに接続された単一の有線クライアントを他のポートから分離する PVLAN に割り当てられます。

高速スタッキング

高速スタッキング機能を使用すると、同種のスイッチスタックを 1 Tbps の速度で動作するように設定できます。

この機能は、Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチの C9300X-12Y、C9300X-24Y モデルでのみサポートされます。

Web UI の新機能

このリリースの Web UI には新機能はありません。

特記事項

- サポートされない機能

- サポートされる機能の全リスト

- 隠しコマンドへのアクセス

- デフォルトの動作

サポートされない機能

- Cisco TrustSec ネットワーク デバイス アドミッション コントロール（NDAC）（アップリンク）

- ブランチ展開のための統合アクセス

- IPsec VPN

- パフォーマンスモニタリング（PerfMon）

- 仮想ルーティングおよび転送（VRF）対応 Web 認証

サポートされる機能の全リスト

プラットフォームでサポートされている機能の完全なリストについては、https://cfnng.cisco.com で Cisco Feature Navigator を参照してください。

隠しコマンドへのアクセス

Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a 以降では、セキュリティ対策の強化として、隠しコマンドにアクセスする方法が変更されています。

隠しコマンドは Cisco IOS XE に以前からありましたが、CLI ヘルプは用意されていませんでした。つまり、システムプロンプトで疑問符（?）を入力しても、使用できるコマンドの一覧は表示されません。これらのコマンドは、Cisco TAC による高度なトラブルシューティングでの使用のみを目的としており、文書化もされていませんでした。

Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a より、隠しコマンドは次のカテゴリで使用できます。

- カテゴリ 1：特権 EXEC モードまたはユーザー EXEC モードの隠しコマンド。これらのコマンドにアクセスするには、最初に service internal コマンドを入力します。

- カテゴリ 2：いずれかのコンフィギュレーション モード（グローバルやインターフェイスなど）の隠しコマンド。これらのコマンドについては、service internal コマンドは必要ありません。

さらに、カテゴリ 1 および 2 の隠しコマンドには以下が適用されます。

- コマンドの CLI ヘルプがあります。システムプロンプトで疑問符（?）を入力すると、使用できるコマンドの一覧が表示されます。

注：カテゴリ 1 では、疑問符を入力する前に service internal コマンドを入力します。これは、カテゴリ 2 では必要ありません。

- 隠しコマンドを使用すると、%PARSER-5-HIDDEN syslog メッセージが生成されます。次に例を示します。

*Feb 14 10:44:37.917: %PARSER-5-HIDDEN: Warning!!! 'show processes memory old-header ' is a hidden command.
Use of this command is not recommended/supported and will be removed in future.

カテゴリ 1 および 2 以外の内部コマンドは CLI に表示されます。それらのコマンドについては、%PARSER-5-HIDDEN syslog メッセージは生成されません。

重要

隠しコマンドは TAC からの指示の下でのみ使用することを推奨します。

隠しコマンドの使用が見つかった場合は、TAC ケースを開き、隠しコマンドと同じ情報を収集する別の方法（EXEC モードの隠しコマンドの場合）、隠しコマンド以外を使用して同じ機能を設定する方法（コンフィギュレーション モードの隠しコマンドの場合）を探してください。

デフォルトの動作

Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.5 以降では、IP パケットの Do not fragment ビット（DF ビット）は、すべての発信 RADIUS パケット（デバイスから RADIUS サーバーに向かうパケット）に対して常に 0 に設定されます。

サポート対象ハードウェア

- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ：モデル番号

- ネットワーク モジュール

- 光モジュール

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ：モデル番号

次の表に、サポートされているハードウェアモデルと、それらのモデルに提供されるデフォルトのライセンスレベルを示します。使用可能なライセンスレベルの詳細については、「ライセンスレベル」のセクションを参照してください。

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ

スイッチ モデル

デフォルトのライセンスレベル[1]

説明

C9300-24H-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000 Mbps UPOE+ ポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 830 W、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24H-E

Network Essentials

C9300-24P-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000 PoE+ ポート、PoE バジェット 437W、715 WAC 電源、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24P-E

Network Essentials

C9300-24S-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 1G SFP ポート、715 WAC 電源がデフォルトで搭載されている 2 個の電源スロット、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24S-E

Network Essentials

C9300-24T-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000 イーサネットポート、350 WAC 電源、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24T-E

Network Essentials

C9300-24U-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000 UPoE ポート、PoE バジェット 830W、1100 WAC 電源、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24U-E

Network Essentials

C9300-24UB-A

Network Advantage

ディープバッファと高い拡張性を備えたスタッカブルな 24 個の 10/100/1000 Mbps UPOE ポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 830W、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24UB-E

Network Essentials

C9300-24UX-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個のマルチギガビット イーサネット 100/1000/2500/5000/10000 UPoE ポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 490 W、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24UX-E

Network Essentials

C9300-24UXB-A

Network Advantage

ディープバッファと高い拡張性を備えたスタッカブルな 24 個のマルチギガビット イーサネット（100 Mbps または 1/2.5/5/10 Gbps）UPOE ポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 560 W、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-24UXB-E

Network Essentials

C9300-48H-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000 Mbps UPOE+ ポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 822 W、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48H-E

Network Essentials

C9300-48T-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000 イーサネットポート、350 WAC 電源、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48T-E

Network Essentials

C9300-48P-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000 PoE+ ポート、PoE バジェット 437W、715 WAC 電源、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48P-E

Network Essentials

C9300-48S-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 1G SFP ポート、715 WAC 電源がデフォルトで搭載されている 2 個の電源スロット、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48S-E

Network Essentials

C9300-48T-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000 イーサネットポート、350 WAC 電源、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48T-E

Network Essentials

C9300-48U-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000 UPoE ポート、PoE バジェット 822 W、1100 WAC 電源、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48U-E

Network Essentials

C9300-48UB-A

Network Advantage

ディープバッファと高い拡張性を備えたスタッカブルな 48 個の 10/100/1000 Mbps UPOE ポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 822 W、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48UB-E

Network Essentials

C9300-48UN-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個のマルチギガビット イーサネット（100 Mbps または 1/2.5/5 Gbps）UPoE ポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 610 W、StackWise-480 および StackPower をサポート。

C9300-48UN-E

Network Essentials

C9300-48UXM-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個のポート（36 個の 2.5G マルチギガビット イーサネット ポートおよび 12 個の 10G マルチギガビット イーサネット Universal Power Over Ethernet（UPOE）ポート）

C9300-48UXM-E

Network Essentials

[1] 注文可能なアドオンライセンスの詳細については、このドキュメントの「ライセンス」→「表：許可されている組み合わせ」を参照してください。

Cisco Catalyst 9300L シリーズ スイッチ

スイッチ モデル

デフォルトのライセンスレベル[2]

説明

C9300L-24T-4G-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000M イーサネットポート、4 個の 1G SFP 固定アップリンクポート、350 WAC 電源、StackWise-320 をサポート。

C9300L-24T-4G-E

Network Essentials

C9300L-24P-4G-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000M PoE+ ポート、4 個の 1G SFP 固定アップリンクポート、715 WAC 電源での PoE バジェット 505W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-24P-4G-E

Network Essentials

C9300L-24T-4X-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000M イーサネットポート、4 個の 10G SFP+ 固定アップリンクポート、350 WAC 電源、StackWise-320 をサポート。

C9300L-24T-4X-E

Network Essentials

C9300L-24P-4X-A

Network Advantage

スタッカブルな 24 個の 10/100/1000M PoE+ ポート、4 個の 10G SFP+ 固定アップリンクポート、715 WAC 電源での PoE バジェット 505W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-24P-4X-E

Network Essentials

C9300L-48T-4G-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000M イーサネットポート、4 個の 1G SFP 固定アップリンクポート、350 WAC 電源、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48T-4G-E

Network Essentials

C9300L-48P-4G-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000M PoE+ ポート、4 個の 1G SFP 固定アップリンクポート、715 WAC 電源での PoE バジェット 505W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48P-4G-E

Network Essentials

C9300L-48T-4X-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000M イーサネットポート、4 個の 10G SFP+ 固定アップリンクポート、350 WAC 電源、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48T-4X-E

Network Essentials

C9300L-48P-4X-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000M PoE+ ポート、4 個の 10G SFP+ 固定アップリンクポート、715 WAC 電源での PoE バジェット 505W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48P-4X-E

Network Essentials

C9300L-48PF-4G-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000 Mbps PoE+ ポート、4 個の 1G SFP+ 固定アップリンクポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 890 W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48PF-4G-E

Network Essentials

C9300L-48PF-4X-A

Network Advantage

スタッカブルな 48 個の 10/100/1000 Mbps PoE+ ポート、4 個の 10G SFP+ 固定アップリンクポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 890 W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48PF-4X-E

Network Essentials

C9300L-24UXG-4X-A

Network Advantage

スタッカブルな 16 個の 10/100/1000 Mbps ポートおよび 8 個のマルチギガビット イーサネット（100 Mbps または 1/2.5/5/10 Gbps）UPOE ポート、4 個の 10G SFP+ 固定アップリンクポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 880 W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-24UXG-4X-E

Network Essentials

C9300L-24UXG-2Q-A

Network Advantage

スタッカブルな 16 個の 10/100/1000 Mbps ポートおよび 8 個のマルチギガビット イーサネット（100 Mbps または 1/2.5/5/10 Gbps）UPOE ポート、2 個の 40G QSFP+ 固定アップリンクポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 722 W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-24UXG-2Q-E

Network Essentials

C9300L-48UXG-4X-A

Network Advantage

スタッカブルな 36 個の 10/100/1000 Mbps ポートおよび 12 個のマルチギガビット イーサネット（100 Mbps または 1/2.5/5/10 Gbps）UPOE ポート、4 個の 10G SFP+ 固定アップリンクポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 675 W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48UXG-4X-E

Network Essentials

C9300L-48UXG-2Q-A

Network Advantage

スタッカブルな 36 個の 10/100/1000 Mbps ポートおよび 12 個のマルチギガビット イーサネット（100 Mbps または 1/2.5/5/10 Gbps）UPOE ポート、2 個の 40G QSFP+ 固定アップリンクポート、1100 WAC 電源での PoE バジェット 675 W、StackWise-320 をサポート。

C9300L-48UXG-2Q-E

Network Essentials

[2] 注文可能なアドオンライセンスの詳細については、このドキュメントの「ライセンス」→「表：許可されている組み合わせ」を参照してください。

Cisco Catalyst 9300X シリーズ スイッチ

スイッチ モデル

デフォルトのライセンスレベル[3]

説明

C9300X-12Y-A

Network Advantage

スタッカブル 12 1/10/25 GE SFP28 ダウンリンクポート、715 WAC 電源。StackPower+、StackWise-1T および C9300X-NM ネットワークモジュールをサポートします。

C9300X-12Y-E

Network Essentials

C9300X-24Y-A

Network Advantage

スタッカブル 24 1/10/25 GE SFP28 ダウンリンクポート、715 WAC 電源。StackPower+、StackWise-1 および C9300X-NM ネットワークモジュールをサポートします。

C9300X-24Y-E

Network Essentials

C9300X-48HXN-E

Network Essentials

[3] 注文可能なアドオンライセンスの詳細については、このドキュメントの「ライセンス」→「表：許可されている組み合わせ」を参照してください。

ネットワーク モジュール

次の表に、1 ギガビット、10 ギガビット、25 ギガビット、40 ギガビットの各スロットを備えた、オプションのアップリンク ネットワーク モジュールを示します。スイッチは、必ずネットワークモジュールまたはブランクモジュールのいずれかを取り付けて運用する必要があります。

ネットワーク モジュール

説明

C3850-NM-4-1G

[1]

1 ギガビットイーサネット SFP モジュールスロット X 4

C3850-NM-2-10G

[1]

10 ギガビットイーサネット SFP モジュールスロット X 2

C3850-NM-4-10G

[1]

10 ギガビットイーサネット SFP モジュールスロット X 4

C3850-NM-8-10G

[1]

10 ギガビットイーサネット SFP モジュールスロット X 8

C3850-NM-2-40G

[1]

40 ギガビットイーサネット SFP モジュールスロット X 2

C9300-NM-4G [2]

1 ギガビットイーサネット SFP モジュールスロット X 4

C9300-NM-4M [2]

マルチギガビット イーサネット スロット X 4

C9300-NM-8X [2]

10 ギガビットイーサネット SFP+ モジュールスロット X 8

C9300-NM-2Q [2]

40 ギガビットイーサネット QSFP+ モジュールスロット X 2

C9300-NM-2Y [2]

25 ギガビットイーサネット SFP28 モジュールスロット X 2

C9300X-NM-2C[3]

40 ギガビットイーサネット/100 ギガビットイーサネット QSFP+ モジュールスロット X 2

C9300X-NM-4C [3]

各スロットに QSFP+ コネクタを備えた 40 ギガビットイーサネット/100 ギガビット イーサネット スロット X 4

C9300X-NM-8M[3]

マルチギガビット イーサネット スロット X 8

C9300X-NM-8Y[3]

25 ギガビットイーサネット/10 ギガビットイーサネット/1 ギガビットイーサネット SFP+ モジュールスロット X 8

（注）

1. これらのネットワークモジュールは、Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチの C3850 SKU と Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチの C9300 SKU でのみサポートされています。

2. これらのネットワークモジュールは、Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチの C9300 SKU でのみサポートされています。

3. これらのネットワークモジュールは、Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチの C9300X SKU でのみサポートされています。

次の表に、Cisco Catalyst 9300X-HXN シリーズ スイッチでサポートされるネットワークモジュールと、これらの各ネットワークモジュールで使用可能なポートを示します。

Catalyst 9300X-HXN シリーズ スイッチでサポートされているネットワークモジュール

ネットワーク モジュール

Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1 以前のリリース

Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1 以降のリリース

C9300X-NM-8Y（8 X 25G）

ポート 1 ～ 4 が使用可能です。

ポート 1 ～ 6 が使用可能です。ポート 7 および 8 は常時無効です。

C9300X-NM-8M（8xmGig）

ポート 1 ～ 4 が使用可能です。

ポート 1 ～ 6 が使用可能です。ポート 7 および 8 は常時無効です。

C9300X-NM-2C（2 X 100G/2 X 40G）

ポート 1 ～ 2 が使用可能です。ブレークアウトケーブルはサポートされません。

ポート 1 および 2 が使用可能です。ブレークアウトケーブルはポート 1 でのみサポートされます。ブレークアウトケーブルはポート 2 ではサポートされません。

光モジュール

Cisco Catalyst シリーズ スイッチではさまざまな光モジュールがサポートされており、サポートされる光モジュールのリストは定期的に更新されています。最新のトランシーバモジュールの互換性情報については、Transceiver Module Group (TMG) Compatibility Matrix ツールを使用するか、次の URL にある表を参照してください。https://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

互換性マトリックス

次の表に、Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ、Cisco Identity Services Engine、Cisco Access Control Server、および Cisco Prime Infrastructure 間のソフトウェア互換性情報を示します。

Catalyst 9300

Cisco Identity Services Engine

Cisco Access Control Server

Cisco Prime Infrastructure

Bengaluru 17.5.1

3.0 パッチ 1

2.7 パッチ 2

2.6 パッチ 7

2.4 パッチ 13

-

C9300、C9300L および C9300X：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Bengaluru 17.4.1

3.0

2.7 パッチ 2

-

C9300 および C9300L：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.8a

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.10 + PI 3.10 最新のメンテナンスリリース + PI 3.10 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.10」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.8

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.10 + PI 3.10 最新のメンテナンスリリース + PI 3.10 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.10」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.7

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.10 + PI 3.10 最新のメンテナンスリリース + PI 3.10 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.10」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.6

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.10 + PI 3.10 最新のメンテナンスリリース + PI 3.10 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.10」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.5

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.4

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.3

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.2a

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.8 + PI 3.8 最新のメンテナンスリリース + PI 3.8 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.8」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.3.1

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.8 + PI 3.8 最新のメンテナンスリリース + PI 3.8 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.8」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.2.1

2.7

-

C9300 および C9300L：PI 3.7 + PI 3.7 最新のメンテナンスリリース + PI 3.7 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.7」→「Downloads」を参照してください。

Amsterdam 17.1.1

2.7

-

C9300：PI 3.6 + PI 3.6 最新のメンテナンスリリース + PI 3.6 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.6」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.8

2.6

-

C9300：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.7

2.6

-

C9300：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.6

2.6

-

C9300：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.5b

2.6

-

C9300：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.5

2.6

-

C9300：PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.4

2.6

-

C9300：PI 3.8 + PI 3.8 最新のメンテナンスリリース + PI 3.8 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.8」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.3a

2.6

-

C9300：PI 3.5 + PI 3.5 最新のメンテナンスリリース + PI 3.5 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.5」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.3

2.6

-

C9300：PI 3.5 + PI 3.5 最新のメンテナンスリリース + PI 3.5 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.5」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.2

2.6

-

C9300：PI 3.5 + PI 3.5 最新のメンテナンスリリース + PI 3.5 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.5」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.12.1

2.6

-

C9300：PI 3.5 + PI 3.5 最新のメンテナンスリリース + PI 3.5 最新のデバイスパック

C9300L：-

「Cisco Prime Infrastructure 3.5」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.11.1

2.6

2.4 パッチ 5

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のメンテナンスリリース + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Gibraltar 16.10.1

2.3 パッチ 1

2.4 パッチ 1

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のメンテナンスリリース + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.8

2.5

2.1

5.4

5.5

PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.7

2.5

2.1

5.4

5.5

PI 3.9 + PI 3.9 最新のメンテナンスリリース + PI 3.9 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.9」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.6

2.3 パッチ 1

2.4 パッチ 1

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のメンテナンスリリース + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.5

2.3 パッチ 1

2.4 パッチ 1

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のメンテナンスリリース + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.4

2.3 パッチ 1

2.4 パッチ 1

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のメンテナンスリリース + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.3

2.3 パッチ 1

2.4 パッチ 1

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のメンテナンスリリース + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.2

2.3 パッチ 1

2.4 パッチ 1

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のメンテナンスリリース + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.9.1

2.3 パッチ 1

2.4 パッチ 1

5.4

5.5

PI 3.4 + PI 3.4 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.4」→「Downloads」を参照してください。

Fuji 16.8.1a

2.3 パッチ 1

2.4

5.4

5.5

PI 3.3 + PI 3.3 最新のメンテナンスリリース + PI 3.3 最新のデバイスパック

「Cisco Prime Infrastructure 3.3」→「Downloads」を参照してください。

Everest 16.6.4a

2.2

2.3

5.4

5.5

PI 3.1.6 + デバイスパック 13

「Cisco Prime Infrastructure 3.1」→「Downloads」を参照してください。

Everest 16.6.4

2.2

2.3

5.4

5.5

PI 3.1.6 + デバイスパック 13

「Cisco Prime Infrastructure 3.1」→「Downloads」を参照してください。

Everest 16.6.3

2.2

2.3

5.4

5.5

PI 3.1.6 + デバイスパック 13

「Cisco Prime Infrastructure 3.1」→「Downloads」を参照してください。

Everest 16.6.2

2.2

2.3

5.4

5.5

PI 3.1.6 + デバイスパック 13

「Cisco Prime Infrastructure 3.1」→「Downloads」を参照してください。

Everest 16.6.1

2.2

5.4

5.5

PI 3.1.6 + デバイスパック 13

「Cisco Prime Infrastructure 3.1」→「Downloads」を参照してください。

Everest 16.5.1a

2.1 パッチ 3

5.4

5.5

-

Web UI のシステム要件

次のサブセクションには、Web UI へのアクセスに必要なハードウェアとソフトウェアがリストされています。

最小ハードウェア要件

プロセッサ速度

DRAM

色数

解像度

フォント サイズ

233 MHz 以上[1]

512 MB[2]

256

1280 x 800 以上

小

[1] 1 GHz を推奨

[2] 1 GB DRAM を推奨

ソフトウェア要件

オペレーティング システム

- Windows 10 以降

- Mac OS X 10.9.5 以降

ブラウザ

- Google Chrome：バージョン 59 以降（Windows および Mac）

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox：バージョン 54 以降（Windows および Mac）

- Safari：バージョン 10 以降（Mac）

ROMMON バージョン

ROMMON はブートローダーとも呼ばれ、デバイスの電源投入またはリセット時に実行されるファームウェアです。プロセッサハードウェアを初期化し、オペレーティング システム ソフトウェア（Cisco IOS XE ソフトウェアイメージ）を起動します。ROMMON は、スイッチ上の次のシリアル ペリフェラル インターフェイス（SPI）フラッシュデバイスに保存されます。

- プライマリ：ここに保存されているのは、デバイスの電源を投入するたび、またはリセットするたびにシステムが起動する ROMMON です。

- ゴールデン：ここに保存されている ROMMON はバックアップコピーです。プライマリ内の ROMMON が破損すると、ゴールデン SPI フラッシュデバイスの ROMMON が自動的に起動します。

ファームウェアの不具合を解決したり、新機能をサポートするには、ROMMON のアップグレードが必要になる場合がありますが、すべてのリリースに新しいバージョンが存在するとは限りません。

リリース

ROMMON バージョン（C9300 モデル）

ROMMON バージョン（C9300L モデル）

ROMMON バージョン（C9300X モデル）

ROMMON バージョン（C9300LM モデル）

Bengaluru 17.5.1

17.5.2r

17.4.1r[FC2]

17.5.1r

-

Bengaluru 17.4.1

17.4.1r

17.4.1r[FC2]

-

-

Amsterdam 17.3.8a

17.3.8r

17.8.1r[FC2]

-

-

Amsterdam 17.3.8

17.3.8r

17.8.1r[FC2]

-

-

Amsterdam 17.3.7

17.3.2r

17.8.1r[FC2]

-

-

Amsterdam 17.3.6

17.3.2r

17.8.1r[FC2]

-

-

Amsterdam 17.3.5

17.3.2r

17.8.1r[FC2]

-

-

Amsterdam 17.3.4

17.3.2r

17.3.2r

-

-

Amsterdam 17.3.3

17.3.2r

17.3.2r

-

-

Amsterdam 17.3.2a

17.3.2r

17.3.2r

-

-

Amsterdam 17.3.1

17.3.1r[FC2]

17.1.1r [FC1]

-

-

Amsterdam 17.2.1

17.2.1r[FC1]

17.1.1r[FC1]

-

-

Amsterdam 17.1.1

17.1.1r [FC1]

17.1.1r [FC1]

-

-

スイッチ ソフトウェアのアップグレード

このセクションでは、デバイスソフトウェアのアップグレードとダウングレードに関するさまざまな側面について説明します。

（注）

Web UI を使用してデバイスソフトウェアをインストール、アップグレード、ダウングレードすることはできません。

- ソフトウェア バージョンの確認

- ソフトウェア イメージ

- ROMMON のアップグレード

- ソフトウェア インストール コマンド

- インストール モードでのアップグレード

- インストールモードでのダウングレード

- フィールドプログラマブル ゲート アレイのバージョンのアップグレード

ソフトウェア バージョンの確認

Cisco IOS XE ソフトウェアのパッケージファイルは、システムボードのフラッシュデバイス（flash:）に保存されます。

show version 特権 EXEC コマンドを使用すると、スイッチで稼働しているソフトウェアバージョンを参照できます。

（注）

show version の出力にはスイッチで稼働しているソフトウェアイメージが常に表示されますが、最後に表示されるモデル名は工場出荷時の設定であり、ソフトウェアライセンスをアップグレードしても変更されません。

また、dir filesystem: 特権 EXEC コマンドを使用して、フラッシュ メモリに保存している可能性のある他のソフトウェア イメージのディレクトリ名を表示できます。

ソフトウェア イメージ

リリース

イメージ タイプ

ファイル名

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1

CAT9K_IOSXE

cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin

ペイロード暗号化なし（NPE）

cat9k_iosxe_npe.17.05.01.SPA.bin

ROMMON のアップグレード

すべてのメジャーリリースとメンテナンスリリースに適用される ROMMON またはブートローダーのバージョンを確認するには、「ROMMON バージョン」を参照してください。

ソフトウェアバージョンをアップグレードする前または後に、ROMMON をアップグレードすることができます。アップグレード後のソフトウェアバージョンで新しい ROMMON バージョンが使用可能な場合は、以下のように実行します。

- プライマリ SPI フラッシュデバイスの ROMMON のアップグレード

この ROMMON は自動的にアップグレードされます。スイッチの既存のリリースからそれ以降のリリースに初めてアップグレードするときに、新しいリリースに新しい ROMMON バージョンがある場合は、新しいイメージを使用してスイッチを初めて起動するときにスイッチのハードウェアバージョンに基づいてプライマリ SPI フラッシュデバイスの ROMMON が自動的にアップグレードされます。

- ゴールデン SPI フラッシュデバイスの ROMMON のアップグレード

この ROMMON は手動でアップグレードする必要があります。upgrade rom-monitor capsule golden switch コマンドは特権 EXEC モードで入力します。

（注）

- スイッチスタックの場合は、アクティブスイッチとスタックのすべてのメンバーでアップグレードを実行します。

ROMMON がアップグレードされると、次のリロード時に有効になります。その後に以前のリリースに戻しても、ROMMON はダウングレードされません。更新後の ROMMON は以前のすべてのリリースをサポートします。

ソフトウェア インストール コマンド

ソフトウェア インストール コマンドの概要

Cisco IOS XE Everest 16.6.2 以降のリリースでサポートされています。

指定したファイルをインストールしてアクティブ化し、リロード後も維持されるように変更をコミットするには、次のコマンドを実行します。

install add file filename [ activate commit]

インストールファイルを個別にインストール、アクティブ化、コミット、中止、または削除するには、次のコマンドを実行します。 install ?

add file tftp: filename

インストール ファイル パッケージをリモートロケーションからデバイスにコピーし、プラットフォームとイメージのバージョンの互換性チェックを実行します。

activate [ auto-abort-timer]

ファイルをアクティブ化し、デバイスをリロードします。 auto-abort-timer キーワードがイメージのアクティブ化を自動的にロールバックします。

commit

リロード後も変更が持続されるようにします。

rollback to committed

最後にコミットしたバージョンに更新をロールバックします。

abort

ファイルのアクティブ化を中止し、現在のインストール手順の開始前に実行していたバージョンにロールバックします。

remove

未使用および非アクティブ状態のソフトウェア インストール ファイルを削除します。

（注）

request platform software コマンドは Cisco IOS XE ジブラルタル 16.10.1 以降では廃止されています。このコマンドは今回のリリースの CLI に表示され、設定可能ですが、アップグレードまたはダウングレードには install コマンドを使用することを推奨します。

request platform software コマンドの概要

Device# request platform software package ?

clean

メディアから不要なパッケージファイルを消去します。

copy

パッケージをメディアにコピーします。

describe

パッケージの内容を確認します。

expand

オールインワンパッケージをメディアに展開します。

install

パッケージをインストールします。

uninstall

パッケージをアンインストールします。

verify

In Service Software Upgrade（ISSU）ソフトウェアパッケージの互換性を確認します。

インストール モードでのアップグレード

次の手順に従い、インストール モードで、あるリリースから別のリリースにアップグレードします。ソフトウェアイメージのアップグレードを実行するには、boot flash:packages.conf を使用して IOS を起動する必要があります。

始める前に

この手順は、次のアップグレードのシナリオで使用できます。

アップグレード前のリリース

使用するコマンド

アップグレード後のリリース

Cisco IOS XE Everest 16.5.1a または Cisco IOS XE Everest 16.6.1

request platform software コマンドのみ

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x

Cisco IOS XE Everest 16.6.2 以降のすべてのリリース

install コマンドまたは request platform software コマンドのどちらか。[1]

[1] request platform software コマンドは廃止されました。したがって、CLI には表示されたままになりますが、 install コマンドを使用することを推奨します。

このセクションの出力例は、install コマンドのみを使用して Cisco IOS XE Bengaluru 17.4.1 から Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 にアップグレードする場合のものです。

手順

ステップ 1

クリーンアップ

install remove inactive
このコマンドを使用して、容量が不足している場合に古いインストールファイルをクリーンアップし、フラッシュに 1 GB 以上の領域を確保して、新しいイメージを展開します。

次の例は、install remove inactive コマンドを使用して未使用のファイルをクリーンアップした場合の出力を示しています。

Switch# install remove inactive

install_remove: START Mon Mar 15 19:51:48 PDT 2021
Cleaning up unnecessary package files
Scanning boot directory for packages ... done.
Preparing packages list to delete ...
cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
packages.conf
File is in use, will not delete.
done.
The following files will be deleted:
[switch 1]:
/flash/cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
/flash/packages.conf

Do you want to remove the above files? [y/n]y

[switch 1]:
Deleting file flash:cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:packages.conf ... done.
SUCCESS: Files deleted.
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
[1] Post_Remove_Cleanup package(s) on switch 1
[1] Finished Post_Remove_Cleanup on switch 1
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [1]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [1]
Finished Post_Remove_Cleanup

SUCCESS: install_remove Mon Mar 15 19:52:25 PDT 2021
Switch#
<output truncated>

ステップ 2

新しいイメージをフラッシュにコピー

1. copy tftp:[[//location]/directory]/filenameflash:

このコマンドを使用して、TFTP サーバからフラッシュメモリに新しいイメージをコピーします。location は、IP アドレスまたはホスト名です。ファイル名は、ファイル転送に使用されるディレクトリの相対パスで指定します。新しいイメージを TFTP サーバから使用する場合は、このステップをスキップしてください。

Switch# copy tftp://10.8.0.6/image/cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin flash:
destination filename [cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin]?
Accessing tftp://10.8.0.6/image/cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin...
Loading /cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin from 10.8.0.6 (via GigabitEthernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 601216545 bytes]

601216545 bytes copied in 50.649 secs (11870255 bytes/sec)

2. dir flash:

このコマンドを使用して、イメージがフラッシュに正常にコピーされたことを確認します。

Switch# dir flash:*.bin
Directory of flash:/*.bin

Directory of flash:/

434184 -rw- 601216545    Mar 15 2021 10:18:11 -07:00 cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin
11353194496 bytes total (8976625664 bytes free)

ステップ 3

ブート変数を設定

1. boot system flash:packages.conf

このコマンドを使用して、ブート変数を flash:packages.conf に設定します。

Switch(config)# boot system flash:packages.conf

2. no boot manual

スイッチを自動ブートに設定するには、このコマンドを使用します。

Switch(config)# no boot manual
Switch(config)# exit

3. write memory

このコマンドを使用して、ブート設定を保存します。

Switch# write memory

4. show boot

このコマンドを使用して、ブート変数（packages.conf）と手動ブート設定（no）を確認します。

Switch# show boot
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = yes
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0

ステップ 4

イメージをフラッシュにインストール

install add file activate commit
このコマンドを使用して、イメージをインストールします。

イメージをフラッシュメモリにコピーした場合は、TFTP サーバ上のソースイメージまたはアクティブスイッチのフラッシュドライブをポイントすることを推奨します。メンバスイッチ（アクティブ以外のスイッチ）のフラッシュドライブまたは USB ドライブにあるイメージを指定する場合、正確なフラッシュドライブまたは USB ドライブを指定しないとインストールに失敗します。たとえば、イメージがメンバースイッチ 3 のフラッシュドライブ（flash-3）にある場合、Switch# install add file flash-3:cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin activate commit のように指定する必要があります。

次の例は、Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 ソフトウェアイメージをフラッシュメモリにインストールした場合の出力を示しています。

Switch# install add file flash:cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin activate commit

install_add_activate_commit: START Mon Mar 15 15:37:20 PDT 2021
install_add_activate_commit: Adding PACKAGE
install_add_activate_commit: Checking whether new add is allowed ....

--- Starting initial file syncing ---
[2]: Copying flash:cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin from switch 2 to switch 1 3 4
[1 3 4]: Finished copying to switch 1 switch 3 switch 4
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
[1] Add package(s) on switch 1
[1] Finished Add on switch 1
[2] Add package(s) on switch 2
[2] Finished Add on switch 2
[3] Add package(s) on switch 3
[3] Finished Add on switch 3
[4] Add package(s) on switch 4
[4] Finished Add on switch 4
Checking status of Add on [1 2 3 4]
Add: Passed on [1 2 3 4]
Finished Add

Image added. Version: 17.05.01
install_add_activate_commit: Activating PACKAGE
Following packages shall be activated:
/flash/cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
[1] Activate package(s) on switch 1
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[1] Finished Activate on switch 1
[2] Activate package(s) on switch 2
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[2] Finished Activate on switch 2
[3] Activate package(s) on switch 3
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[3] Finished Activate on switch 3
[4] Activate package(s) on switch 4
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[4] Finished Activate on switch 4
Checking status of Activate on [1 2 3 4]
Activate: Passed on [1 2 3 4]
Finished Activate

--- Starting Commit ---
Performing Commit on all members
[1] Commit package(s) on switch 1
[1] Finished Commit on switch 1
[2] Commit package(s) on switch 2
[2] Finished Commit on switch 2
[3] Commit package(s) on switch 3
[3] Finished Commit on switch 3
[4] Commit package(s) on switch 4
[4] Finished Commit on switch 4
Checking status of Commit on [1 2 3 4]
Commit: Passed on [1 2 3 4]
Finished Commit

Send model notification for install_add_activate_commit before reload
[1 2 3 4]: Performing Upgrade_Service

*Mar 15 15:47:28.095: %IOSXEBOOT-4-BOOTLOADER_UPGRADE: (local/local): Starting boot preupgrade
300+0 records in
300+0 records out
307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.315817 s, 973 kB/s

AppGigabitEthernet port has the latest Firmware

MM [1] MCU version 191 sw ver 196
MM [2] MCU version 191 sw ver 196

Front-end Microcode IMG MGR: found 4 microcode images for 1 device.
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_0 update needed: no
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_1 update needed: yes
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_2 update needed: yes
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_3 update needed: no
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device microcode...
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=0 ...594412 bytes.... Skipped[0].
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=1 ...440976 bytes.
Front-end Microcode IMG MGR: Programming device 0...rwRrrrrrrw..
0%..................................................................................10%
..................................................................................20%
..................................................................................30%
..................................................................................40%
..................................................................................50%
..................................................................................60%
..................................................................................70%
..................................................................................80%
..................................................................................90%
.................................................................................100%
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=2 ...24506 bytes.
Front-end Microcode IMG MGR: Programming device 0...rrrrrrw..0%....10%....20%......30%...40%....50%......60%....70%.....80%....90%....100%w
Wating for MCU to come up .....Rr!
Front-end Microcode IMG MGR: Microcode programming complete for device 0.
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=3 ...90974 bytes.... Skipped[3].
Front-end Microcode IMG MGR: Microcode programming complete in 298 seconds

MCU UPGRADE COMPLETED!!...  SUCCESS: Upgrade_Service finished
Install will reload the system now!
SUCCESS: install_add_activate_commit  Mon Mar 15 15:52:33 PDT 2021
Switch#
Chassis 2 reloading, reason - Reload command
Mar 20 15:52:36.588: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested
Mar 20 15:52:38.199: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: rp processes exit with reload switch code

Initializing Hardware......

System Bootstrap, Version 17.3.1r[FC2], RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled Wed 04/29/2021 12:55:25.08 by rel

Current ROMMON image : Primary
Last reset cause     : SoftwareReload
C9300-48P platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt]  0
boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]
boot: reading file packages.conf
#########################################################################################################################################
#########################################################################################################################################

Waiting for 120 seconds for other switches to boot
##################################################################################################################
Switch number is 2
<output truncated>

（注）

install add file activate commit コマンドを実行した後に、システムは自動的にリロードします。システムを手動でリロードする必要はありません。

ステップ 5

インストールを確認

ソフトウェアのインストールが正常に完了したら、dir flash: コマンドを使用して、フラッシュパーティションに 10 個の新しい .pkg ファイルと 2 つの .conf ファイルがあることを確認します。

1. dir flash:*.pkg

次に、dir flash:*.pkg コマンドの出力例を示します。

Switch# dir flash:*.pkg

Directory of flash:/
75140 -rw- 2012104     Nov 17 2020 09:52:41 -07:00 cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
475141 -rw- 70333380   Nov 17 2020 09:52:44 -07:00 cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
475142 -rw- 13256      Nov 17 2020 09:52:44 -07:00 cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
475143 -rw- 349635524  Nov 17 2020 09:52:54 -07:00 cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
475149 -rw- 24248187   Nov 17 2020 09:53:02 -07:00 cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
475144 -rw- 25285572   Nov 17 2020 09:52:55 -07:00 cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
475145 -rw- 20947908   Nov 17 2020 09:52:55 -07:00 cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
475146 -rw- 2962372    Nov 17 2020 09:52:56 -07:00 cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
475147 -rw- 13284288   Nov 17 2020 09:52:56 -07:00 cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
475148 -rw- 13248      Nov 17 2020 09:52:56 -07:00 cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg

491524 -rw- 25711568   Mar 15 2021 11:49:33 -07:00 cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
491525 -rw- 78484428   Mar 15 2021 11:49:35 -07:00 cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
491526 -rw- 1598412    Mar 15 2021 11:49:35 -07:00 cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
491527 -rw- 404153288  Mar 15 2021 11:49:47 -07:00 cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
491533 -rw- 31657374   Mar 15 2021 11:50:09 -07:00 cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
491528 -rw- 27681740   Mar 15 2021 11:49:48 -07:00 cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
491529 -rw- 52224968   Mar 15 2021 11:49:49 -07:00 cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
491530 -rw- 31130572   Mar 15 2021 11:49:50 -07:00 cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
491531 -rw- 14783432   Mar 15 2021 11:49:51 -07:00 cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
491532 -rw- 9160       Mar 15 2021 11:49:51 -07:00 cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg

11353194496 bytes total (9544245248 bytes free)
Switch#

2. dir flash:*.conf

次に、dir flash:*.conf コマンドの出力例を示します。フラッシュパーティションの 2 つの .conf ファイルが表示されています。

- packages.conf：新しくインストールした .pkg ファイルに書き換えられたファイル

- cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.conf：新しくインストールした packages.conf ファイルのバックアップコピー

Switch# dir flash:*.conf

Directory of flash:/*.conf
Directory of flash:/

434197 -rw- 7406 Mar 15 2021 10:59:16 -07:00 packages.conf
516098 -rw- 7406 Mar 15 2021 10:58:08 -07:00 cat9k_iosxe.17.05.01.SPA.conf
11353194496 bytes total (8963174400 bytes free)

ステップ 6

show version

イメージが起動したら、このコマンドを使用して新しいイメージのバージョンを確認します。

次の show version コマンドの出力例では、デバイスの Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 イメージの情報が表示されています。

Switch# show version
Cisco IOS XE Software, Version 17.05.01
Cisco IOS Software [Bengaluru], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.5.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2021 by Cisco Systems, Inc.
<output truncated>

インストールモードでのダウングレード

ここでは、あるリリースから別のリリースにインストールモードでダウングレードする手順を示します。ソフトウェアイメージのダウングレードを実行するには、boot flash:packages.conf を使用して IOS を起動する必要があります。

始める前に

この手順は、次のダウングレードのシナリオで使用できます。

ダウングレード前のリリース

使用するコマンド

ダウングレード後のリリース

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x

install コマンドまたは request platform software コマンドのどちらか。[1]

Cisco IOS XE Bengaluru 17.4.x 以前のリリース

[1] request platform software コマンドは廃止されました。したがって、CLI には表示されたままになりますが、 install コマンドを使用することを推奨します。

（注）

あるリリースを搭載して新しく導入されたスイッチモデルをダウングレードすることはできません。新しいスイッチモデルが最初に搭載して導入されたリリースが、そのモデルの最小ソフトウェアバージョンです。

このセクションの出力例は、install コマンドを使用して Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 から Cisco IOS XE Bengaluru 17.4.1 にダウングレードする場合のものです。

マイクロコードのダウングレードの前提条件：

Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 以降では、本シリーズの UPOE スイッチ（C9300-24U、C9300-48U、C9300-24UX、C9300-48UXM、C9300-48UN）で IEEE 802.3bt タイプ 3 標準規格をサポートするために新しいマイクロコードが導入されています。新しいマイクロコードには、一部のリリースとの下位互換性はありません。そのため、それらのリリースのいずれかにダウングレードする場合はマイクロコードもダウングレードする必要があります。マイクロコードのダウングレードを実行しないと、ダウングレード後の PoE の機能に影響します。

ダウングレード後のリリースとダウングレードに使用するコマンドに応じて、実行する必要があるアクションを次の表で確認してください。

ダウングレード前のリリース

ダウングレード後のリリース

使用するコマンド

マイクロコードのダウングレードのアクション

Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 またはそれ以降のリリース

Cisco IOS XE Everest 16.6.1 ～ Cisco IOS XE Everest 16.6.6

Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 ～ Cisco IOS XE Fuji 16.9.2

install コマンド

マイクロコードはソフトウェアのインストールの一部として自動的にロールバックされます。これ以上の操作は不要です。

request platform software コマンドまたはバンドルブート

ソフトウェアイメージをダウングレードする前に、手動でマイクロコードをダウングレードします。

マイクロコードをダウングレードするには、グローバル コンフィギュレーション モードで hw-module mcu rollback コマンドを入力します。

手順

ステップ 1

クリーンアップ

install remove inactive
このコマンドを使用して、容量が不足している場合に古いインストールファイルをクリーンアップし、フラッシュに 1 GB 以上の領域を確保して、新しいイメージを展開します。

次の例は、install remove inactive コマンドを使用して未使用のファイルをクリーンアップした場合の出力を示しています。

Switch# install remove inactive

install_remove: START Mon Mar 15 19:51:48 PDT 2021
Cleaning up unnecessary package files
Scanning boot directory for packages ... done.
Preparing packages list to delete ...
cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-espbase.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-guestshell.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-rpbase.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-rpboot.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-sipbase.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-sipspa.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-srdriver.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-webui.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-wlc.17.05.01.SSA.pkg
File is in use, will not delete.
packages.conf
File is in use, will not delete.
done.
SUCCESS: No extra package or provisioning files found on media. Nothing to clean.

SUCCESS: install_remove  Mon Mar 15 11:42:39 PDT 2021

ステップ 2

新しいイメージをフラッシュにコピー

1. copy tftp:[[//location]/directory]/filenameflash:

このコマンドを使用して、TFTP サーバからフラッシュメモリに新しいイメージをコピーします。location は、IP アドレスまたはホスト名です。ファイル名は、ファイル転送に使用されるディレクトリの相対パスで指定します。新しいイメージを TFTP サーバから使用する場合は、このステップをスキップしてください。

Switch# copy tftp://10.8.0.6/image/cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin flash:
Destination filename [cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin]?
Accessing tftp://10.8.0.6//cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin...
Loading /cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin from 10.8.0.6 (via GigabitEthernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 508584771 bytes]
508584771 bytes copied in 101.005 secs (5035244 bytes/sec)

2. dir flash:

このコマンドを使用して、イメージがフラッシュに正常にコピーされたことを確認します。

Switch# dir flash:*.bin
Directory of flash:/*.bin

Directory of flash:/

434184 -rw- 508584771 Mar 15 2021 13:35:16 -07:00 cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin
11353194496 bytes total (9055866880 bytes free)

ステップ 3

ブート変数を設定

1. boot system flash:packages.conf

このコマンドを使用して、ブート変数を flash:packages.conf に設定します。

Switch(config)# boot system flash:packages.conf

2. no boot manual

スイッチを自動ブートに設定するには、このコマンドを使用します。

Switch(config)# no boot manual
Switch(config)# exit

3. write memory

このコマンドを使用して、ブート設定を保存します。

Switch# write memory

4. show boot

このコマンドを使用して、ブート変数（packages.conf）と手動ブート設定（no）を確認します。

Switch# show boot
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = yes
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0

ステップ 4

ソフトウェアイメージをダウングレード

install add file activate commit
このコマンドを使用して、イメージをインストールします。

イメージをフラッシュメモリにコピーした場合は、TFTP サーバ上のソースイメージまたはアクティブスイッチのフラッシュドライブをポイントすることを推奨します。メンバスイッチ（アクティブ以外のスイッチ）のフラッシュドライブまたは USB ドライブにあるイメージを指定する場合、正確なフラッシュドライブまたは USB ドライブを指定しないとインストールに失敗します。たとえば、イメージがメンバスイッチ 3 のフラッシュドライブ（flash-3）にある場合、Switch# install add file flash-3:cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin activate commit のように指定する必要があります。

次の例では、install add file activate commit コマンドを使用して Cisco IOS XE Bengaluru 17.4.1 ソフトウェアイメージをフラッシュにインストールしています。

Switch# install add file flash:cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin activate commit
install_add_activate_commit: START Mon Mar 15 14:59:46 PDT 2021
install_add_activate_commit: Adding PACKAGE
install_add_activate_commit: Checking whether new add is allowed ....

--- Starting initial file syncing ---
[1]: Copying flash:cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin from switch 1 to switch 2 3 4
[2 3 4]: Finished copying to switch 2 switch 3 switch 4
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.17.04.01.SPA.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
^[[A  [1] Add package(s) on switch 1
[1] Finished Add on switch 1
[2] Add package(s) on switch 2
[2] Finished Add on switch 2
[3] Add package(s) on switch 3
[3] Finished Add on switch 3
[4] Add package(s) on switch 4
[4] Finished Add on switch 4
Checking status of Add on [1 2 3 4]
Add: Passed on [1 2 3 4]
Finished Add

Image added. Version: 17.04.01.0.306
install_add_activate_commit: Activating PACKAGE
Following packages shall be activated:
/flash/cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
[1] Activate package(s) on switch 1
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[1] Finished Activate on switch 1
[2] Activate package(s) on switch 2
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[2] Finished Activate on switch 2
[3] Activate package(s) on switch 3
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[3] Finished Activate on switch 3
[4] Activate package(s) on switch 4
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-lni.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.17.05.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.17.05.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-webui.17.04.01.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.17.04.01.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[4] Finished Activate on switch 4
Checking status of Activate on [1 2 3 4]
Activate: Passed on [1 2 3 4]
Finished Activate

--- Starting Commit ---
Performing Commit on all members
[1] Commit package(s) on switch 1
[1] Finished Commit on switch 1
[2] Commit package(s) on switch 2
[2] Finished Commit on switch 2
[3] Commit package(s) on switch 3
[3] Finished Commit on switch 3
[4] Commit package(s) on switch 4
[4] Finished Commit on switch 4
Checking status of Commit on [1 2 3 4]
Commit: Passed on [1 2 3 4]
Finished Commit

Send model notification for install_add_activate_commit before reload
[1 2 3 4]: Performing Upgrade_Service
300+0 records in
300+0 records out
307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.316195 s, 972 kB/s
MM [1] MCU version 196 sw ver 191
MM [2] MCU version 196 sw ver 191

MCU UPGRADE IN PROGRESS... PLEASE DO NOT POWER CYCLE!!

Front-end Microcode IMG MGR: found 4 microcode images for 1 device.
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_0 update needed: no
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_1 update needed: yes
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_2 update needed: yes
Image for front-end 0: /tmp/microcode_update/front_end/fe_type_6_3 update needed: no

Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device microcode...
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=0 ...594412 bytes.... Skipped[0].
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=1 ...440688 bytes.
Front-end Microcode IMG MGR: Programming device 0...rwRrrrrrrw
..0%..................................................................................10%
..................................................................................20%
..................................................................................30%
..................................................................................40%
..................................................................................50%
..................................................................................60%
..................................................................................70%
..................................................................................80%
..................................................................................90%
.................................................................................100%

Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=2 ...24506 bytes.
Front-end Microcode IMG MGR: Programming device 0...rrrrrrw..0%....10%....20%......30%...40%....50%......60%....70%.....80%....90%....100%w
Wating for MCU to come up .....Rr!
Front-end Microcode IMG MGR: Microcode programming complete for device 0.
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0], index=3 ...90974 bytes.... Skipped[3].
Front-end Microcode IMG MGR: Microcode programming complete in 295 seconds

MCU UPGRADE COMPLETED!!...  SUCCESS: Upgrade_Service finished

Install will reload the system now!
SUCCESS: install_add_activate_commit  Mon Mar 15 15:14:57 PDT 2021
stack-4mnyq#
Chassis 1 reloading, reason - Reload command
Jul 20 15:15:01.382: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested
Jul 20 15:15:03.101: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: rp processes exit with reload switch code

Initializing Hardware......

System Bootstrap, Version 17.3.1r[FC2], RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled Wed 03/17/2021 12:55:25.08 by rel

Current ROMMON image : Primary
Last reset cause     : SoftwareReload
C9300-24UX platform with 8388608 Kbytes of main memory

switch: boot
boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]
boot: reading file packages.conf
#
######################################################################################################################################################
######################################################################################################################################################
######################################################################################################################################################

Waiting for 120 seconds for other switches to boot
Switch is in STRAGGLER mode, waiting for active Switch to boot
Active Switch has booted up, starting discovery phase

Switch number is 1
All switches in the stack have been discovered. Accelerating discovery

Switch console is now available

Press RETURN to get started.

（注）

install add file activate commit コマンドを実行した後に、システムは自動的にリロードします。システムを手動でリロードする必要はありません。

ステップ 5

バージョンの確認

show version
イメージが起動したら、このコマンドを使用して新しいイメージのバージョンを確認します。

（注）

ソフトウェアイメージをダウングレードしても、ROMMON のバージョンは自動的にダウングレードされません。更新された状態のままになります。

次の show version コマンドの出力例では、デバイスの Cisco IOS XE Bengaluru 17.4.1 イメージの情報が表示されています。

Switch# show version
Cisco IOS XE Software, Version 17.04.01
Cisco IOS Software [Bengaluru], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.4.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2021 by Cisco Systems, Inc.
<output truncated>

フィールドプログラマブル ゲート アレイのバージョンのアップグレード

フィールドプログラマブル ゲート アレイ（FPGA）は、シスコスイッチ上に存在するプログラマブル メモリ デバイスの一種です。これらは、特定の専用機能の作成を可能にする再設定可能な論理回線です。

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 では、FPGA のアップグレードはありません。現在の FPGA バージョンを確認するには、ROMMON モードで version -v コマンドを入力します。

（注）

- すべてのソフトウェアリリースで FPGA のバージョンが変更されるわけではありません。

- バージョンの変更は、通常のソフトウェアアップグレードの一部として行われ、他に追加の手順を実行する必要はありません。

ライセンス

このセクションでは、Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチで使用可能な機能のライセンスパッケージについて説明します。

- ライセンスレベル

- 使用可能なライセンスモデルと構成情報

- ライセンスレベル：使用上のガイドライン

ライセンスレベル

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ で使用可能なソフトウェア機能は、次のように、基本またはアドオンのライセンスレベルに分類されます。

基本ライセンス

- Network Essentials

- Network Advantage：Network Essentials ライセンスで使用可能な機能と追加機能が含まれます。

アドオン ライセンス

アドオンライセンスには、前提条件として Network Essentials または Network Advantage が必要です。アドオンライセンスレベルでは、スイッチだけでなく Cisco Digital Network Architecture Center（Cisco DNA Center）でもシスコのイノベーションとなる機能を得られます。

- DNA Essentials

- DNA Advantage：DNA Essentials ライセンスで使用可能な機能と追加機能が含まれます。

プラットフォームサポートに関する情報を検出し、機能を使用できるライセンスレベルを確認するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、https://cfnng.cisco.com に進みます。cisco.com のアカウントは必要ありません。

使用可能なライセンスモデルと構成情報

- Cisco IOS XE Fuji 16.8.x 以前：RTU ライセンスがデフォルトであり、ライセンスを管理するためにサポートされている唯一の方法です。

- Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 ～ Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 ：スマートライセンスがデフォルトであり、ライセンスを管理するためにサポートされている唯一の方法です。

必要なリリースのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで、「System Management」→「Configuring Smart Licensing」を参照してください。

- Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.2a 以降：ポリシーを使用したスマートライセンス（スマートライセンスの拡張バージョン）がデフォルトであり、ライセンスを管理するためにサポートされている唯一の方法です。

詳細については、Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチでのライセンスの設定を参照してください。

Cisco ライセンスの概要については、『Cisco ソフトウェア ライセンシング ガイド』を参照してください。

ライセンスレベル：使用上のガイドライン

- 購入したライセンスが有効な期間

ポリシーを使用したスマートライセンス

スマートライセンス

- 永久：このライセンスは使用期限日はありません。

- サブスクリプション：ライセンスは特定の日付まで有効です。（3 年、5 年、または 7 年の期間）

- 永久：ライセンスレベル、有効期限なし。

- 有効期間付き：ライセンスレベル、3 年、5 年、または 7 年の期間。

- 評価：登録されていないライセンス。

- 基本ライセンス（Network Essentials および Network-Advantage）の注文および履行は、無期限または永久ライセンスタイプのみとなります。

- アドオンライセンス（DNA Essentials および DNA Advantage）の注文および履行は、サブスクリプションまたは有効期間付きライセンスタイプのみとなります。

- ネットワーク ライセンス レベルを選択した場合はアドオンライセンスレベルが含まれています。DNA の機能を使用する場合は、有効期限が切れる前にライセンスを更新して引き続き使用するか、アドオンライセンスを非アクティブ化してからスイッチをリロードして基本ライセンス機能での運用を継続します。

- 基本ライセンスとともにアドオンライセンスを購入する場合、許可されている組み合わせと、許可されていない組み合わせに注意してください。

許可されている組み合わせ

DNA Essentials

DNA Advantage

Network Essentials

対応

非対応

Network Advantage

可[1]

対応

[1] この組み合わせは DNA ライセンスの更新時にのみ購入できます。DNA-Essentials の初回購入時には購入できません。

- 評価ライセンスを注文することはできません。これらのライセンスは Cisco Smart Software Manager で追跡されず、90 日で期限切れになります。評価ライセンスはスイッチで一度だけ使用でき、再生成することはできません。評価ライセンスが期限切れになると、その後 275 日間は毎日警告システムメッセージが生成され、それ以降は毎週生成されます。リロード後に、有効期限の切れた評価ライセンスを再度アクティベートすることはできません。これはスマートライセンスにのみ適用されます。評価ライセンスの概念は、ポリシーを使用したスマートライセンスには適用されません。

スケーリングのガイドライン

機能スケーリングのガイドラインについては、次の場所にある Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチのデータシートを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/datasheet-c78-738977.html

制限事項と制約事項

- コントロール プレーン ポリシング（CoPP）：system-cpp policy で設定されたクラスがデフォルト値のままの場合、それらのクラスに関する情報は show run コマンドで表示されません。代わりに、特権 EXEC モードで show policy-map system-cpp-policy または show policy-map control-plane コマンドを使用してください。

- Cisco TrustSec の制約事項：Cisco TrustSec は物理インターフェイスでのみ設定でき、論理インターフェイスでは設定できません。

- Flexible NetFlow の制限事項

- イーサネット管理ポート（GigabitEthernet0/0）を使用して NetFlow エクスポートを設定することはできません。

- レイヤ 2 ポートチャネル、ループバック、トンネルなどの論理インターフェイスにフローモニタを設定することはできません。

- 同じインターフェイスの同じ方向について、同じタイプ（IPv4、IPv6、またはデータリンク）のフローモニタを複数設定することはできません。

- QoS の制約事項

- QoS キューイングポリシーを設定する際は、キューイングバッファの合計が 100% を超えないようにしてください。

- サブインターフェイスでのポリシングおよびマーキングポリシーがサポートされています。

- スイッチ仮想インターフェイス（SVI）でのポリシーのマーキングがサポートされています。

- ポートチャネル インターフェイス、トンネルインターフェイス、およびその他の論理インターフェイスでは QoS ポリシーはサポートされません。

- スタックキューイングおよびスケジューリング（SQS）は、1.4 Gbps を超える CPU バウンドパケットをドロップします。

- セキュア シェル（SSH）

- SSH バージョン 2 を使用してください。SSH バージョン 1 はサポートされていません。

- SCP および SSH の暗号化操作の実行中は、SCP の読み取りプロセスが完了するまで、デバイスの CPU が高くなることが想定されます。SCP は、ネットワーク上のホスト間でのファイル転送をサポートしており、転送に SSH を使用します。

SCP および SSH の操作は現在はハードウェア暗号化エンジンでサポートされていないため、暗号化と復号化のプロセスがソフトウェアで実行されることで CPU が高くなります。SCP および SSH のプロセスによる CPU 使用率が 40 ～ 50% になる場合がありますが、デバイスがシャットダウンされることはありません。

- ポリシーを使用したスマートライセンス：Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.2a 以降、ポリシーを使用したスマートライセンスの導入により、製品インスタンスまたはデバイスのホスト名を設定しても、Unique Device Identifier（UDI）のみが表示されます。この表示の変更は、以前のリリースでホスト名が表示されていたすべてのライセンスユーティリティとユーザーインターフェイスで確認できます。これにより何らかのライセンス機能が影響を受けることはありません。この制限に対する回避策はありません。

この制限の影響を受けるライセンスユーティリティとユーザーインターフェイスには、Cisco Smart Software Manager（CSSM）、Cisco Smart License Utility（CSLU）、Smart Software Manager On-Prem（SSM On-Prem）のみが含まれます。

- スタック構成：

- 最大 8 つのスタックメンバでスイッチスタックを構成できます。

- 同種スタック構成のみサポートされ、混合スタック構成はサポートされていません。

C9300 SKU は、他の C9300 SKU とのみスタックできます。同様に、C9300L SKU は他の C9300L SKU とのみスタックできます。

次の追加の制限は、シリーズの 9300-24UB、C9300-24UXB、および C9300-48UB モデルに適用されます。これらのモデル同士でのみスタックすることができます。他の C9300 SKU とスタックすることはできません。

- 新しいメンバスイッチの自動アップグレードは、インストールモードでのみサポートされます。

- TACACS レガシーコマンド：レガシー tacacs-server host コマンドを設定しないでください。このコマンドは廃止されました。デバイス上で実行されているソフトウェアバージョンが Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.2 以降のリリースである場合、レガシーコマンドを使用すると認証が失敗する可能性があります。グローバル コンフィギュレーション モードで tacacs server コマンドを使用します。

- USB の認証：Cisco USB ドライブをスイッチに接続すると、既存の暗号化事前共有キーでドライブの認証が試行されます。USB ドライブからは認証用のキーが送信されないため、password encryption aes コマンドを入力するとコンソールに次のメッセージが表示されます。

Device(config)# password encryption aes
Master key change notification called without new or old key

- VLAN の制限：スイッチの設定時にデータと音声ドメインを定義し、スイッチスタック全体で音声 VLAN とは異なるデータ VLAN を維持するには、明確に定義された分離を行うことをお勧めします。1 つのインターフェイス上のデータと音声ドメインに対して同じ VLAN が設定されている場合、CPU 使用率が高くなり、デバイスが影響を受ける可能性があります。

- 有線 Application Visibility and Control の制限事項：

- NBAR2（QoS およびプロトコル検出）設定は有線物理ポートでのみ許可されます。たとえば、VLAN、ポートチャネル、および他の論理インターフェイスなどの仮想インターフェイスではサポートされていません。

- NBAR2 ベースの一致基準「match protocol」は、マーキングアクションおよびポリシングアクションでのみ許可されます。NBAR2 一致基準は、キューイング機能が設定されているポリシーでは許可されません。

- 「一致プロトコル」：すべてのポリシーで最大 256 の同時に異なるプロトコル。

- NBAR2 と従来の NetFlow は同じインターフェイスで同時に設定できません。ただし、NBAR2 と有線 AVC Flexible NetFlow は同じインターフェイスで同時に設定できます。

- IPv4 ユニキャスト（TCP/UDP）のみがサポートされます。

- AVC は管理ポート（Gig 0/0）ではサポートされません。

- NBAR2 の接続は、物理アクセスポートでのみ実行する必要があります。アップリンクは、単一のアップリンクであり、ポートチャネルの一部でなければ接続できます。

- パフォーマンス：各スイッチメンバは、50% 未満の CPU 使用率で、1 秒あたり 2000 の接続（CPS）を処理できます。このレートを超える AVC サービスは保証されません。

- 拡張性：48 個のアクセスポートと 24 個のアクセスポートごとに最大 20000 の双方向フローを処理できます。

- YANG データモデリングの制限事項：サポートされる NETCONF の最大同時セッション数は 20 セッションです。

- Embedded Event Manager：ID イベントディテクタは、Embedded Event Manager ではサポートされていません。

- ファイルシステムチェック（fsck）ユーティリティは、インストールモードではサポートされません。

- スイッチの Web UI では、データ VLAN のみを設定でき、音声 VLAN は設定できません。Web UI を使用してインターフェイスに設定されている音声 VLAN を削除すると、そのインターフェイスに関連付けられているすべてのデータ VLAN もデフォルトで削除されます。

不具合

警告では、Cisco IOS-XE リリースでの予期しない動作について説明します。以前のリリースでオープンになっている警告は、オープンまたは解決済みとして次のリリースに引き継がれます。

- Cisco Bug Search Tool

- Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x の未解決の問題

- Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 の解決済みの不具合

Cisco Bug Search Tool

Cisco Bug Search Tool（BST）を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェア バグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグ ビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x の未解決の問題

ID

説明

CSCvw22989

スタティックモードのデュアルシグニチャ受電デバイスが、C9300 のクラス値よりも消費電力が多い場合がある

CSCvw79182

C9300 のリングスタック電源の動的電力バジェット値

CSCvw99523

C9300 のリングスタック電源での動的電力バジェットネゴシエーションに時間がかかりすぎる

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 の解決済みの不具合

ID

説明

CSCvw65866

C9300-48UN に接続すると、メディアトラフィックでパケット損失とジッターが発生する

CSCvw67001

17.4.1：ポートチャネルのスタンバイスイッチポートへの Macsec フェールオーバーにより、マルチキャストトラフィックがドロップする。

CSCvx60124

着信インターフェイス MPLS および 2 個以上の発信インターフェイス（ECMP）がある場合、再帰ルーティングでトラフィックが失敗する

トラブルシューティング

トラブルシューティングの最新の詳細情報については、次の URL にある Cisco TAC Web サイトを参照してください。

https://www.cisco.com/en/US/support/index.html

[Product Support] に移動し、リストから製品を選択するか、製品の名前を入力します。発生している問題に関する情報を見つけるには、[Troubleshoot and Alerts] を参照してください。

関連資料

Cisco IOS XE に関する情報は、次の URL から入手できます。https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-xe/index.html

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ のすべてのサポートドキュメントは、次の URL から入手できます。https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9300-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Validated Designs ドキュメントは、次の URL から入手できます。 https://www.cisco.com/go/designzone

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットに関する MIB を探してダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。 https://cfnng.cisco.com/mibs

通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Manager でサインアップしてください。

- 重要な技術によって求めるビジネス成果を得るには、Cisco Services [英語] にアクセスしてください。

- サービスリクエストを送信するには、Cisco Support [英語] にアクセスしてください。

- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、Cisco DevNet [英語] にアクセスしてください。

- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Press [英語] にアクセスしてください。

- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finder にアクセスしてください。

シスコのバグ検索ツール

Cisco バグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

Full Cisco Trademarks with Software License

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)