Chapter1. はじめに

このマニュアルでは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの Cisco NX-OS 設定の制限値について説明します。

このマニュアルに記載されている値は Cisco Nexus 9000 シリーズのハードウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアの理論上のシステム制限値とは解釈されません。これらの制限値は、シスコによって検証された値を示します。これらの値は、さらにテストや検証を実施することで増やせます。

- 検証済みスケーラビリティの制限値 - 一次元

- 検証済みスケーラビリティの制限値 - 多次元

- 導入事例

検証済みスケーラビリティの制限値 - 一次元

この項の表に、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) の Cisco NX-OS Release 9.3(5) シリーズ スイッチの検証済みスケーラビリティ制限値を示します。

これらの制限値は一次元構成で検証されています。この表に示す値は、1 度に 1 つの特定の機能のスケーラビリティに重点を置いています。

この数値は、対応する機能に対してその Cisco NX-OS リリースのソフトウェアが現在サポートしている絶対最大値です。ハードウェアがより大きなスケーリングに対応している場合、今後のソフトウェア リリースでは、この検証された最大制限値が増大する可能性があります。複数の機能を有効にして最大のスケーラビリティを実現しようとした時は、このガイドに示されている値と結果が異なる場合があります。

（注）

1. 番号を 1 つだけ指定した場合は、サポートされているすべてのプラットフォームとライン カードに検証済みの制限値が適用されます。

2. 検証済みの制限値は、サポートされているプラットフォームでのみ提供されます。

3. 特定のプラットフォームで機能がサポートされていない場合、検証済みの制限値は提供されません。

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ (FEX) から検証済みスケーラビリティ制限値 (一次元) へ

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

ファブリック エクステンダ[1]およびファブリック エクステンダ サーバ インターフェイス

Nexus 9300、9300-EX、および 9300-FX / FX2スイッチ

16 および 768

Cisco Nexus 9500 スイッチ

32 および 1536

すべてのファブリック エクステンダの VLAN

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

2000

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2 スイッチ

562

ファブリック エクステンダ サーバ インターフェイスあたりの VLAN[2]

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2 および 9500 スイッチ

75

ポート チャネル

Nexus 9300 スイッチ

256

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2 スイッチ + FEX

511

Cisco Nexus 9500 スイッチ

426

Cisco Nexus 9500 シリーズのサポートするライン カードあたりの一意のファブリック エクステンダ

Cisco Nexus 9500 スイッチ

12

[1] FEX が「AA」モードを使用して設定されている場合、NFE ベース ToR の 6 FEX および LSE ベース ToR の 16 FEX の最大数がサポートされます。

[2] FEX HIF ポート チャネルについては、spanning tree port type edge [trunk] コマンドを使用して STP ポート タイプ エッジをイネーブルにすることを推奨します。

ePBR 検証済みスケーラビリティの制限値 (一次元)

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

スイッチあたりの最大サービス

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

150[3]

サービスあたりのエンドポイント

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

32

スイッチごとの ePBR ポリシー

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

150

VRF ごとのポリシー

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

16

チェーンごとのサービス

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

6

ポリシーごとの一致。

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

16

一致あたりのエース数

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

256

[3] ASIC の 1 枚で固有の 62 個の ACL のみが設定できます。各 ACL は、1 つのラベルを持ちます。同じ ACL が複数のインターフェイスで設定される場合、同じラベルが共有されます。ただし、各 ACL が一意のエントリを持つ場合、ACL のラベルは共有されず、そのラベルの上限は 62 です。一枚あたり 62 個の ACL の制限付きでスイッチあたり 150 サービスを実現するには、入力インターフェイスを ASIC の複数枚に分散させる必要があります。

（注）

1. ePBR がサポートされているプラットフォームのリストについては、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ePBR 設定ガイド』を参照してください。

2. ACL 制限については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド』を参照してください。

FC および FCoE スイッチ レベル設定の制限 (一次元)

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

ポートあたりの FLOGI

Nexus 93180YC-FX スイッチ

256

スイッチあたりの FLOGI

Nexus 93180YC-FX スイッチ

1000

ポート チャネル

Nexus 93180YC-FX スイッチ

8[4]

ポート チャネルのメンバー ポートの最大数

Nexus 93180YC-FX スイッチ

16

NPIV コア スイッチあたりの NPV スイッチ

Nexus 93180YC-FX スイッチ

8 [5]

サポートされる FC ポートの最大数

Nexus 93180YC-FX スイッチ

48

VFC

Nexus 93180YC-FX スイッチ

544[6]

VSANs

Nexus 93180YC-FX スイッチ

32

[4] Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでは、SAN ポート チャネルと仮想 FC ポート チャネルの合計数は 8 になります。

[5] FC NPVでテスト済み。

[6] これは NPV モードにのみ適用されます。

FC および FCoE ファブリック レベルの設定制限 (一次元)

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

ゾーン

Nexus 93180YC-FX スイッチ

8000

ゾーン メンバー

Nexus 93180YC-FX スイッチ

16000

ゾーン セット

Nexus 93180YC-FX スイッチ

32

ゾーン データベース サイズ

Nexus 93180YC-FX スイッチ

2 MB

ファブリックの FCNS エントリ

Nexus 93180YC-FX スイッチ

10000

デバイス エイリアス

Nexus 93180YC-FX スイッチ

8000

サーバからストレージへのスイッチ ホップ

Nexus 93180YC-FX スイッチ

7

Intelligent Traffic Director の検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

デバイス グループあたりのノード

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

64

すべてのデバイス グループでのノード

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

256

スイッチあたりのデバイス グループ

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

48

スイッチあたりの ITD サービス

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

150[7]

ITD サービスあたりの入力インターフェイス

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

8

ITD サービスあたりの仮想 IP アドレス

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

255

ITD サービスあたりのデバイス グループ

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

48

[7] ASIC の 1 枚で固有の 62 個の ACL のみが設定できます。各 ACL は、1 つのラベルを持ちます。同じ ACL が複数のインターフェイスで設定される場合、同じラベルが共有されます。ただし、各 ACL が一意のエントリを持つ場合、ACL のラベルは共有されず、そのラベルの上限は 62 です。一枚あたり 62 個の ACL の制限付きでスイッチあたり 150 ITD サービスを実現するには、入力インターフェイスを ASIC の複数枚に分散させる必要があります。

（注）

1. ITD がサポートされているプラットフォームのリストについては、『Cisco Nexus 9000 シリーズ Intelligent Traffic Director 設定ガイド』を参照してください。

2. ACL 制限については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド』を参照してください。

インターフェイスの検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

スイッチあたりの DHCP クライアント

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

10 (IPv4) + 10 (IPv6)

Flex Link

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2、および 9364Cスイッチ

1 つのペアは、アクティブ インターフェイスとバックアップ インターフェイスで構成されます。アクティブおよびバックアップ インターフェイスは物理イーサネット ポートまたはポート チャネルを指定できます。

スイッチごとの IP DHCP リレー アドレス (ヘルパー アドレス)

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

32 (IPv4) + 32 (IPv6)

Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネル

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX / FX2、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX ライン カード

16

Nexus 9300 スイッチ

8

システム切り替え時の LACP レート高速サポート

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

16 個のライン カードを搭載した Nexus 9516 スイッチで合計 606 ポート

MAC アドレス - ポートごとのテーブル制限

Nexus 9600-RX ライン カード

2000

MACアドレス - テーブル システム、VLAN 制限

Nexus 9600-RX ライン カード

2000

ポート チャネルのリンク

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9500 スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FX ライン カード

32

SVI

Nexus 9200 スイッチ

490

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2 スイッチ

1000 (HSRPあり)

1000 HSRP グループ

Nexus 9300 スイッチ

450（HSRP あり）

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

490（HSRP あり）、1500（HSRP なし）

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

3967

マルチプロバイダ タグを使用した選択的 Q-in-Q

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、93180YC-EX、93180YC-FX、および 9336C-FX2、9500 スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX ライン カード

4000 マッピング、10 プロバイダー VLAN。システム全体：48,000 マッピング、512 プロバイダー VLAN

SVI 番号なし

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 および 9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX ライン カード

プライマリ (50)。セカンダリ (450)、1 つのプライマリ SVI には最大 50 のセカンダリ SVI を持つことができます

vPC

Nexus 9200、Nexus 9300、および Nexus 9300-FX/FX2/FX3スイッチ

80

Nexus 9300-EX スイッチ

48

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

300

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

255

Static Network Address Translation (NAT)

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2 スイッチ

1023

Dynamic Network Address Translation (NAT)

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2 スイッチ

1023

Static twice Network Address Translation (NAT)

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2 スイッチ

768

Dynamic twice Network Address Translation (NAT)

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2 スイッチ

1023

ラベル スイッチングの検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

Forwarding Equivalence Classes (FECs) (ノード/プレフィックス/調節/バインディング SID)

Nexus 9200 スイッチ

MPLS 重量テンプレート：512。デフォルト：128

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

128

Nexus 9300-EX、および 9300-FX スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

MPLS 重量テンプレート：4096。デフォルト：1024

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

1000

等コスト マルチパス（ECMP）

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

16

Nexus 9300-EX、9300-FX スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

32

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

8-way

Equal-cost multipaths Groups (ECMPs)

Nexus 9300-EX、9300-FX2、および 9364C スイッチ

MPLS 重量テンプレート：7166 (4-way ECMP) および 4096 (8-way ECMP)

デフォルト：1024

（注）

ECMP オブジェクトが使い果たされると、それ以降のすべてのルートの隣接関係へのフォールバックが発生します。

Nexus 9300-FX および 9300-GX スイッチ

MPLS 重量テンプレートとデフォルト ルーティング モード：7166 (4-way ECMP) および 4096 (8-way ECMP)

（注）

ECMP オブジェクトが使い果たされると、それ以降のすべてのルートの隣接関係へのフォールバックが発生します。

Nexus 9600-RX ライン カード [8]

ECMP ごとに 24000 ECMP グループ 2 パス

（注）

Cisco NX-OS リリース 9.2(4) でのみサポートされます。

FEC * ECMP

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

1000

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

8000

入力方向のセグメント ルーティング用の Flex カウンタ

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

4000 (入力と出力を含む)

Nexus 9200 スイッチ

4000 (入力および出力を含む) (MPLS 重量テンプレート)

Nexus 9300-EX/FXスイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

合計入力ラベル ステータス：4000。VRF 入力ラベル ステータス：1,000。(MPLS 重量テンプレート)

出力方向のセグメント ルーティング用の Flex カウンタ

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

4000 (入力と出力を含む)

Nexus 2000 スイッチ

4000 (入力および出力を含む) (MPLS 重量テンプレート)

Nexus 9300-EX/FXスイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

合計入力ラベル ステータス：48000 (MPLS 重量テンプレート)

出力ピア エンジニアリング

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX スイッチおよびNexus 9700-EX/FX ライン カード

64

IAS オプション B ラベル

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

450000

ラベル スタック インポジションの Label-switched paths (LSPs)[9]

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

128 (4 - way ECMP および 3 ラベル スタック プッシュ)

Nexus 9200 スイッチ

256 (32-way ECMP および 5 ラベル スタック プッシュ）

Nexus 9300-EX/FXスイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

256 (32-way ECMP および 5 ラベル スタック プッシュ）

レイヤ 3 VPNルート

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

450000

レイヤ 3 EVPN ラベル

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

128

Nexus 9200 スイッチ

128 (MPLS 重量テンプレートを使用)

Nexus 9300-EX/FXスイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

1000 (MPLS 重量テンプレートを使用)

LDP セッション

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード[10]

200

ノード Sid / プレフィックス SID

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

128

Nexus 9300-EX/FXスイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

4,000

隣接 SID

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

128

Nexus 9300-EX/FXスイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

112

Binding SID

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

50

Nexus 9300-EX/FXスイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

1000

プライベート VLAN（PVLAN）

プライマリ VLAN[11]

Nexus 9300、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

16

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

400

セカンダリ VLAN[12]

Nexus 9300、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

20

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

400

コミュニティ ホスト モードのポート

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX / FXラインカード

40

独立ホスト モードのポート

Cisco Nexus 9500 スイッチ

20

Nexus 9300、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

40

独立トランク ホスト モードのポート

Cisco Nexus 9500 スイッチ

22

Nexus 9300、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

40

無差別モードのポート

Nexus 9300-EX および 9300-FX スイッチ

10

Cisco Nexus 9500 スイッチ

48

Nexus 9300、9300-FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

5

無差別トランク モードのポート

Nexus 9300-EX および 9300-FX スイッチ

10

Cisco Nexus 9500 スイッチ

80

Nexus 9300、9300-FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

5

PVLAN ポートで許可されている PVLAN[13]

Nexus 9300、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

16

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

400

[8] N9K-X9636C-RX

[9] Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズ スイッチでは、LSP * ECMP *ラベル スタック プッシュは 1500 を超えることはできません。

[10] N9K-X9636C-RX、N9K-X9636C-R、N9K-X9636Q-R、および N9K-96136YC-R ライン カード

[11] ポートが無差別トランク ポートとして設定されている場合にのみ、PVLAN ポートごとに 400 PVLAN マッピング スケールが適用されます。

[12] ポートが無差別トランク ポートとして設定されている場合にのみ、PVLAN ポートごとに 400 PVLAN マッピング スケールが適用されます。

[13] ポートが無差別トランク ポートとして設定されている場合にのみ、PVLAN ポートごとに 400 PVLAN マッピング スケールが適用されます。

（注）

ネットワークの拡張性のため、トップオブラック（ToR）または境界リーフ スイッチから接続されているプレフィクスをアドバタイズするマルチホップ BGP とともに階層型ルーティング設計を使用することを推奨します。

レイヤ 2 スイッチングの検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

MAC アドレス

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

92000

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

90000

Nexus 9300-EX スイッチ

92000（デフォルトのシステム ルーティング モード）

200000[14]

Nexus 9364C スイッチ

90000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールがないデフォルト システム ルーティング モード）

32000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールがあるデフォルト システム ルーティング モード）

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

192000

N9K-C9264PQ、N9K-C9272Q、N9K-C9236C、N9K-C92300YC、N9K-C92304QC、、N9K-C92300YC、9300-EXスイッチ

200000[15]

MST インスタンス

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3 スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FX ライン カード

64

単一インスタンス MST PV カウント0

Nexus 9200、9300、および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

190000

複数の MST インスタンスを持つ MST 仮想ポート

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

48000

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

85000

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

$ 236000

RPVST 仮想ポート

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

12000

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

22,000

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

$13,750

VLANs

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3 および 9500 スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FX ライン カード

3967（残りの 127 VLAN は予約済み）

Nexus 9300-GX スイッチ[16]

4096

RPVST モードの VLAN

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

3967

Cisco Nexus 9500 スイッチ

500

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

3967[17]

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

250

VLAN の総数 X 分離されたスイッチ ポートのポート数 (3967 VLAN x 48 ポート)

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

190,000

プライベート VLAN（PVLAN）

プライマリ VLAN

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

16

セカンダリ VLAN

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

20

コミュニティ ホスト モードのポート

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

40

独立ホスト モードのポート

Cisco Nexus 9500 スイッチ

20

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

40

独立トランク ホスト モードのポート

Cisco Nexus 9500 スイッチ

22

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

40

無差別モードのポート

Cisco Nexus 9500 スイッチ

48

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

5

無差別トランク モードのポート

Cisco Nexus 9500 スイッチ

80

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

5

PVLAN ポートで許可される PVLAN

Nexus 9300、9300-EX/FX/FX2、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

16

[14] レイヤ 2 一次元スケールのみ。SVI、レイヤ 3 インターフェイス、および VXLAN VLAN はサポートされません。200K MACは、「system routing template-l2-heavy」が設定され、システムがリロードされた場合にのみ有効になります。

[15] レイヤ 2 一次元スケールのみ。SVI、レイヤ 3 インターフェイス、および VXLAN VLAN はサポートされません。200K MACは、「system routing template-l2-heavy」が設定され、システムがリロードされた場合にのみ有効になります。

[16] 92348GC-X

[17] EOR では、3967 VLAN の 12000 PV カウントとデフォルト タイマーを使用した RPVST がサポートされます。22000 PV カウントが 3968 vlans および RPVST で必要な場合、推奨される hello タイマー値は 4 以上です。転送遅延と最大経過時間を適宜調整することも推奨されます。

（注）

- vPC ごとにサポートされる VLAN の数は、トポロジに応じて、このテーブルに示す MST または RPVST の仮想ポートの数以下にする必要があります。

- ファブリック エクステンダのホスト インターフェイス ポートでサポートされる STP VLAN ポート インスタンスの数は、13000 未満である必要があります。

マルチキャスト ルーティングの検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

出力 NAT

Nexus 9300-EX/FX/FX2 スイッチ

2000

入力 NAT

Nexus 9300-EX/FX/FX2 スイッチ

2000

出力および入力 NAT

Nexus 9300-EX/FX/FX2 スイッチ

2000

IPv4 マルチキャスト ルート

（注）

制限は、IPv4 と IPv6 のマルチキャスト ルートの組み合わせに対するものです。レイヤ 2 マルチキャスト エントリは、合計 120K の制限の一部です。たとえば、110K IPv4 + 2K IPv6 マルチキャスト ルート + 8Kレイヤ 2 マルチキャスト エントリです。

Nexus 9200 および 9348GC-FXP スイッチ

8192 (レイヤ 2 + レイヤ 3)

（注）

Cisco Nexus 9200 スイッチは、IPv4 マルチキャスト ルートのシステム ルーティング テンプレート (IPM) 重量モードをサポートしていません。LPM の上限を 0 にリセットしてください。

Nexus 9300 スイッチ

8192 (レイヤ 2 + レイヤ 3)

Nexus 9300-EX スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

8192 (レイヤ 2 + レイヤ 3) 32768 (レイヤ 2 + レイヤ 3 とシステム ルーティング テンプレート - マルチキャスト- 重量モード)。8192 (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード）

Nexus 9332C および 9364C スイッチ

デフォルト テンプレートおよびシステム ルーティング レイヤ 3 スケール設定の 16384 (レイヤ 2 + レイヤ 3)。

Nexus 9300-FX/FX2 スイッチ

8192 (レイヤ 2 + レイヤ 3) 32768 (レイヤ 2 + レイヤ 3 とシステム ルーティング テンプレート - マルチキャスト- 重量モード)。131072 (システム ルーティング テンプレート - マルチキャスト - 拡張 - 重量モード）

Nexus 9300-FX3 スイッチ

128000 (64000 *、G + 64000 S、G)

Cisco Nexus 9500 スイッチ

32768 (レイヤ 2 + レイヤ 3)

Nexus 9300-GX スイッチおよび Nexus 9700-FX ライン カード

8192 (レイヤ 2 + レイヤ 3) 32768 (レイヤ 2 + レイヤ 3 とシステム ルーティング テンプレート - マルチキャスト- 重量モード)。131072 (システム ルーティング テンプレート - マルチキャスト - 拡張 - 重量モード）[18]

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

32768 (レイヤ 3)

IPv6 マルチキャスト ルート

Nexus 9200 [19]、9300-EX、9300-FX、および9500スイッチ

8192 (レイヤ 3 システム ルーティング テンプレート - デフォルト、マルチキャスト - 重量、マルチキャスト - 拡張 - 重量、マルチキャスト - 重量、マルチキャスト - ext - 重量、デュアル - スタック - マルチキャスト)

Nexus 9300-FX2 および 9364C スイッチ

8192 (レイヤ 3 システム ルーティング テンプレート - マルチキャスト - 重量モード）

Nexus 9300-FX3 スイッチ

8192 (4096-*、G + 4096-S、G)

Nexus 9332C および 9364C スイッチ

8192 (レイヤ 3 + レイヤ 3 システム ルーティング テンプレート - マルチキャスト - 重量モード）

Nexus 9348GC-FXP スイッチ

8192 (レイヤ 2 + レイヤ 3 システム ルーティング テンプレート - マルチキャスト - 重量 - マルチキャスト - 拡張 - 重量モード）

MLD スヌーピング グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

8192

マルチキャスト FPV

Nexus 9300-EX スイッチ

IPv4 32000 (レイヤ 2 +レイヤ 3) マルチキャスト ルート

発信インターフェイス（OIF）

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

40 (SVI + 物理レイヤ 3) または 256 (物理レイヤ 3)

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

32K mroute の場合は 16 個の OIF、1000 mroute の場合は 287 個の OIF

IGMP スヌーピング グループ

Nexus 9200、9300, 9300-EX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX ライン カード

8000

Nexus 9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

16000

PIM ネイバー

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

250

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX ライン カード

500

MVPN - 一次元

マルチキャスト VRF

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

300

デフォルトの MDT グループ

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

300

デバイスごとの MVPN ピア (PIM ネイバー)

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

900

VRF あたりの PE の最大数。

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

VRF あたり 200 PE、最大 3 つの VRF (600 PIM ネイバー）

PE の VRF ごとのデータ MDT グループの最大数

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

1000

PE 上のすべての VRF でのデータ MDT グループ最大数

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

10000

PE 上のすべての VRF での MDT グループ最大数

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

10300 (10000 データ + 300 デフォルト DMT)

PE ノードでマルチキャスト ルートの最大数

-R/-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500スイッチ (N9K-X96136YC-R ライン カードを除く)

32000

[18] すべてのライン カードに FX タイプが必要です。

[19] 92160YC-X

（注）

- IPv4 マルチキャスト ルートおよび IPv4/IPv6 ホスト ルートは同じハードウェア テーブルを共有します。制限値は、デフォルトのラインカード モードおよび最大ホスト ラインカード モードの両方に適用されます。

- ハイ アベイラビリティ（グレースフル リスタートおよびステートフル スイッチオーバー）は、ユニキャストまたはマルチキャスト アグレッシブ タイマーが任意のスケールで設定されている場合はサポートされません。

メディア ソリューション検証済みスケーラビリティの制限値の IP ファブリック (一次元)

機能

確認済みの制限値

ノード数

35 (2 スパイン、33 リーフ)

ルート数

32000

ホスト ポリシー

Sender

8000

レシーバ

8000

PIM

512

FlowPolicy

2000

ASM グループ範囲

20

NBM 静的フロー

スイッチごとの最大 (静的 OIF がプログラムされるレシーバ リーフ) mroutes

1500

ファブリックごとの最大 mroute

8000

VRF

16

PMN NAT

Egress-NAT

ing-nbm tcam 512 で1000

Ingress-NAT

ing-nbm tcam 512 で1000

Ingress/Egress NAT

ing-nbm 512 で 1500

Ingress/Egress NAT

2000 (ing-nbm 0)

ACL を使用した RTP フロー モニタリング

ACL

128 IPv4 ACL エントリまたは 64 IPv6 ACL エントリ (合計 128 TCAM スペース)

（注）

IPv4 と IPv6 を組み合わせた ACL エントリでは、スケール制限は 128 TCAM スペースを超えることはできません。

（注）

サポートされるプラットフォームのリストについては、 『メディア ソリューション ガイドの Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS IP ファブリック』を参照してください。

プログラマビリティの検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

OpenFlow ポート

Nexus 9300 スイッチ

96

OpenFlow レイヤ 2 フロー

Nexus 9300 スイッチ

32000

OpenFlow レイヤ 3 フロー

Nexus 9300 スイッチ

3000

OpenFlow IPv6 レイヤ 3 フロー

Nexus 9300 スイッチ

1500

gNMI

VRF - デフォルト

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2、9300-GX、9500 スイッチおよび Nexus 9700-FX ライン カード

16 の同時サブスクリプション

VRF - 管理

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2、9300-GX、9500 スイッチおよび Nexus 9700-FX ライン カード

16 の同時サブスクリプション

VRF：デフォルトおよび管理

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2、9300-GX、9500 スイッチおよび Nexus 9700-FX ライン カード

32 同時サブスクリプション

Paths

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2、9300-GX、9500 スイッチおよび Nexus 9700-FX ライン カード

1 つのサブスクリプションで 48 パス

メッセージ サイズ

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2、9300-GX、9500 スイッチおよび Nexus 9700-FX ライン カード

12 MB未満

MO の集約

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2、9300-GX、9500 スイッチおよび Nexus 9700-FX ライン カード

150,000

QoS 検証済みスケーラビリティの制限値 - 一次元

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

ポリシー マップごとのクラス マップ数

Nexus 9300-EX スイッチ

128

AFD

Nexus 9300-EX スイッチ

32 プロファイル

WRED

Nexus 9300-EX スイッチ

32 プロファイル

入力 1R2C

Nexus 9300-EX スイッチ

1280

出力 1R2C

Nexus 9300-EX スイッチ

256

入力 2R3C

Nexus 9300-EX スイッチ

766

PFC すべてのポート

Nexus 9300-EX スイッチ

766

合計ポリシー マップ

Nexus 9300-EX スイッチ

4000

セキュリティの検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

出力 ACL

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9504、9508 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

20000

Nexus 9300-EX スイッチ

1792

システム ACL

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9504,9508 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

内部 TCAM の 4000 TCAM エントリ

外部 TCAM の 64000 TCAM エントリ

ACL

Nexus 92348GC-X スイッチ

Ingress-3072 IPv4、1792 IPv6

Nexus 9300-FX3

入力：3584 IPv4、1792 IPv6

RACL ラベル (最大)

Nexus 93600CD-GX および 9316D-GX スイッチ

62

Nexus 9504 および 9508 スイッチ

4,000

DHCP スヌーピング バインディング

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

2048

IPv4 入力アクセス制御エントリ（ACE）数

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

- LC N9K-X9636C-RX の RACL：100,000

- LC N9K-X9636C-RX の PACL：12,000

- RACL-2048、PACL-1024 (TCAM カービングなし) IPv4 52640 ACE (システム単位)

- PACL IPv4：内部TCAMの1024 TCAMエントリ

- PACL MAC：内部 TCAM の 2048 TCAM エントリ

- RACL IPv4：内部 TCAM の 2048 TCAM エントリ

IPv6 入力アクセス制御エントリ（ACE）数

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

- RACL-1024、PACL-1024 (TCAM カービングなし) IPv4 25200 ACE (システム単位)

- PACL IPv6：内部 TCAM の 1024 TCAM エントリ

- RACL IPv6：内部 TCAM の 1024 TCAM エントリ

IPv4 入力 TCAM エントリ

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

3582 (フォワーディングエンジン 1 あたり)：

Nexus 9300-FX2 スイッチ

3582

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

3072（ネットワーク転送エンジンあたり）

IPv4 出力 TCAM エントリ

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX/FX2 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

1792 (フォワーディングエンジン 1 あたり)：

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

768（ネットワーク転送エンジンあたり）

IPv6 入力 TCAM エントリ

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX/FX2 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

1792 (フォワーディングエンジン 1 あたり)：

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

1536（ネットワーク転送エンジンあたり）

IPv6 出力 TCAM エントリ

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX/FX2 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

896 (フォワーディング エンジン 1 あたり)：

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

256（ネットワーク転送エンジンあたり）

PT TCAM (IPv4 ACE を保存する場合)

Nexus 93240YC-FX2 および 9336C-FX2 スイッチ

8192

PT TCAM (IPv6 ACE を保存する場合)

Nexus 93240YC-FX2 および 9336C-FX2 スイッチ

2048

サポートされる PT TCAM UDF

PT TCAM (IPv4 ACE を保存する場合)

Nexus 93240YC-FX2 および 9336C-FX2 スイッチ

UDF はサポートされていません

PT TCAM (IPv6 ACE を保存する場合)

Nexus 93240YC-FX2 および 9336C-FX2 スイッチ

3

（注）

- TCAM のスケーラビリティ制限は、ポリシー ベースの TCAM エントリ (PBACL) にも適用されます。

- 最大 62 の一意の ACL を設定できます。各 ACL は、1 つのラベルを持ちます。同じ ACL が複数のインターフェイスで設定される場合、同じラベルが共有されます。ただし、各 ACL が一意のエントリを持つ場合、ACL のラベルは共有されず、そのラベルの上限は 62 です。

SRv6 検証済みスケーラビリティの制限値 (一次元)

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

『ARP』

Nexus 9300-EX スイッチ

48000

ホストおよび LPM IPv4 ルート

Nexus 9300-EX スイッチ

470000

ホストおよび LPM IPv6 ルート

Nexus 9300-GX スイッチ

256000

リーフ

Nexus 9300-GX スイッチ

256

SID DB

Nexus 9300-GX スイッチ

2,000

SRv6 および VXLAN ピア

Nexus 9300-GX スイッチ

256

VRF

Nexus 9300-GX スイッチ

1000

ND

Nexus 9300-GX スイッチ

24000

SRv6トラフィック エンジニアリング ポリシー

Nexus 9300-GX スイッチ

1000

SRv6トラフィック エンジニアリング ポリシーを使用するプレフィックス (IPv4 および IPv6) の数

Nexus 9300-GX スイッチ

50,000

ポリシーごとの設定の最大数

Nexus 9300-GX スイッチ

3

セグメント リストの最大数

Nexus 9300-GX スイッチ

3000

システム管理の検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

MPLS ストリッピング

ラベル

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

12000

入力インターフェイス

Nexus 9200 および 9300 スイッチ

48

Nexus 9500 スイッチ

400

出力インターフェイス

Nexus 9200 および 9300 スイッチ

16

Nexus 9500 スイッチ

64

PTP

PTP プライマリ ポート

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、および 9500 スイッチ

64

Nexus 9336 C FX2

144

N9K-C92160YC-X ライン カード

44

Nexus 9700-EX ライン カード

1305

9508-R ライン カード

ラインカードあたり 64

シャーシあたり 300

（注）

PTP オフロードは 9508-R ライン カードでサポートされます。

N9K-X9636C-RX ライン カード

ライン カードあたり 128

PTP オフロード

[20]

N9K-X9564PX ライン カード

ラインカードあたり 32 PTP セッション。

N9K-X9636PQ ライン カード

ライン カードあたり 24 PTP セッション。

sFlow

sFlow ポート

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2 スイッチ

64

Nexus 9300-FX3 スイッチ

30

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

256

SPAN および ERSPAN

設定可能な SPAN セッションまたは ERSPAN セッション

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3 スイッチ、および Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

32

アクティブな SPAN または ERSPAN セッション[21]

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、9500スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および9700-EX ラインカード

4 セッション (シャーシ/ToR ごと、または EoR 内のライン カードの数に基づく)。[22]

ラインカードあたりのアクティブなローカライズ済み SPAN または ERSPAN セッション[23]

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

4

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

シングルライン カードのポート全体で 32 セッション

アクティブなローカライズされた SPAN または ERSPAN セッション (Rx および Tx、Rx、または Tx)

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

32 セッション、128 送信元、1 宛先

SPAN または ERSPAN セッションあたりの送信元インターフェイス（Rx と Tx のいずれかまたは両方）

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX ライン カード

48

SPAN セッションあたりの宛先インターフェイス

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9500 スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX ライン カード

1（物理/PO インターフェイス）

SPAN または ERSPAN セッションあたりの送信元 VLAN

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9500 スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX ライン カード

32

タップ アグリゲーション

リダイレクト ポート リスト中のリダイレクト インターフェイス

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2、および Nexus 9500-CloudScale プラットフォーム

32

Nexus 9300、9300-FX3、および 9500 マーチャント シリコン プラットフォーム

12

システムあたりのリダイレクト ポート リスト（またはファン アウト）

Nexus 9300、9300-FX3、および 9500 スイッチ

100

[20] PTP オフロードを使用する前に、EPLD のアップグレードが必要です。

[21] 1 つのフォワーディング エンジン インスタンスで 4 つの SPAN セッションまたは ERSPAN セッションがサポートされます。Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの場合は、最初の 3 つのセッションに双方向送信元が含まれていると、4 番目のセッションのハードウェア リソースは Rx 送信元専用になります。この制限は、SPAN または ERSPAN 送信元のフォワーディング エンジン インスタンス マッピングに応じて、Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチにも適用される場合があります。

[22] モニタ セッション用に設定された送信元インターフェイスが同じライン カード上にある場合、サポートされるアクティブ SPAN セッションの最大数は 4 です。EoR 内のライン カードの数に基づき、アクティブな SPAN セッションの合計数は 4 xn です。ここで、n は EoR 上のラインカードの数であり、提供される送信元インターフェイスと宛先インターフェイスが同じライン モジュール上にあります。

[23] ラインカードごとの SPAN セッションまたは ERSPAN セッションの数は、同じインターフェイスが複数セッションの双方向送信元として設定されている場合は、2 に減少します。

（注）

PTP は、100G 9408PC ライン カードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール（GEM）を除く、すべての Cisco Nexus 9000 シリーズ ハードウェアでサポートされます。

NetFlow スケーラビリティ サポート (フロー)

機能

プラットフォーム

Port Speed

スケール制限 (フロー)

エクスポート間隔 (秒)

パケット/フロー

レイヤ 2 フロー モニタ

Nexus 9300-EX スイッチ

10G

3,800

60

89,000

40G

3,800

60

3,56,000

100 G

3,800

60

8,85,000

Nexus 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

10G

6,000

60

89,000

40G

6,000

60

3,56,000

100 G

6,000

60

8,85,000

Nexus 9300-GX スイッチ

10G

6,000

60

89,000

40G

6,000

60

3,56,000

100 G

6,000

60

8,85,000

レイヤ 3 フローモニタ (IPv4)

Nexus 9300-EX

10G

27,000

60

12,000

40G

27,000

60

54,000

100 G

27,000

60

1,60,000

Nexus 9300-FX/FX2/FX3

10G

24000

60

12,000

40G

24000

60

54,000

100 G

24000

60

1,60,000

Nexus 9300-GX スイッチ

10G

24000

60

12,000

40G

24000

60

54,000

100 G

24000

60

1,60,000

レイヤ 3 フロー モニタ (IPv6)

Nexus 9300-EX

10G

15,000

60

12,000

40G

15,000

60

54,000

100 G

15,000

60

1,60,000

Nexus 9300-FX/FX2/FX3

10G

11,000

60

12,000

40G

11,000

60

54,000

100 G

11,000

60

1,60,000

Nexus 9300-GX

10G

11,000

60

12,000

40G

11,000

60

54,000

100 G

11,000

60

1,60,000

NetFlow SVI 検証済みスケーラビリティの制限値 (一次元)

プラットフォームの VLAN (仮想 LAN)

SVI

VLAN

SVI + VLAN

IPv4

IPv6

IPv4 + IPv6

IPv4

IPv6

IPv4 + IPv6

IPv4

IPv6

IPv4 + IPv6

Cisco Nexus 9300-EX スイッチのメンバー ポート

474

118

94

474

118

94

237

61

38

Cisco Nexus 9300-FX スイッチのメンバー ポート

システムでサポートされる合計インターフェイス

Cisco Nexus 9300-EX および Nexus 9300-FX スイッチ (EOR シャーシ) のメンバー ポート

474

118

94

474

118

94

237

61

38

（注）

スケール番号は、Cisco Nexus 9300-EX および Nexus 9300-FX スイッチで使用可能な TCAM スペースに基づいています。IPv4 フロー モニタは、Cisco Nexus 9300-EX および Nexus 9300-FX スイッチにそれぞれ 2 および 4 の TCAM スペースを使用します。同様に、IPv6 フロー モニタは、Cisco Nexus 9300-EX および Cisco Nexus 9300-FX スイッチにそれぞれ 8 および 2 の TCAM スペースを使用します。

9300-EX スイッチと 9300-FX スイッチの両方からのポートを持つポート チャネル、SVI、および VLAN には、9300-EX および 9300-FX スイッチの共通分母の下限が適用されます。

ユニキャスト ルーティングの検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

ユニキャスト ルーティング

BFD セッション（エコー モード）

Nexus 9200、9300、9364C、9300-EX、および 9300-FX/FX2、9300-GX スイッチ

128

（注）

Cisco Nexus 9300 (EX、FX、FX2、および 9364C) プラットフォーム スイッチは、BFD 間隔を 300 ミリ秒に緩和すると、最大 512 の BFD セッションをサポートします。

Nexus 9300-FX3 および 9500 スイッチ

512

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

512[24]

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

288

BGP ネイバー

Nexus 9200 スイッチ

512 (IPv4)、512 (IPv6)、または 256 (IPv4 + IPv6)

Nexus 92348GC-X スイッチ

141

Nexus 9300、9364C、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FX3、9300-GX スイッチ

1024

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

2000

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

272

EIGRP ルート

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

20,000

EIGRP ネイバー

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9300-GX スイッチ

256

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

512

HSRP グループ

Nexus 9200、9300、9394C、9300-FX3、9300-GX、および 9500 スイッチとNexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FX ラインカード

490

[25]

Nexus 9300-EX および FX2 スイッチ

1000[26]

IPv4 ARP

Nexus 9200 および 9300 スイッチ

32000

Nexus 9300、9500 スイッチおよび Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX ライン カード

48000

Nexus 9300-EX および 9300-FX2 スイッチ

48000 (URPF なし)

32000 (URPF 対応)

Nexus 9300-FX および 9300-GX スイッチ

Nexus 9300-FX3 スイッチ

98000

IPv4 ホスト ルート[27]

Nexus 9200 スイッチ

96000 (ハッシュ テーブル、80% 以降は干渉増加)

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

デフォルト システム ルーティング モード：208,000 (ハッシュ テーブル、80% 以降は干渉増加)

Nexus 9364C スイッチ

96000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールなしのデフォルト システム ルーティング モード）

128000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールのデフォルト システム ルーティング モード)

Nexus 9300-EX スイッチ

458000 (デフォルト)。 786000/720000 (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX2 スイッチ

524,000/471,000 (urpf 未対応/対応) (デフォルト) 786000/734000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX および 9300-GX スイッチ

1153000 (デフォルト)。786000 / 734000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

1119000

Nexus 9700-EX ライン カード

1000000 (デフォルト)。 786000 (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

589000 (デフォルト)。 786000 (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

750000 (デフォルト ルーティング テンプレート)

X9636C-RX ライン カード

1000000（デフォルトルーティングテンプレート）

IPv6 ホスト ルート[28]

Nexus 9200 スイッチ

48000 (ハッシュ テーブル、80% 以降は干渉増加)

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

デフォルトのシステム ルーティング モード：104000 (ハッシュ テーブル。80％ を超えると干渉が増加します)。 ALPM ルーティング モード：16000 (LPM テーブルでホスト ルート プログラム済み)。

Nexus 9364C スイッチ

48000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールなしのデフォルト システム ルーティング モード)

64000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールのデフォルト システム ルーティング モード)

Nexus 9300-EX スイッチ

24000/16000 (urpf 未対応/対応)

Nexus 9300-FX2 スイッチ

265000 (デフォルト)、442000 / 412000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX および 9300-GX スイッチ

628,000 (デフォルト)、442,000 / 412000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

600000

442000 (LPM 重量モード)

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

32000 (FM-E)、235000 (FM-E2)

Nexus 9600-RX ライン カード

256000（デフォルトルーティングテンプレート）

IPv6 ND

Nexus 9200、9364C、9300-EX、および 9300-FX2 スイッチ

32000 (デフォルト)、16000 (lpm 重量)

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

48000

Nexus 9300-FX および 9300-GX スイッチ

98000 (デフォルト ルーティング モード、ハッシュ テーブル：IPv6 ND、IPv4 ARP 間で共有)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

98000 (デフォルト)、16000 (Ipm 重量) (ハッシュ テーブル：IPv6 ND、IPv4 ARP 間で共有)

Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FXラインカード

32000

IPv4 ユニキャスト ルート（LPM）*

Nexus 9200 スイッチ

- デフォルト値：6000 (IPv4)、1900 (IPv6)、および 2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル マルチキャスト最大制限 Ipm エントリ 0 設定：8000 (IPv4)、1900 (IPv6)、0 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 Ipm エントリ最大制限 0 設定：14000 (IPv4)、0 (IPv6)、2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 lpm エントリ最大 4096 およびハードウェア プロファイル マルチキャスト最大 - 制限 lpm - エントリ 0 設定：0 (IPv4)、4096 (IPv6)、および 0 (マルチキャスト)

- IPv4 または IPv6 LPM ユニキャスト ルートにテーブル全体を割り当てる場合、他のアドレス ファミリは使用できません。

Nexus 9300 スイッチ

128,000 (デフォルトのシステム ルーティング モード)。128000 (ALPM ルーティング モード)

Nexus 9364C スイッチ

デフォルト システム ルーティング レイヤ 3 スケールなしのデフォルト システム ルーティング モード：

- デフォルト値：8000 (IPv4)、1900 (IPv6)、および 2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル マルチキャスト最大制限 Ipm エントリ 0 設定：10000 (IPv4)、1900 (IPv6)、0 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 Ipm エントリ最大制限 0 設定：14000 (IPv4)、0 (IPv6)、2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 lpm エントリ最大 4096 およびハードウェア プロファイル マルチキャスト最大 - 制限 lpm - エントリ 0 設定：4000 (IPv4)、4096 (IPv6)、および 0 (マルチキャスト)

- IPv4 または IPv6 LPM ユニキャスト ルートにテーブル全体を割り当てる場合、他のアドレス ファミリは使用できません。

128000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールなしのデフォルト システム ルーティング モード)

Nexus 9300-EX スイッチ

458000 (デフォルト)

Nexus 9300-FX スイッチ

1153000 / 996000 (urpf 未対応/対応) (デフォルト) 786000/734000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX2 スイッチ

524,000 / 471000 (デフォルト)。786000 / 734000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-EX スイッチ

1153000 (デフォルト)。786000 / 734000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

1119000

Nexus 9300 スイッチ

128000 (デフォルトのシステム ルーティング モード)。16,000 (ALPM ルーティング モード)

Cisco Nexus 9500 スイッチ

IPv6 ルートなしで 128000（64 ビット ALPM ルーティング モード）

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

589000 (デフォルト)

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

192000 (デフォルト システム ルーティング テンプレート)

Nexus 9600-RX ライン カード

1000000 (デフォルト システム ルーティング テンプレート)

IPv6 ユニキャスト ルート（LPM）*

Nexus 9200 スイッチ

- デフォルト値：6000 (IPv4)、1900 (IPv6)、および 2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル マルチキャスト最大制限 Ipm エントリ 0 設定：8000 (IPv4)、1900 (IPv6)、0 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 Ipm エントリ最大制限 0 設定：14000 (IPv4)、0 (IPv6)、2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 lpm エントリ最大 4096 およびハードウェア プロファイル マルチキャスト最大 - 制限 lpm - エントリ 0 設定：0 (IPv4)、4096 (IPv6)、および 0 (マルチキャスト)

- IPv4 または IPv6 LPM ユニキャスト ルートにテーブル全体を割り当てる場合、他のアドレス ファミリは使用できません。

Nexus 9300 スイッチ

7000（6000 ルート < /64, 1000 routes > /64) (デフォルト システム ルーティング モード)。 20000 (ALPM ルーティング モード)

Nexus 9364C スイッチ

デフォルト システム ルーティング レイヤ 3 スケールなしのデフォルト システム ルーティング モード：

- デフォルト値：8000 (IPv4)、1900 (IPv6)、および 2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル マルチキャスト最大制限 Ipm エントリ 0 設定：10000 (IPv4)、1900 (IPv6)、0 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 Ipm エントリ最大制限 0 設定：14000 (IPv4)、0 (IPv6)、2000 (マルチキャスト)

- ハードウェア プロファイル ipv6 lpm エントリ最大 4096 およびハードウェア プロファイル マルチキャスト最大 - 制限 lpm - エントリ 0 設定：4000 (IPv4)、4096 (IPv6)、および 0 (マルチキャスト)

- IPv4 または IPv6 LPM ユニキャスト ルートにテーブル全体を割り当てる場合、他のアドレス ファミリは使用できません。

64000 (システム ルーティング レイヤ 3 スケールのデフォルト システム ルーティング モード)

Nexus 9300-EX スイッチ

206000 (/64プレフィックス長)。1900 (非 /64 プレフィックス長)

Nexus 9300-FX スイッチ

628000 / 560000 (urpf 未対応/対応) (デフォルト) 442000 / 412000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX2 スイッチ

294000 / 265000 (urpf 未対応/対応) (デフォルト) 442000 / 412000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-EX スイッチ

628000 / 628000 (urpf 未対応/対応) (デフォルト) 442000 / 412000 (urpf 未対応/対応) (システム ルーティング テンプレート - lpm - 重量モード)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

600000

Cisco Nexus 9500 スイッチ

20000（デフォルトのシステム ルーティング モード）

4000 (最大ホスト ルーティング モード)

IPv4 ルートなしで 80000（64 ビット ALPM ルーティング モード）

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

176000 (/64 プレフィックス長)。3900 (非/64 プレフィックス長) ( FM-E) および 235000 (任意のプレフィックス長) (FM-E2 )

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

62000 (デフォルト システム ルーティング テンプレート)

Nexus 9600-RX ライン カード

256000 (デフォルト システム ルーティング テンプレート)

64 ビット ALPM ルーティング モードでの IPv4 および IPv6 ユニキャスト ルート（LPM）

Cisco Nexus 9500 スイッチ

128000 (IPv4) および 80000 (IPv6)

IPv4 ホスト ルート (LPM 重量モード)

Nexus 9236C、9272Q、および 92304QC スイッチ

262000

Nexus 92160YC-X スイッチ

650000

Nexus 9364C スイッチ

262000

Nexus 9300-EX スイッチ

786000/720000 (urpf 未対応/対応)

Nexus 9300-FX スイッチ

786000/734000 (urpf 未対応/対応)

Nexus 9300-FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

786000/734000 (out / urpfが有効な場合)

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

786,000

IPv6 ホスト ルート (LPM 重量モード)

Nexus 9200 スイッチ

16000

Nexus 9364 スイッチ

131000

Nexus 9300-EX スイッチ

24000/16000 (urpf 未対応/対応) (プロトコル学習済みホスト)

6Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

442000 / 412000 (urpf 未対応/対応) (プロトコル学習済みホスト)

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

32000（IPv6 ND とプロトコル学習済みホスト間) (FM-E) および 235000 (FM-E2)

IPv4 LPM ルート (LPM 重量モード)

Nexus 9236C、9272Q、および 92304QC スイッチ

262000

Nexus 92160YC-X スイッチ

650000

Nexus 9364C スイッチ

262000

Nexus 9300-EX スイッチ

786000/720000 (urpf 未対応/対応)

Nexus 9300-FX スイッチ

786000/734000 (urpf 未対応/対応)

Nexus 9300-FX2 および 9300-GX スイッチ

786000/734000 (out / urpfが有効な場合)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

786000

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

786000

IPv6 LPM ルート (LPM 重量モード)

Nexus 9236C、9272Q、および 92304QC スイッチ

131000 (/64 プレフィックス長)。 1900 (非 /64 LPM スケール)

Nexus 92160YC-X スイッチ

294000 (/64 プレフィックス長)。 1900 (非 /64 LPM スケール)

Nexus 9364C スイッチ

131000

Nexus 9300-EX スイッチ

353000/324000 (urpf 未対応/対応) (/64 プレフィックス長) 1900 (非 /64 プレフィックス長)

Nexus 9300-FX/FX2 および 9300-GX スイッチ

442000 / 412000 (urpf 未対応/対応)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

442000 / 412000 (urpf 未対応/対応) (プロトコル学習済みホスト)

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

235000 (/64 プレフィックス長)。3900 (非/64 プレフィックス長) ( FM-E) および 235000 (任意のプレフィックス長) (FM-E2 )

IPv4 ホスト ルート (デュアルホスト モード)

Nexus 9200 および 9300 スイッチ

163000

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

262000

IPv6 ホスト ルート（デュアルホスト モード）

Nexus 9200 および 9300 スイッチ

81000

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3、9300-GX スイッチ

131000

IPv4 LPMルート (デュアルホスト モード)

Nexus 9200 および 9300-EX スイッチ

6000

Nexus 9300-FX および 9364C スイッチ

8000

Nexus 9300-FX2 および 9300-GX スイッチ

10,000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

7000

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

サポート対象外

IPv6 LPM ルート (デュアルホスト モード)

Nexus 9200、9300-EX、9364C、および 9300-FX/FX3 スイッチ

1900

Nexus 9300-FX2 および 9300-GX スイッチ

3900

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

サポート対象外

IPv4 LPM ルート (l3-heavy モード)

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9600-RX ライン カード

1,800,000

IPv6 LPM ルート (l3-heavy モード)

Nexus 9600-RX ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

750,000

IPv4 ARP (デュアルホスト モード)

Nexus 9200、9300、9394C および 9300-EX スイッチ

64000

Nexus 9300-FX / FX2 / FX3、および 9300-GX スイッチ

98000

IPv6 ND (デュアルホスト モード)

Nexus 9200、9300、9394C および 9300-EX スイッチ

64000

Nexus 9300-FX / FX2 / FX3、および 9300-GX スイッチ

98000

IPv4 ホスト ルート (インターネットピアリング モード)

（注）

インターネットピア ルーティングモードで動作していたインターネットピアの IPv4 と IPv6 のルート プレフィックスを組み合わせたものは、グローバル インターネット テーブルが拡大しているため、永久に機能しない可能性があります。これは、ハードウェア/ソフトウェアの出荷後に、IPv4 および IPv6 ルート プレフィックスに対応するためのハードウェア リソースとして発生します。750K IPv4 および 60K IPv6 のグローバル インターネット テーブル プレフィックス配信が検証され、インターネットピアリング ルーティング モードで動作します。この説明は、X9700-EX/FX ライン カードを搭載した Nexus 9300-EE および Nexus 9500 に適用されます。

Nexus 9300-EX、9300-FX2 スイッチ

100 万 (プロトコル学習済みホスト)

Nexus 9300-FX / FX3および9300-GX スイッチ

1256000 (プロトコル学習済みホスト)

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

100 万 (プロトコル学習済みホスト)

IPv6 ホスト ルート (インターネットピアリング モード)

（注）

インターネットピア ルーティングモードで動作していたインターネットピアの IPv4 と IPv6 のルート プレフィックスを組み合わせたものは、グローバル インターネット テーブルが拡大しているため、永久に機能しない可能性があります。これは、ハードウェア/ソフトウェアの出荷後に、IPv4 および IPv6 ルート プレフィックスに対応するためのハードウェア リソースとして発生します。750K IPv4 および 60K IPv6 のグローバル インターネット テーブル プレフィックス配信が検証され、インターネットピアリング ルーティング モードで動作します。この説明は、X9700-EX/FX ライン カードを搭載した Nexus 9300-EX および Nexus 9500 に適用されます。

Nexus 9300-EX スイッチ

16000 (ハッシュ テーブル：IPv6 ND とプロトコル学習済み IPv6 ホスト間で共有)

Nexus 9300-EX および 9300-FX2 スイッチ

500,000 (プロトコル学習済みホスト)

Nexus 9300-FX/FX3 および Nexus 9300-GX スイッチ

628000 (プロトコル学習済みホスト)

Nexus 9700-EX ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

16000 (ハッシュ テーブル：IPv6 ND とプロトコル学習済み IPv6 ホスト間で共有)

Nexus 9700-FX ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

500,000 (プロトコル学習済み)

IPv4 LPM ルート (インターネットピアリング モード)

（注）

インターネットピア ルーティングモードで動作していたインターネットピアの IPv4 と IPv6 のルート プレフィックスを組み合わせたものは、グローバル インターネット テーブルが拡大しているため、永久に機能しない可能性があります。これは、ハードウェア/ソフトウェアの出荷後に、IPv4 および IPv6 ルート プレフィックスに対応するためのハードウェア リソースとして発生します。750K IPv4 および 60K IPv6 のグローバル インターネット テーブル プレフィックス配信が検証され、インターネットピアリング ルーティング モードで動作します。ステートメントは、X9700-EX|FX ラインカードを搭載した Nexus 9300-EX および Nexus 9500 に適用されます。

Nexus 9300-EX および 9300-FX2 スイッチ

100 万 (プロトコル学習済み)

Nexus 9300-FX / FX3および9300-GX スイッチ

1256000 (プロトコル学習済み)

Nexus 9700-EX /FX ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

100 万 (プロトコル学習済み)

IPv6 LPM ルート (インターネットピアリング モード)

（注）

インターネットピア ルーティングモードで動作していたインターネットピアの IPv4 と IPv6 のルート プレフィックスを組み合わせたものは、グローバル インターネット テーブルが拡大しているため、永久に機能しない可能性があります。これは、ハードウェア/ソフトウェアの出荷後に、IPv4 および IPv6 ルート プレフィックスに対応するためのハードウェア リソースとして発生します。750K IPv4 および 60K IPv6 のグローバル インターネット テーブル プレフィックス配信が検証され、インターネットピアリング ルーティング モードで動作します。ステートメントは、X9700-EX/FX ライン カードを搭載した Nexus 9300-EX および Nexus 9500 に適用されます。

Nexus 9300-EX スイッチ

500,000 (プレフィックス長 0 〜 83) プロトコル学習済み

1900 (プレフィックス長/84 〜 127)

Nexus 9300-FX2 スイッチ

500,000 (プロトコル学習済み)

Nexus 9300-FX / FX3および9300-GX スイッチ

628224

Nexus 9700-EX ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

500,000 (プレフィックス長 48 〜 83) プロトコル学習済み

1900 (プレフィックス長/84 - 127)

Nexus 9700-FX ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

500,000 (プレフィックス長 48 〜 128) プロトコル学習済み

FM-E および FM-E2 ファブリック ライン カードを搭載した Nexus 9500

176,000 (プレフィックス長 0 〜 47)プロトコル学習済みホスト

ルート (インターネットピアリング モード)

N9K-X9636Q-R および N9K-9636C-R ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

100万[29]

IPv4 ルート (インターネットピアリング モード)

N9K-X9636Q-R および N9K-9636C-R ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

852000[30]

IPv6 ルート (インターネットピアリング モード)

N9K-X9636Q-R および N9K-9636C-R ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

175000[31]

ルート (インターネットピアリング モード)

N9K-96136YC-R ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

852000

IPv4 ルート (インターネットピアリング モード)

N9K-96136YC-R ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

781000

IPv6 ルート (インターネットピアリング モード)

N9K-96136YC-R ライン カードを搭載した Nexus 9500 スイッチ

71000

IPv4 ARP (インターネット ピアリング モード)

Nexus 9300-EX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

32000 (ハッシュ テーブル：IPv6 ND、IPv4 ARP、およびプロトコル学習済み IPv6 ホスト間で共有)

Nexus 9300-FX/FX2 および 9300-GX スイッチ

L3 インターフェイスを介した 32000 (ハッシュ テーブル：IPv6 ND、IPv4 ARP、およびプロトコル学習済み IPv6 ホスト間で共有) および SVI/VLAN を介した 16000 (「インターネット ピアリング」モードの動的学習 MAC アドレスの上限は 16000)

Nexus 9300-FX / FX3 サンド 9300-GXスイッチ

L3 インターフェイスを介した 32000 (ハッシュ テーブル：IPv6 ND、IPv4 ARP、およびプロトコル学習済み IPv6 ホスト間で共有) および SVI/VLAN を介した 16000 (「インターネット ピアリング」モードの動的学習 MAC アドレスの上限は 16000)

IPv6 ND (インターネットピアリング モード)

Nexus 9300-EX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

16000 (ハッシュ テーブル：IPv6 ND、IPv4 ARP、およびプロトコル学習済み IPv6 ホスト間で共有)

Nexus 9300-FX2 スイッチ

16000 (ハッシュ テーブル：IPv6 ND、IPv4 ARP 間で共有)

Nexus 9300-FX3

L3 インターフェイスを介した 32000 および SVI/VLAN を介した 16384 (「インターネット ピアリング」モードで動的に学習された MAC アドレスの上限は16384)

IS-ISv4 隣接関係（L1、L2、または L1 と L2 の合計でデフォルト タイマーを持つもののいずれか）

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

255

IS-ISv4 BFD セッション（デフォルト タイマーを使用）

Nexus 9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

255

IS-ISv4 ルート

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

10000

IS-ISv4 ネットワーク タイプ

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

ポイントツーポイント、ブロードキャスト

デフォルト タイマー（3 秒/10 秒）および複数グループ最適化使用時のグループの数[IPv4 用と IPv6 用に 2 つのプライマリと 7926 のセカンダリがあります]

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

7928

アグレッシブ タイマー (3 秒/10 秒) および複数グループ最適化使用時のグループの数[IPv4 および IPv6 用に 2 プライマリと 7926 セカンダリがあります][32]

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

7928

インターフェイスまたは I/) モジュールあたりのグループの数

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

最大16 (16 は固有の仮想 MAC アドレス制限であるため)

OSPF/OSPFv3 LSA/LSDB サイズ

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

250000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

100000

OSPF/OSPFv3 エリア

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

15

Nexus 9300-FX3 スイッチ

100

OSPFv2 ネイバー

Nexus 9500スイッチ、X9700-EX /FX /FX3 スイッチ、および Nexus 9600-R と 9600-RXラインカード

1000

Nexus 9200、9300、9364C、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、および 9500 スイッチ

256

OSPFv3 ネイバー

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FX ライン カード

1000

Nexus 9200、9300、9364C、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、および 9500 スイッチ

256

OSPF/OSPFv3 LSA/LSDB サイズ

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

100000

OSPF/OSPFv3 エリア

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX、9300-FX2/FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

100

スタティック ルート

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX、9300-FX2、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

8000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

4000

VRF

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

1000

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

3967

インターフェイスまたは I/O モジュールあたりの VRRP グループ

Nexus 9200、9300、9394C、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

250

ポリシーベース ルーティング（PBR）

ポリシーあたりの設定シーケンス

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

128

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

256

ポリシーあたりのネクストホップ アドレス

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

32

IPv4 ACE（一次元）

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

3582（ネットワーク転送エンジンあたり）

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

3072（ネットワーク転送エンジンあたり）

IPv6 ACE（一次元）

Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX/FX2 スイッチ

1792 (ネットワーク転送エンジンあたり)

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

1536（ネットワーク転送エンジンあたり）

IPv4 および IPv6 ACE

Nexus 9200、9300-EX、および 9300-FX/FX2 スイッチ

1024 IPv4 + 128 IPv6

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

2048 IPv4 + 256 IPv6

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

1024 IPv4

PBR ポリシーを使用するインターフェイス

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

512

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

256

VRRPv3

インターフェイスあたりの VRRPv3 グループ

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

255

デフォルト タイマー（1 秒）を持つ VRRPv3 グループ

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

490

リラックス タイマー（3 秒）を持つ VRRPv3 グループ

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

490

デフォルト タイマー（1 秒）を持つ 1 つの VRRPv3 グループのパス

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

489

VRRPv3 グループとパスの組み合わせ

Nexus 9200、Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

490

ECMP

ECMP パス

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3/FXP、9300-GX スイッチ、および -R/RX ライン カードを搭載した Nexus 9504/9508 スイッチ

64

[24] 各 EoR ライン カードでサポートされる BFD セッションの制限は 75 です。

[25]

[26] 490 を超えるグループがある場合は、SVI ごとに 1 つのグループのみ。SVI には、ユーザー定義の MAC または VRRP グループを設定できません。

[27] ハッシュ テーブルは干渉の影響を受けます。ホスト ルート パターンによっては、干渉が発生する場合があります。

[28] ハッシュ テーブルは干渉の影響を受けます。ホスト ルート パターンによっては、干渉が発生する場合があります。

[29] 追加の IPv4 および IPv6 ルートを含むインターネット ピアリング プロファイルが含まれます。

[30] 追加の IPv4 ルートを含むインターネット プロファイル (IPv4 および 62K の IPv6 で構成される合計 914K ルート)

[31] 追加の IPv6 ルートを含むインターネット プロファイル (IPv6 および 696K の IPv4 で構成される合計 871K ルート)

[32] ユーザーにマルチプロトコル設定がある場合、ユーザーはコントロール プレーン トラフィックのドロップを回避するために、適切な CoPP ポリシーを設定する必要があります。

Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチの場合、LPM ユニキャスト ルートのデフォルト値は 6000 (IPv4) または 1900 (IPv6) です。hardware profile multicast max-limit lpm-entries 0 コマンドを使用して、IPv4 LPM ユニキャスト ルートの数を 8000 に増やすことができます。hardware profile ipv6 lpm-entries maximum 0 コマンドは、IPv4 用の LPM テーブル全体を予約します。この設定では、IPv4 LPM スケールは 14,000 です (デフォルトでは 2000 がマルチキャスト用に予約されています)。この値は、hardware profile multicast max-limit lpm-entries 0 コマンドを使用して 16,000 に増やすことができます。hardware profile ipv6 lpm-entries maximum 4096 コマンドは、IPv6 用の LPM テーブル全体を予約します。この設定では、IPv6 LPM スケールは 3900 です。IPv4 または IPv6 LPM ユニキャスト ルートにテーブル全体を割り当てる場合、他のアドレス ファミリは使用できません。

サポートされる 4 FM-E に基づく PBR ネクストホップの最大数は、フォワーディング エンジンのスライスあたり 192 です。

（注）

- IPv4/IPv6 ホスト ルートおよび IPv4 マルチキャスト ルートは同じハードウェア テーブルを共有します。制限値は、デフォルトのラインカード モードおよび最大ホスト ラインカード モードの両方に適用されます。

- IPv4 および IPv6 ユニキャスト ルートは同じハードウェア テーブルを共有します。制限値は、デフォルトのラインカード モードおよび最大ホスト ラインカード モードの両方に適用されます。

- ハイ アベイラビリティ（グレースフル リスタートおよびステートフル スイッチオーバー）は、ユニキャストまたはマルチキャスト アグレッシブ タイマーが任意のスケールで設定されている場合はサポートされません。

OSPF によって検証されたスケールの制限値に関する注意事項と制限事項

- 最高のスケーリングを実現するため、複数ではなく単一の OSPF インスタンスを使用することを推奨します。

- 各 OSPFv2 および OSPFv3 スケール値は他のパラメータと組み合わせると異なる場合があります。

- グレースフル リスタートのタイムアウト値は多次元シナリオで増やす場合があります。

PVLAN VXLAN の検証済みスケーラビリティ制限値 (一次元)

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

プライマリ VLAN

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

16

セカンダリ VLAN

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

20

コミュニティ ホスト モードのポート

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

40

独立ホスト モードのポート

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

40

独立トランク モードのポート

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

40

無差別モードのポート

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

5

PVLAN ポートで許可される PVLAN

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

16

VXLAN の検証済みスケーラビリティ制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認済みの制限値

VXLAN を介した IGMP スヌーピング

1500（VXLAN VLAN）

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX スイッチおよびNexus 9700-EX/FX ライン カード

1000

VTEP ピア[33]

Nexus 9200 および 9300 スイッチ

256

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、9500 スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FX ライン カード

512

アンダーレイ マルチキャスト グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FX3、および 9300-GX スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

128

マルチサイト

[34]

ピアごとの非対称 VNI

Nexus 9332C、9364C、9300-EX、9300-FX/FX2/FXP、および 9500 スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

4000

トンネル暗号化セッション数

Nexus 9300-N9336C-FX2、N93240YC-FX2、N93360YC-FX2、N93216TC-FX2

128[35]

CloudSec を使用したセキュアな VXLAN EVPN マルチサイトのサイトあたりの BGW 数

N9336C-FX2、N93240YC-FX2、N93360YC-FX2、N93216TC-FX2 スイッチ

10 サイトあたり 6

サイト数

Nexus 9200 および 9300 スイッチ

10

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、9332C、9364C、および9500 スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

25

CloudSec を使用したセキュアな VXLAN EVPN マルチサイトのサイト数

Nexus 9300-FX2 スイッチ

10

TRM サイト数

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9332C、9364C、9500スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード スイッチ

15 サイト

サイトあたりの BGW 数[36]

Nexus 9200、9300、9332C、9394C、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

2 (Anycast)、2 (vPC)

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2、および 9300-GX スイッチ

6 (Anycast)、2 (vPC)

Nexus 9300-FX3 スイッチ

8 (Anycast)、2 (vPC)

TRM が有効なサイトあたりの BGW 数[37]

Nexus 9200、9300、9332C、9394C、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

2 (Anycast)、2 (vPC)

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

6 (Anycast)、2 (vPC)

Cloudsec の BGW 数

Nexus 9300-FX2/FX3 スイッチ

128

TRM の BGW 数

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9332C、9364C、9500スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード スイッチ

06 BGW

CloudSec を使用したセキュアな VXLAN EVPN マルチサイトの数

Nexus 9300-FX2 スイッチ

128[38]

マルチサイト - PIP ECMP

Nexus 9300-FX2 スイッチ

1000 VRFの数*サイトの数= 1000 [39]

サイトごとの VTEP

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

256

VXLAN BGP eVPN を使用したテナント ルート マルチキャスト L3 モード

VXLAN レイヤ 2 VNI

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX スイッチおよびNexus 9700-EX/FX ライン カード

1000

VXLAN レイヤ 3 VNI/VRF

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX スイッチおよびNexus 9700-EX/FX ライン カード

250

VTEP ピア

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX スイッチおよびNexus 9700-EX/FX ライン カード

256

アンダーレイ マルチキャスト グループ (PIM ASM アンダーレイ)

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX スイッチおよびNexus 9700-EX/FX ライン カード

128個のVXLANアンダーレイおよびオーバーレイマルチキャストルートは、同じハードウェアテーブルを共有します。[40]

オーバーレイ マルチキャスト グループ (PIM ASM および PIM SSM)

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX スイッチおよびNexus 9700-EX/FX ライン カード

7200[41]

VXLAN のフラッディングおよび学習

Virtual Network Identifier（VNI）または VXLAN マップ型 VLAN

Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

2000

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

1,000

アンダーレイ マルチキャスト グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

128

オーバーレイ MAC アドレス

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

64000

Nexus 9300-EX、および 9300-FX スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

90000

Nexus 9300-FX2/FX3 スイッチ

60000

リモート VXLAN トンネル エンドポイント（VTEP マルチキャスト）

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9364C-EX、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

256

入力レプリケーション ピア[42]

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

256

入力複製レイヤ 2 VNI

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

1,000

入力複製の MAC アドレス

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

64000

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

90000

インターフェイスでのポート VLAN 変換

Nexus 9300 と 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

100

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2 スイッチ

4000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

500

スイッチ中でのポート VLAN 変換

Nexus 9300 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

2000

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2 スイッチ

24000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

6000

Cisco Nexus 9500 スイッチ

200

リモート VTEP を指す静的 MAC アドレス

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

1000

VXLAN VLAN 論理ポート VP カウント

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

7000

FEX ポートあたりの VXLAN VLAN（ホスト インターフェイス）

Nexus 9300、9300-FX3、および 9500 スイッチ

75

Nexus 93180YC-EX

75[43]

vPC 集中型ゲートウェイでレイヤ 2 ルーティングされる VNI

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

450

IGMP グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

8192

VXLAN BGP eVPN

レイヤ 2 VNI

Nexus 9200、9300、9300-GX スイッチ、および Nexus 9600-R および 9600-R ライン カード

2000

Nexus 9300-EX および 9300-FX/FX2/FX3 スイッチ

2000、4000 (レイヤ 3 VNI なし)

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

1000

Xconnect VLAN

Nexus 9300、9332C、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9300-GX スイッチ

40

分散エニーキャスト ゲートウェイを使用する SVI。拡張されたレイヤ 2 VNI

Nexus 9300-EX スイッチ

2000[44]

Nexus 9300および9300-FX / FX2 / FX3、および9300-GXスイッチ

2000

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

1000

レイヤ 3 VNI/VRF[45]

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX スイッチ、および Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

900

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

750

アンダーレイ マルチキャスト グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、および 9500スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

128

VTEP

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、9500スイッチ、および Nexus 9600-R、9600-RX、および 9700-EX/FX ラインカード

512

MAC アドレス

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

64000

Nexus 9300-EX、9300-FX / FX2、9300-GXスイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

90000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

200000

Nexus 92348GC-X スイッチ

97000

インターフェイスでのポート VLAN 変換

Nexus 9300、9500 スイッチ、および Nexus 9700-EX/FX ライン カード

100

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2、および 9300-GX スイッチ

4000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

500

スイッチ中でのポート VLAN 変換

Nexus 9300、9300-GX スイッチおよび Nexus 9700-EX/FX ライン カード

2000

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2、および 9300-GX スイッチ

24000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

6000

Cisco Nexus 9500 スイッチ

200

IPv4 ホスト ルート

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

60000

Nexus 92348GC-X スイッチ

16000

Nexus 9300-EX スイッチ

458000

6Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

471000

X9700-EX/FX ライン カード

656000

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

128000

IPv6 ホスト ルート

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

7000

Nexus 9300-EX スイッチ

24000

6Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

265000

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

34000

Nexus 9600-R および 9600-RX ライン カード

32000

オーバーレイ IPv4 LPM ルート

Nexus 9200 スイッチ

8000

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

12000

Nexus 9300-EX スイッチ

458000

6Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

471000

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

656000

オーバーレイ IPv6 LPM ルート

Nexus 9200 スイッチ

2000

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

7000

Nexus 9300-EX スイッチ

206000[46]

6Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

206000[47]

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

174000[48]

VXLAN VLAN 論理ポート VP カウント

Nexus 9300 スイッチ

10,000

Cisco Nexus 9500 スイッチ

7000

FEX ポートあたりの VXLAN VLAN（ホスト インターフェイス）

Nexus 9300-FX3 および 9500 スイッチ

75

IGMP グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

8192

VXLAN BGP eVPN 入力複製

レイヤ 2 VNI

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9300-GX スイッチ

2000

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

1000

Xconnect VLAN

Nexus 9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9300-GX スイッチ

40

マルチプロバイダー タグ付きの選択的 Qinvni

Nexus 93180YC-EX、93180YC-FX、9393C-FX2、および 9300-FX3 スイッチ

4000 マッピング、10 プロバイダー VLAN。システム全体：48,000 マッピング、512 プロバイダー VLAN

分散エニーキャスト ゲートウェイを使用する SVI。拡張されたレイヤ 2 VNI

Nexus 9200 および 9300-EX スイッチ

2000[49]

Nexus 9300、9300-FX/FX2/FX3、および 9300-GX スイッチ

2000

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

1000

レイヤ 3 VNI/VRF[50]

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9300-GX スイッチ

900

Nexus 9500 スイッチおよび Nexus 9700-EX/ FX ライン カード

750

VTEP

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

512

MAC アドレス

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

64000

Nexus 9300-EX、9300-FX / FX2、9300-GXスイッチ、およびNexus 9700-EX / FXラインカード

90000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

200000

IPv4 ホスト ルート

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

32000

Nexus 9300-EX スイッチ

458000

Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

471000

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

656000

IPv6 ホスト ルート

Nexus 9200、9300、および 9500 スイッチ

7000

Nexus 9300-EX スイッチ

24000

Nexus 9300-FX/FX2 および 9300-GX スイッチ

265000

Nexus 9300-FX3 スイッチ

500000

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

34000

オーバーレイ IPv4 LPM ルート

Nexus 9200 スイッチ

8000

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

12000

Nexus 9300-EX スイッチ

458000

6Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

471500

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

656000

オーバーレイ IPv6 LPM ルート

Nexus 9200 スイッチ

2000

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

7000

Nexus 9300-EX スイッチ

206000[51]

6Nexus 9300-FX/FX2/FX3 および 9300-GX スイッチ

206000[52]

Nexus 9700-EX/FX ライン カード

174,000[53]

VXLAN VLAN 論理ポート VP カウント

Nexus 9300 および 9500 スイッチ

7500

FEX ポートあたりの VXLAN VLAN（ホスト インターフェイス）

Nexus 9300、9300-FX3、および 9500 スイッチ

75

IGMP グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX / FX2 / FX3、9300-GX、9500スイッチと Nexus 9700-EX/FX ライン カード

8192

VXLAN 静的トンネル

VNI

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、および 9364C スイッチ

100

VRF

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9364C スイッチ

100

VTEP ピア

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、および 9364C スイッチ

256

V4 ルート

Nexus 9300-EX、9300-FX/FX2/FX3、9300-GX、および 9364C スイッチ

10000

[33] IR の場合、各VNIは最大64のピアを持つことができます。

[34] 他のすべての BGW 番号 (サポートされる L2VNI、L3VNI、MAC アドレス、IPアドレスなど) は、汎用 VXLAN EVPN VTEP ノードでサポートされる値と一致します。

[35] ハードウェア内のCloudsecセキュリティアソシエーションの総数= 128（M * N * L）。ここで、（M = Cloudsecピアの数、N =各Cloudsecエンドポイントのアップリンクの数、Lは境界ゲートウェイノードの数）

[36] TRM がサポートされている数が L2VNI の有効なマルチサイト – 1000 および L3VNI –100。サポートされるマルチキャスト アンダーレイおよびオーバーレイ ルートの最大数は 8000 です。

[37] TRM がサポートされている数が L2VNI の有効なマルチサイト – 1000 および L3VNI –100。サポートされるマルチキャスト アンダーレイおよびオーバーレイ ルートの最大数は 8000 です。

[38] ハードウェア内のCloudsecセキュリティアソシエーションの総数= 128（M * N * L）。ここで、（M = Cloudsecピアの数、N =各Cloudsecエンドポイントのアップリンクの数、Lは境界ゲートウェイノードの数）

[39]

[40] 最大マルチキャスト ルートは、デフォルト モードで 8000 です。より多くのオーバーレイ ルート スケールが必要な場合は、アンダーレイ マルチキャスト制御グループを減らします。

[41] VXLAN アンダーレイおよびオーバーレイ マルチキャスト ルートは、同じハードウェア テーブルを共有します。最大マルチキャスト ルートは、デフォルト モードで 8000 です。より多くのオーバーレイ ルート スケールが必要な場合は、アンダーレイ マルチキャスト制御グループを減らします。

[42] IR の場合、各 VNI には最大 64 ピアを設定できます。

[43] これは、Cisco Nexus 93180YC-EX およびその他のファイバ ベース スイッチの制限です。すべての銅線ベースの 9300-EX スイッチは適用されません。

[44] デュアル スタックが使用されている/IPv6が使用されている場合、1900 SVI のみがサポートされます。

[45] ECMP オブジェクトは複数の VRF で共有されません。

[46] すべての /64 ルート + 非 /64 ルートの 4000。

[47] すべての /64 ルート + 非 /64 ルートの 4000。

[48] すべての /64 ルート + 非 /64 ルートの 4000。

[49] デュアル スタックが使用されている/IPv6が使用されている場合、1900 SVI のみがサポートされます。

[50] ECMP オブジェクトは複数の VRF で共有されません。

[51] すべての /64 ルート + 非 /64 ルートの 4000。

[52] すべての /64 ルート + 非 /64 ルートの 4000。

[53] すべての /64 ルート + 非 /64 ルートの 4000。

Tetration 検証済みスケーラビリティの制限値（一次元）

機能

サポートされるプラットフォーム

確認された制限値

TCAM サイズ

Nexus 92160YC-X、9300-EX、および9300-FXスイッチ

1024 エントリ

Nexus 92160YC-X スイッチ

ルールごとの IPv4 – 4 エントリ (TCP、UDP、ICMP、および IP)

Nexus 9300-EX、および 9300-FX スイッチ

IPv4 –ルールごとに 2 エントリ (ICMP および IP)

Nexus 92160YC-X スイッチ

IPv6 –ルールごとに 8 エントリ (ICMP および IPv6 あたり 4 エントリで合計 8エントリ)

Nexus 9300-EX および 9300-FX スイッチ

IPv6 –ルールごとに 8 エントリ (ICMP および IPv6 あたり 4 エントリで合計 8エントリ)

Nexus 92160YC-X、9300-EX、および 9300-FX スイッチ

1000I のうち 24エントリがデフォルトで消費されます。

TCAM

Nexus 92160YC-X スイッチ

250 (IPv4) または 62 (IPv6)

Nexus 9300-EX および 9300-FX スイッチ

500 (IPv4) または 125 (IPv6)

Cisco Tetration Analytics のマニュアル セット全体は、次の URL で入手できます。https：//www.cisco.com/c/en/us/support/data-center-analytics/tetration-analytics/tsd-products-support-series- home.html

検証済みスケーラビリティの制限値 - 多次元

このセクションの表は、X9636C-R、X9636C-RX、またはX9636Q-R ライン カードまたは C9508-FM-R ファブリック モジュールを持つ Cisco Nexus 9508 スイッチと、Cisco Nexus リリース 9.3(5) の -R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 の検証済みスケーラビリティ制限を示しています。これらの制限値は一次元構成で検証されています。この表に示す値は、1 度に 1 つの特定の機能のスケーラビリティに重点を置いています。

この数値は、対応する機能に対してその Cisco NX-OS リリースのソフトウェアが現在サポートしている絶対最大値です。ハードウェアがより大きなスケーリングに対応している場合、今後のソフトウェア リリースでは、この検証された最大制限値が増大する可能性があります。複数の機能をイネーブルにして最大のスケーラビリティを実現しようとした時は、ここに示されている値と結果が異なる場合があります。

注目

ここに示した数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありません。これらの数値については、「検証済みスケーラビリティの制限値」の項を参照してください。

eBGP/ISIS 検証済みスケーラビリティの制限値 (多次元)

機能

確認済みの制限値

100G ポートの数

288

ECMP

16-way (アップストリーム)

BGP ネイバー

960

BGP IPv4/32 ユニキャスト ルート

30,000

BGP IPv4 VLSM ユニキャスト ルート

18,000

BGP IPv6/128 ユニキャスト ルート

16,000

BGP IPv6 VLSM ユニキャスト ルート

1,000

ISIS v2 ネイバー

255

ISIS v3 ネイバー

255

ISIS レイヤ 2 隣接関係

16

ISIS IPv4 / 32 ユニキャスト ルート

20,000

ISIS IPv4 VLSM ユニキャスト ルート

1,000

ISIS IPv6/128 ユニキャスト ルート

20,000

ISIS IPv6 VLSM ユニキャスト ルート

1,000

BFD セッション

272

PIM ネイバー

256

ACL ACEs

15,000

500

サブインターフェイス

712

SPAN セッション

1 ローカル SPAN セッション

マルチキャスト SSM

20,000

eBGP/ISIS プロファイル検証済みスケーラビリティの制限値 (多次元)

機能

確認済みの制限値

100G ポートの数

180

40G ポートの数

108

ECMP

8-way (アップストリーム)

BGP ネイバー

8

BGP IPv4 VLSM ユニキャスト ルート

40,000

BGP IPv6 VLSM ユニキャスト ルート

10,000

OSPFv2 ネイバー

108

OSPFv3 ネイバー

30

OSPF IPv4 / 32 ユニキャスト ルート

100,000

OSPF IPv4 VLSM ユニキャスト ルート

155,000

OSPFv3 IPv6/128 ユニキャスト ルート

1,000

OSPFv3 IPv6 VLSM ユニキャスト ルート

9,000

BFD セッション

108

VRF

250

PIM ネイバー

108

IPv4 (*、G) マルチキャスト ルート

2,000

IPv4 (S、G) マルチキャスト ルート

10,000

ACL ACEs

500 (IPv4)

500 (IPv6)

SPAN セッション

1 ローカル SPAN セッション

iBGP/EIGRP プロファイル検証済みスケーラビリティ制限（多次元）

機能

確認済みの制限値

100G ポートの数

180

40G ポートの数

108

ECMP

16-way (アップストリーム)

BGP ネイバー

8

BGP IPv4 VLSM ユニキャスト ルート

40,000

BGP IPv6 VLSM ユニキャスト ルート

10,000

EIGRP v4 ネイバー

276

EIGRP v6 ネイバー

276

EIGRP IPv4/32 ユニキャスト ルート

30,000

EIGRP IPv4 VLSM ユニキャスト ルート

1,000

EIGRP IPv6/128 ユニキャスト ルート

30,000

EIGRP IPv6 VLSM ユニキャスト ルート

1,000

BFD セッション

276

VRF

250

PIM ネイバー

276

IPv4 (*,G) マルチキャスト ルート

6,000

IPv4 (S、G) マルチキャスト ルート

16,000

ACL ACEs

500 (IPv4)

500 (IPv6)

SPAN セッション

1 ローカル SPAN セッション

MPLS 検証済みスケーラビリティの制限値 (多次元)

機能

確認済みの制限値

MPLS L3VPN

3967

VPE

3967

PE ノード

3

PE ルート

20,000

X9636C-RX ライン カード：ACL スケール IPv4

95,000

X9636C-RX ライン カード：ACL スケール IPv6

20,000

HSRP、HSRP VIP

v4 および v6 の場合はそれぞれ 3967

vPC uRPF

3967

厳密な uRPF

対応

VRF

3967

SVI

3967

レイヤ 3 VPN ルーティング IP ECMP

2,000

MPLS LSR ECMP

2,000

VPNv4 ルート

400,000

VPNv6 ルート

90,000

eBGP ネイバー

750

レイヤ 2 /レイヤ 3 境界検証済みスケーラビリティ制限（多次元）

機能

確認済みの制限値

MAC アドレス

19,000

サブインターフェイスの数

500

vPC ポート チャネル

46

ECMP

16-way (アップストリーム)

OSPFv2 ネイバー

47

OSPFv3 ネイバー

47

OSPF IPv4 / 32 ユニキャスト ルート

45,000

OSPF IPv4 VLSM ユニキャスト ルート

1,000

OSPF IPv6/128 ユニキャスト ルート

20,000

OSPF IPv6 VLSM ユニキャスト ルート

1,000

BFD セッション

49

VRF

250

VLAN

3,750

SVI

3,750

VRRP v4 グループ

1,996 VRRS / 4 VRRPv3

VRRP v6 グループ

1,996 VRRS / 4 VRRPv3

HSRP IPv4

1,743 セカンダリ グループ/7 プライマリ グループ

HSRP IPv6

1,743 セカンダリ グループ/ 7 プライマリ グループ

PIM ネイバー

396

IPv4 (*,G) マルチキャスト ルート

3,080

IPv4 (S、G) マルチキャスト ルート

26,600

IGMP スヌーピング データベース エントリ

6,400

sFlow 対応インターフェイス

83

UDLD 対応インターフェイス

93

SPAN セッション

1 ローカル SPAN セッション

セグメント ルーティング検証済みスケーラビリティの制限値 - 多次元

機能

確認済みの制限値

VLAN

100

SVI

100

MAC エントリ

10,000

ARP エントリ

70

HSRPv4 VIP

100

HSRpv6 VIP

100

LACP

11

LACP メンバー

4

eBGP IPv6 ネイバー

9

eBGP IPv4 LU ネイバー

9

IPv4 (LU) ルート

6888

IPv4 (LU) パス

17580

IPv6 ルート

6,663

IPv4 (LU) ルート

17,338

SR ECMP

18 (デュアルホーム)

MPLS HW エントリ

11,957

VXLAN プロファイル検証済みスケーラビリティ制限（多次元）

機能

確認済みの制限値

ポート

16

ECMP

8-way (アップストリーム)

BGP ネイバー

200

BGP EVPN レイヤ2 VPN ホスト ルート

64,000

BGP IPv4 VLSM ユニキャスト ルートまたはOSPF

10,000

BGP IPv6 VLSM ユニキャスト ルートまたは OSPF

6,000

BFD セッション

20

PIM ネイバー

20

IPv4 (*、G) マルチキャスト ルート (共存）

4,000

IPv4 (S、G) マルチキャスト ルート (共存)

2,000

VRF (レイヤ 3) VNI

900

レイヤ 2 VNI

2000

ローカル VTEP

1

リモート VTEP

256

VLAN

3600

SVI

900

MAC

90,000

導入事例

ここでは、いくつかの一般的な導入のトポロジ例を示します。各トポロジのスケーラビリティの数値は、記載された機能すべてを同時にイネーブルにした場合の制限値です。

注目

ここに示した数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありません。これらの数値については、「検証済みスケーラビリティの制限値」の項を参照してください。

- レイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジ（最大ホスト ルーティング モード）

- レイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジ（デフォルト ルーティング モード）

レイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジ（最大ホスト ルーティング モード）

このレイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジは、仮想ポート チャネル（vPC）アグリゲーション ペア状態の Cisco Nexus 9508 スイッチで構成されます。これらのアグリゲーション ノードは、N9K-X9564TX、N9K-X9564PX、および N9K-X9636PQ ライン カードをフル装備しています。N9K-X9636PQ ライン カードは、通常モードおよびブレークアウト モードで使用されます。Cisco Nexus 9396PX および 93128TX スイッチは、必要な vPC スケールを実現するために、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチでトップオブラック ユニットとして使用されます。

また、vPC アグリゲーション ノードのペアに接続するコア レイヤ 3 ノードとして Cisco Nexus 9508 スイッチも使用されます。このトポロジの焦点は、IPv4 ARP、IPv6 ネイバー探索（ND）、レイヤ 2 スケーラビリティやその他のルーティング、スイッチング、およびレイヤ 4 ～レイヤ 7 の管理と操作の機能をテストすることです。レイヤ 3 インターフェイスはすべてデュアル スタック用に設定されており、トラフィックはすべての VLAN に対してデュアル スタックです。

次の表では、リストされた機能すべてを同時にイネーブルにした状態での検証済みスケーリング能力を「検証済み制限値」列に示します。ここに示したスケール値は、ほとんどの顧客のトポロジで使用される数値を上回っています。ここに示した数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありません。

レイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジ（最大ホスト ルーティング モード）

機能

9508 の検証済み制限値（最大ホスト ルーティング モード）

フル装備されたシャーシ

1 N9K-X9636PQ、1 N9K-X9564TX、2 N9K-X9564PX、1 N9K-X9432PQ、1 N9K-X9536PQ

イネーブルにする物理インターフェイス

276

マルチキャスト S,G ルート

653

マルチキャスト *,G ルート

500

IPv4 ユニキャスト ルート（LPM）

5000

IPv6 ユニキャスト ルート（LPM）

850

IPv4 ARP

65,000

IPv6 ND

40,000

MAC アドレス

90,000

VLAN

490

vPC*

200

OSPFv2 ネイバー

20

OSPFv3 ネイバー

4

BGP（IPv4）ネイバー

65

BGP（IPv6）ネイバー

65

SVI

490

STP 論理ポート

2800（RPVST）

HSRP VLAN（IPv4/IPv6）

490

仮想ポート

700

ポート チャネルのリンク

8

* vPC ごとにサポートされる VLAN の数は、トポロジに応じて、この表に示す MST または RPVST の仮想ポートの数以下にする必要があります。

レイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジ（デフォルト ルーティング モード）

このレイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジは、仮想ポート チャネル（vPC）アグリゲーション ペア状態の Cisco Nexus 9516 スイッチで構成されます。これらのアグリゲーション ノードは、N9K-X9564TX、N9K-X9564PX、および N9K-X9536PQ ライン カードをフル装備しています。シャーシは、ブレークアウト モードに設定されている 5 つのライン カードをフル装備しています。Cisco Nexus 9396PX および 93128TX スイッチは、必要な vPC スケールを実現するために、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチでトップオブラック ユニットとして使用されます。Cisco Nexus 9516 ノードはデフォルト ルーティング モードで稼働します。また、vPC アグリゲーション ノードのペアに接続するコア レイヤ 3 ノードとして Cisco Nexus 3164Q スイッチも使用されます。

このトポロジの焦点は、IPv4 ARP、IPv6 ネイバー探索（ND）、レイヤ 2 スケーラビリティ、IPv4 および IPv6 LPM ルーティング、IPv4 のレイヤ 2 およびレイヤ 3 マルチキャスト ルーティング、およびレイヤ 4 ～レイヤ 7 の管理と操作の機能をテストすることです。レイヤ 3 インターフェイスはすべてデュアル スタック用に設定されており、トラフィックはすべての VLAN に対してデュアル スタックです。

次の表では、リストされた機能すべてを同時にイネーブルにした状態での検証済みスケーリング能力を「検証済み制限値」列に示します。ここに示した数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありません。

レイヤ 2/レイヤ 3 アグリゲーション トポロジ（デフォルト ルーティング モード）

機能

9516 スイッチの検証済み制限値（デフォルト ルーティング モード）

9300 プラットフォーム検証済み制限値（デフォルト ルーティング モード）

シャーシの設定

5 N9K-X9432PQ ライン カード

4 N9K-X9464PX ライン カード

3 N9K-X9536PQ ライン カード

3 N9K-X9464TX ライン カード

1 N9K-X9564TX ライン カード

9372

物理ポート

1335

50

vPC

303

24

SVI

450

450

VRF

100

100

IPv4 ARP

40,000

40,000

IPv6 ND

10,000

10,000

STP 論理ポート

10,000

6000

BGP ネイバー（IPv4 + IPv6）

502 + 502

502 + 502

IPv4 LPM ルート

50,000

6000

IPv6 LPM ルート

10,000

1000

BFD（IPv4 + IPv6）

300

102

IGP OSPFv2 ネイバー

502

502

IGP OSPFv3 ネイバー

502

502

HSRP（IPv4 + IPv6）

450 + 450

450 + 450

IGMP グループ

2000

2000

マルチキャスト *,G ルート

2000

2000

マルチキャスト S,G ルート

8000

6000

トラッキング オブジェクト

450

450

VLAN

500

500

PIM ネイバー

502

502

MAC アドレス

60,000

60,000

ネットワーク アドレス変換（NAT）

N/A

756

sFlow

256

32

- FEX システム トポロジ

- マルチキャスト システム トポロジ

- VXLAN BGP/eVPN iBGP セントリック トポロジ

FEX システム トポロジ

FEX 9500 多次元スケール トポロジは、仮想ポート チャネル（vPC）ペア状態の Cisco Nexus 9508 スイッチで構成されます。各スイッチには複数の X9564PX ライン カードが備わっています。各スイッチごとに 32 の FEX アップリンクがライン カードに接続されています。FEX 9300 多次元スケール トポロジを構成しているのは 2 台の Cisco Nexus 9396PX スイッチで、これらを vPC モードで使用し、16 の FEX アップリンクが各スイッチに接続されています。複数の FEX タイプとして、Nexus 2248TP-E、2232PP、2248PQ、および 2348UPQ を使用しています。

スイッチはレイヤ 2 とレイヤ 3 の境界で使用され、VXLAN VTEP としても設定されます。FEX ホスト ポートはレイヤ 2 ポートとして機能します。スイッチは SVI インターフェイスを使用したゲートウェイとして設定されます。

次の表では、リストされた機能すべてを同時にイネーブルにした状態での検証済みスケーリング能力を「検証済み制限値」列に示します。ここに示したスケール値は、ほとんどの顧客のトポロジで使用される数値を上回っています。ここに示した数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありません。

FEX システム トポロジ

機能

9500 プラットフォーム検証済み制限値

9300 プラットフォーム検証済み制限値

ファブリック エクステンダ

32

16

アップ インターフェイス

1100

560

ポート チャネル

426

256

vPC メンバー

390

360

VLAN

744

416

PVLAN VLAN

56

56

プライマリ VLAN ごとのセカンダリ VLAN 数

25

25

MAC アドレス

45,000

25,000

HSRP

365

365

ARP

12,000

10,000

ネイバー探索（ND）

5000

5000

マルチキャスト（*,G）

4000

4000

マルチキャスト（S,G）

4000

4000

マルチキャスト システム トポロジ

このマルチキャスト システム トポロジは、2 つのマルチキャスト PIM ドメインで構成されています。Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）は、これら 2 つのドメイン間でマルチキャストの送信元の情報を交換するために使用されます。

2 台の Cisco Nexus 9508 スイッチが一方のドメインの vPC ピアとして設定され、2 台の Cisco Nexus 9372PX スイッチが他方のドメインの vPC ピアとして設定されます。シャーシは、N9K-X9432PQ、N9K-X9464PX、N9K-X9536PQ、N9K-X9564PX、N9K-X9564TX、および N9K-X9636PQ ライン カードをフル装備しています。eBGP ルーティングは、これら 2 つの PIM ドメインの接続に使用されます。OSPF は一方のドメインで IGP として使用され、他方のドメインでは EIGRP が設定されます。このセットアップでは、複数のランデブー ポイント（RP）を設定することで、異なるマルチキャスト グループ範囲に対応させています。BSR は、RP 情報をこれらの PIM ドメインの両方にアドバタイズするために使用されます。PIM エニーキャストが一方のドメインで使用され、MSDP エニーキャストが他方のドメインで使用されることで冗長性とロード バランシングを確保しています。スタティック RP 設定もまた、マルチキャスト グループ範囲に使用されます。

Cisco Nexus 9516 および Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチは、一方のドメインでレイヤ 3 コア ルータとして使用されます。Cisco Nexus 3164Q スイッチは、他方のドメインでレイヤ 3 コア ルータとして使用されます。このトポロジではまた、Cisco Nexus 9396PX、Cisco Nexus 9372PX、および Cisco Nexus 3016/3064T スイッチをアクセス レイヤに含んでいます。

このトポロジは、レイヤ 2/レイヤ 3 IPv4 マルチキャスト ルーティングを含んでいる以外にも、IPv4 と IPv6 ホストおよび LPM ルーティングとレイヤ 2 ユニキャストの転送もカバーしています。すべてのインターフェイスはデュアル スタックに設定されます。

次の表では、リストされた機能すべてを同時にイネーブルにした状態での検証済みスケーリング能力を「検証済み制限値」列に示します。ここに示した数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありません。

マルチキャスト システム トポロジ

機能

9500 プラットフォーム検証済み制限値

9300 プラットフォーム検証済み制限値

シャーシの設定

N9K-X9636PQ、N9K-X9536PQ、N9K-X9564PX、N9K-X9564TX、N9K-X9432PQ、N9K-X9464PX、N9K-X9432PQ、C3164PQ

C9372PX、C9396PX、C3164PQ

マルチキャスト S,G ルート

17,500

5000

マルチキャスト *,G ルート

2500（IGMP）

12500（スヌーピング）

500（IGMP）

2500（スヌーピング）

Sources

2000、200、100、40、10、3、2、1

2000、200、100、40、10、3、2、1

Replications

40

20

ECMP

16

8

SVI

200

200

HSRP/VRRP

200 HSRP

100 VRRP

MAC アドレス

40,000

10,000

ARP

20,000

4000

ユニキャスト LPM IPv4 ルート

20,000

4000

ユニキャスト LPM IPv6 ルート

10,000

1000

IPv4 ARP

18,000

4000

IPv6 ND

4000

2000

MSDP ピア（フル メッシュ）

4

4

エニーキャスト RP（MSDP および PIM エニーキャスト）

2 MSDP

2 PIM エニーキャスト

PIM 双方向グループを持つ IPv4 マルチキャスト ルート

8000

8000

VXLAN BGP/eVPN iBGP セントリック トポロジ

この VXLAN BGP/eVPN iBGP セントリック トポロジは、VXLAN vPC トンネル エンドポイント（VTEP）および VXLAN 非 vPC VTEP として機能する Cisco Nexus 9300 および 9500 プラットフォーム スイッチで構成されています。VXLAN VTEP は、スパイン ノードとして機能する Cisco Nexus 9508 スイッチ（ルート リフレクタ）との iBGP セッションを確立します。VXLAN 分散エニーキャスト ゲートウェイ SVI はデュアル スタック用に設定されており、トラフィックはデュアル スタックです。

このトポロジの焦点は、VXLAN オーバーレイ ネットワークのスケール、アンダーレイ レイヤ 2 スイッチング、その他のルーティング、マルチキャスト、レイヤ 4 ～レイヤ 7 の管理と操作の機能をテストすることです。アンダーレイ PIM ネイバーと IS-IS 隣接関係は、デフォルト タイマーおよび双方向フォワーディング検出（BFD）をすべてのリンクでイネーブルにしてテストされました。

次の表では、リストされた機能すべてを同時にイネーブルにした状態での検証済みスケーリング能力を「検証済み制限値」列に示します。ここに示した数値は、各機能を単独で見た場合の検証済みの最大値ではありません。

VXLAN BGP/eVPN iBGP セントリック トポロジ

機能

サポートされるプラットフォーム

確認された制限値

システム ルーティング テンプレート

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

デフォルト

Nexus 9364C スイッチ

N/A

VXLAN VTEP

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

128

VXLAN レイヤ 2 VNI

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

2000

VXLAN レイヤ 3 VNI/VRF

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

500

VXLAN マルチキャスト グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

128

VXLAN オーバーレイ MAC アドレス

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

64,000

VXLAN オーバーレイ IPv4 ホスト ルート

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

60,000

VXLAN オーバーレイ IPv6 ホスト ルート

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

16000

Nexus 9364C スイッチ

N/A

VXLAN オーバーレイ IGMP スヌーピング グループ

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

1000

VXLAN IPv4 LPM ルート

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX、9364C スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

5120

VXLAN IPv6 LPM ルート

Nexus 9200、9300-EX、9300-FX スイッチと X9700-EX/FX ラインカード

1500

Nexus 9364C スイッチ

N/A

VXLAN VLAN 論理ポート VP カウント

Nexus 9364C スイッチ

N/A

VTEP ノードの VLAN

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、9364C および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

1700（総 VLAN 数）

1500（VXLAN VLAN）

200（非 VXLAN VLAN）

MST インスタンス

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

20

Nexus 9364C スイッチ

N/A

STP 論理ポート

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

3500

Nexus 9364C スイッチ

N/A

vPC ポート チャネル

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX スイッチと X9700-EX/FX ラインカード

40

Nexus 9364C スイッチ

N/A

アンダーレイ IS-IS ネイバー

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX スイッチと X9700-EX/FX ラインカード

32

Nexus 9364C スイッチ

N/A

アンダーレイ PIM ネイバー

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

12

Nexus 9364C スイッチ

N/A

標準 VLAN 用のアンダーレイ HSRP グループ

Nexus 9364C スイッチ

N/A

アンダーレイ vPC SVI

Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、および 9500 スイッチと X9700-EX/FX ライン カード

200

Nexus 9364C スイッチ

N/A

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/)

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Full Cisco Trademarks with Software License

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)