Chapter1. テクノロジーの使用例

- Cisco HyperFlex Edge

Cisco HyperFlex Edge

はじめに

Cisco HyperFlex Edge は、リモート オフィス/ブランチ オフィス（ROBO）環境およびエッジ環境にシンプルなハイパーコンバージェンスを提供します。このドキュメントでは、HyperFlex Edge の導入について説明します。

制限とサポートの概要

制限対象

サポート

クラスタ サイズとタイプ

2 ノード クラスタ

HX220c M5 Hybrid/HXAF220c M5 オール フラッシュ

（注）

2ノード クラスタには、初期展開と継続的な管理のためのインターサイトが必要です

3 ノード クラスタ

- HX220c M5 Hybrid/HXAF220c M5 オールフラッシュ

- HX220c M4 Hybrid/HXAF220c M4 オールフラッシュ

4 ノード クラスタ

HX220c M5 Hybrid/HXAF220c M5 オールフラッシュ

レプリケーション ファクタ

2

（注）

実稼働データが適切に保護されていることを確認するには、信頼性の高いバックアップ戦略が強く推奨されます。

ネットワーキング

1 GE または 10/25GE ネットワーキング（Cisco UCS ファブリック インターコネクトなし）。

HX Edge システムは、QoS の実装を行いません。

vCenter あたりの HX クラスタ数

最大 100

Chapter2. 展開オプション

- HyperFlex Edge 導入オプション

HyperFlex Edge 導入オプション

HyperFlex Edge は、Cisco Intersight を使用してクラウドから、またはオンプレミスのインストーラ アプライアンスを使用して導入できます。要件に応じて、次の 2 つのオプションから選択できます。

- HyperFlex オンプレミス OVA インストーラ：3 ～ 4 個のノード クラスタのオンプレミスでの Edge の導入には、このオプションを使用します。このタイプの導入は 3 つすべてのネットワーク トポロジをサポートし、アプライアンスのダウンロードとインストールに加えて、ローカル ネットワーク アクセスが必要です。

（注）

オンプレミスのインストーラの使用は、2 つのノードの HyperFlex Edge クラスタではサポートされていません。

- Intersight インストーラ：クラウドから HyperFlex Edge を導入するには、Edge のこのオプションを使用します。この導入オプションは、すべての Edge クラスタ サイズとネットワーク トポロジをサポートします。

本書では、オンプレミス OVA インストーラを使用した導入についてのみ説明します。

Cisco Intersight を使用して HyperFlex Edge クラスタを導入するには、『Cisco Intersight 向け Cisco HyperFlex システム インストール ガイド』で詳細な導入方法を参照してください。Cisco Intersight HX インストーラを使用すると、HyperFlex Edge クラスタを短時間で展開できます。このインストーラでは、HX クラスタ プロファイルと呼ばれるクラスタの事前設定定義が作成されます。この定義は、HX Edge クラスタ内の HX ノードを論理的に表現したものです。Cisco Intersight でプロビジョニングされた各 HX ノードが、HX クラスタ プロファイルで指定されます。

追加ゲスト VM VLAN はオプションです。シンプルなネットワーク設計の維持を望む環境では、ゲスト VM トラフィックに上記の同じ管理 VLAN を使用できます。

（注）

Cisco VIC の特性は、同じ物理ポートから複数の vNICs から切り離されているため、同じホスト上で実行されているインターフェイスまたはサービスに L2 で通信するために、vswitch-hx-vm-network 上でゲスト VM トラフィックを設定することはできません。a) 別の VLAN を使用し L3 ルーティングを実行するか、b) 管理インターフェイスへのアクセスが必要なゲスト VM が vswitch-hx-inband-mgmt vSwitch に配置されていることを推奨します。一般に、vm-network vSwitch を除き、ゲスト VM を HyperFlex で設定された vSwitches のいずれにも配置しないでください。使用例としては、いずれかのノードで vCenter を実行する必要があり、実行している ESXi ホストを管理するための接続が必要な場合などがあります。この場合は、上記の推奨事項のいずれかを使用して、接続が中断されないようにします。

Chapter3. インストール前のチェックリスト

展開のインストール前チェックリストを選択します。

- この章について

- シングル スイッチの設定

- デュアル スイッチの設定

- 10/25GE スイッチの設定

- ネットワークの共通要件

- 3.x 展開向けHyperFlex Edge およびファームウェア互換性マトリックス

- Intersight の接続性

この章について

Cisco HyperFlex Edge 製品は、要件および使用可能なスイッチング ハードウェアに応じて、シングル 1 GgE スイッチ、デュアル 1 GbE スイッチ、および10 GbE（シングルまたはデュアル）スイッチの 3 つのネットワーク トポロジをサポートしています。この章では、トポロジごとに固有の要件に加えて、3 つのトポロジすべてに適用される一般的なネットワーク要件について説明します。

シングル スイッチの設定

シングル スイッチの設定では、サーバごとに 1 台のスイッチと 2 つの 1 GE ポートのみを必要とする単純なトポロジが実現します。リンクまたはスイッチの冗長性はありません。サポートされている 2 つのネットワーク ポート設定は、アクセス ポートとトランク ポートです。

ネットワーク トポロジ（Network Topology）

アップストリーム ネットワークの要件

- VLAN 機能を備えたマネージド スイッチ

- 3 つの HyperFlex ノード用の 6 個の物理 1 GE ポート

- ジャンボ フレームを設定する必要はありません。

- Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのアクセスを中断させないために、すべてのポートに PortFast または PortFast トランクを設定する必要があります。

仮想ネットワークの要件

各 ESXi ホストの推奨設定では、次のネットワークを分離する必要があります。

- 管理トラフィック ネットワーク

- データ トラフィック ネットワーク

- VMotion ネットワーク

- VM ネットワーク

最小ネットワーク構成では、最小限で次の 2 つの個別ネットワークが必要です。

- 管理ネットワーク（VMotion と VM ネットワークを含む）

- データ ネットワーク（ストレージ トラフィック用）

それぞれのネットワークに対応する 2 つの vSwitch が必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理（vmk0）、ストレージ コントローラ管理、VMotion（vmk2）、VM ゲスト ポートグループ

- vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワーク、ハイパーバイザ ストレージ インターフェイス（vmk1）

（注）

シングル スイッチの設定を使用して HyperFlex Edge を導入すると、ストレージ データ vSwitch および関連付けられたポートグループのフェールオーバー順序（スタンバイ アダプタのみ追加された状態）が表示されます。アクティブ アダプタが不足している場合でも、それが原因でクラスタに機能上の問題が生じることはありません。フェールオーバー順序はインストール プロセスで設定された順序のままにしておくことを推奨します。

ポート要件

サーバごとに 2 つの 1GE ポートが必要です。

- ポート 1：管理（ESXi と CIMC）、vMotion トラフィック、および VM ゲスト トラフィック

- ポート 2：HyperFlex ストレージ トラフィック

- サポートされているネットワーク ポート設定は、アクセス ポートとトランク ポートの 2 つです。

- スパニング ツリー PortFast（アクセス ポート）または PortFast トランク（トランク ポート）は、HyperFlex サーバに接続しているすべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

- PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に CIMC が断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

- 導入環境でアクセス ポートまたはトランク ポートのどちらを使用するかを決定するには、後続の「アクセス ポートとトランク ポートについて」を参照してください。

物理ネットワーク トポロジのガイダンス

- 両方の統合 LOM ポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。

- 必要に応じて、専用の CIMC ポートを同じスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチにケーブル接続します。

- VIC で 10GE ポートを使用しないでください。

アクセス ポートとトランク ポートについて

イーサネット インターフェイスは、次のように、アクセス ポートまたはトランク ポートとして設定できます。

- アクセス ポートはインターフェイス上に設定された 1 つの VLAN だけに対応し、1 つの VLAN のトラフィックだけを伝送します。

- トランク ポートはインターフェイス上に設定された 1 つ以上の VLAN に対応しているため、複数の VLAN のトラフィックを同時に伝送できます。

次の表に、アクセス ポートとトランク ポートの違いの概要を示します。この表に記載されている詳細を確認して、導入環境に使用するポートを決定できます。

重要

このガイドはトランク ポートを前提に書かれています。ユーザの導入環境にもトランク ポートを強く推奨します。

Trunk Ports

Access Ports

CIMC、ESXi、および HX データ プラットフォーム インストーラ内で行う必要があるもっと多くの VLAN タグのセットアップと定義が必要になります。

トランク ポートよりも導入プロセスがシンプルです。

管理、vMotion、および VM ゲスト トラフィックを異なるサブネットに論理的に分けることができます。

管理、vMotion、および VM ゲスト トラフィックで単一のサブネットを共有する必要があります。

ESXi に L2 ネットワークを追加できる柔軟性があります。

個別の VLAN にポート 1 と 2 を設定するためのマネージド スイッチが必要です。ストレージ トラフィックは、例外なく、専用の VLAN を使用する必要があります。

（注）

トランク ポートとアクセス ポートのいずれにも、個別の VLAN にポート 1 と 2 を設定するためのマネージド スイッチが必要です。

詳細については、『ネットワーク設定例』を参照してください。

デュアル スイッチの設定

デュアル スイッチの設定には、スイッチの障害、リンクとポートの障害、LOM/PCIe NIC ハードウェアの障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。サーバごとに、スタンドアロンまたはスタック構成のスイッチが 2 台、1GE ポートが 4 個、および追加の PCIe NIC が 1 つ必要です。トランク ポートは、唯一サポートされているネットワーク ポート設定です。

ネットワーク トポロジ（Network Topology）

アップストリーム ネットワークの要件

- VLAN 機能を備えた 2 台のマネージド スイッチ（スタンドアロンまたはスタック構成）

- 3 つの HyperFlex ノード向けの、12 個の物理 1GE ポート

12 個のポートはすべてトランクで、適用可能なすべての VLAN を許可する必要があります。

- ジャンボ フレームを設定する必要はありません。

- Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのアクセスを中断させないために、すべてのポートに PortFast トランクを設定する必要があります。

仮想ネットワークの要件

各 ESXi ホストの推奨設定では、次のネットワークを分離する必要があります。

- 管理トラフィック ネットワーク

- データ トラフィック ネットワーク

- VMotion ネットワーク

- VM ネットワーク

最小ネットワーク構成では、最小限で次の 2 つの個別ネットワークが必要です。

- 管理ネットワーク（VMotion と VM ネットワークを含む）

- データ ネットワーク（ストレージ トラフィック用）

それぞれのネットワークに対応する 2 つの vSwitch が必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理（vmk0）、ストレージ コントローラ管理、VM ゲスト ポートグループ

- vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワーク、ハイパーバイザ ストレージ インターフェイス（vmk1）、VMotion（vmk2）

フェールオーバーの順序：

- vswitch-hx-inband-mgmt：vSwitch 全体がアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルトでは、すべてのサービスが 1 つのアップリンク ポートを使用し、必要に応じてフェールオーバーされます。VM ポートグループのフェールオーバー順序は、必要に応じてオーバーライドできます。

- vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワークと vmk1 は、同じアクティブ/スタンバイ順序に設定されます。post_install スクリプトを使用して設定されている場合、vMotion VMKernel ポートは反対の順序を使用するように設定されます。

ポート要件

サーバごとに 4 つの 1GE ポートが必要です。

- ポート 1：管理（ESXi、HyperFlex コントローラ、CIMC）および VM ゲスト トラフィック

- ポート 2：HyperFlex ストレージ トラフィック（および VMotion スタンバイ）

- ポート 3：VM ゲスト トラフィック（および管理スタンバイ）

- ポート 4：VMotion トラフィック（およびストレージ スタンバイ）

- LOM を使用している 2 つのポートと PCIe アドイン NIC からの 2 つのポート

- 1 つの LOM と 1 つの PCIe ポートが、冗長構成の管理トラフィックと VM ゲスト トラフィックを処理します。

- 冗長構成および負荷分散構成にある 1 つの LOM と 1 つの PCIe ポートが、ストレージ データと VMotion トラフィックを処理します。

- このトポロジでは、Intel i350 クワッド ポート NIC（UCSC-PCIE-IRJ45）を取り付ける必要があります。

- NIC は発注時に選択して、工場出荷時に取り付けることができます。

- 個別に発注した場合は現場で NIC を取り付けます。ライザ #1 または #2 を使用できますが、ライザ #1 の使用を推奨します。

- トランク ポートはデュアル スイッチの設定でのみサポートされています。

- スパニング ツリー PortFast トランクは、HyperFlex サーバに接続しているすべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

- PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に CIMC が断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

物理ネットワーク トポロジのガイダンス

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

- 両方の統合 LOM ポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。

- 4 つの PCIe NIC ポートのうち、任意の 2 つのポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。インストール前に 3 つ以上の PCIe NIC ポートを接続しないでください。クラスタのインストール後は、残りのポートを自由に使用できます。

- 冗長性は vSwitch レベルで確保され、オンボード LOM からの 1 つのアップリンク ポート、および各 vSwitch の PCIe NIC からの 1 つのアップリンク ポートが含まれます。

- 必要に応じて、専用の CIMC ポートを同じスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチにケーブル接続します。

- VIC で 10GE ポートを使用しないでください。

10/25GE スイッチの設定

10 GE スイッチの設定は、スイッチの不具合（デュアルまたはスタック構成スイッチを使用している場合）、リンクの障害およびポートの障害から保護する完全な冗長テクノロジーを提供します。10/25GE スイッチにはスタンドアロン構成とスタック構成があります。さらに、この設定には次が必要です。

- 10/25GE ポート 2 つと VIC 1387 1 つ（サーバごとに 2 つの QSA）

- トランク モードの使用

- Intersight ではなくオンプレミス OVA インストーラを使用した導入

ネットワーク トポロジ（Network Topology）

アップストリーム ネットワークの要件

- VIC 1387 を使用するサーバごとに 10/25GE ポートが 2 つ必要です。

- Hypervisor の場合と同じく、各物理 VIC ポートは論理的に 4 つの vNIC に分かれています。

10/25GE の速度のみがサポートされています（40 Gb はなし）

- M5 サーバが 10/25GE の速度に到達するには、VIC 1387 と QSA 2 個が必要です。

- M4 サーバが 10/25GE の速度に到達するには、VIC 1227 が必要です。

- 追加 NIC カード

- 必要に応じて、HX Edge ノードにサードパーティ製の NIC カードをさらにインストールできます。

- VIC 以外のすべてのインターフェイスは、インストールが完了するまでシャットダウンする必要があります。

- HX Edge ノードごとに 1 つの VIC のみがサポートされます。

- 10/25GE スイッチの設定ではトランク ポートのみサポートされています。

- スパニング ツリー PortFast トランクは、Hx サーバに接続しているすべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

（注）

PortFast の設定に失敗すると、 物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

仮想ネットワークの要件

vSwitch が 4 つ必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt—ESXi 管理 (vmk0)、ストレージ コントローラ管理

- vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワーク、ハイパーバイザ ストレージ インターフェイス（vmk1）

- vmotion：vMotion（vmk2）

- vswitch-hx-vm-networ：VM ゲスト ポート グループ

（注）

Cisco VIC の特性は、同じ物理ポートから複数の vNICs から切り離されているため、同じホスト上で実行されているインターフェイスまたはサービスに L2 で通信するために、vswitch-hx-vm-network 上でゲスト VM トラフィックを設定することはできません。a) 別の VLAN を使用し L3 ルーティングを実行するか、b) 管理インターフェイスへのアクセスが必要なゲスト VM が vswitch-hx-inband-mgmt vSwitch に配置されていることを推奨します。一般に、vm-network vSwitch を除き、ゲスト VM を HyperFlex で設定された vSwitches のいずれにも配置しないでください。使用例としては、いずれかのノードで vCenter を実行する必要があり、実行している ESXi ホストを管理するための接続が必要な場合などがあります。この場合は、上記の推奨事項のいずれかを使用して、接続が中断されないようにします。

フェールオーバーの順序：

- vswitch-hx-inband-mgmt：vSwitch 全体がアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルトでは、すべてのサービスが 1 つのアップリンク ポートを使用し、必要に応じてフェールオーバーされます。VM ポートグループのフェールオーバー順序は、必要に応じてオーバーライドできます。

- vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワークと vmk1 は、同じアクティブ/スタンバイ順序に設定されます。

- post_install：vMotion VMKernel ポート（vmk2）は post_install スクリプトの使用時に設定されます。フェールオーバーの順序は、アクティブ/スタンバイに設定されます。

- vswitch-hx-vm-network：vSwitch がアクティブ/アクティブに設定されます。必要に応じて、個々のポート グループを上書きできます。

ポート要件

物理ネットワーク トポロジのガイダンス

- M5 サーバでは、Cisco 40 G ～ 10 G の QSA が両方の VIC ポートにインストールされていることを確認します。

- 単一の 10GE スイッチを使用している場合は、両方の 10GE ポートを同じスイッチにケーブル接続します。

- デュアル 10GE スイッチまたはスタック構成のスイッチを使用している場合、各スイッチに 1 つの 10GE ポートをケーブル接続し、すべてのノードのポート番号 1 がすべて同じスイッチに接続され、すべてのノードのポート番号 2 がすべてその他のスイッチに接続されていることを確認します。

- 専用の CIMC ポートを同じスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチにケーブル接続します。

ネットワークの共通要件

インストールを開始する前に、お使いの環境が次の特定のソフトウェアおよびハードウェア要件を満たしていることを確認します。

注目

HyperFlex M5 ノードでは、1 GE トポロジを使用している場合、すべてのスイッチ ポートでポート速度を手動で 1000/full に設定します。ネットワークの共通要件を参照してください。

VLAN の要件

シングル スイッチ ネットワーク トポロジ

デュアル スイッチ ネットワーク トポロジ

ネットワーク

VLAN ID

説明

次の各ネットワークに個別のサブネットと VLAN を使用します。

VMware ESXi および Cisco HyperFlex 管理用 VLAN

ESXi、HyperFlex、および VMware vCenter 間の管理トラフィック用に使用され、ルーティング可能である必要があります。

（注）

この VLAN は Intersight にアクセスできる必要があります。

CIMC VLAN

管理 VLAN と同じまたは異なる VLAN を指定できます。

（注）

この VLAN は Intersight にアクセスできる必要があります。

HyperFlex ストレージ トラフィック用 VLAN

ストレージ トラフィック用に使用されます。L2 接続だけを必要とします。

VLAN for VMware vMotion

vMotion VLAN に使用されます（該当する場合）。

（注）

管理 VLAN と同じ VLAN を指定できますが、推奨されません。

VM ネットワーク用 VLAN

VM/アプリケーション ネットワークに使用されます。

（注）

ESXi の VM ポートグループによって分けられている複数の VLAN であることがあります。

インバンド CIMC とアウトオブバンド CIMC

このガイドでは、Shared LOM Ext モードを使用するインバンド CIMC を使用することを前提としています。結果として、CIMC 管理トラフィックが LOM ポートで vSphere トラフィックと多重化され、ケーブル配線、スイッチポート、追加の構成が削減されます。

アウトオブバンド用途では専用 CIMC 管理ポートを使用することもできます。ユーザーはアップストリーム スイッチの設定を計画する際は、この 3 番目の 1GE ポートを考慮する必要があります。また、ユーザーは CIMC の設定時に CIMC を専用モードに設定する必要があります。CIMC を専用 NIC モードで設定するには、Cisco UCS C- シリーズのマニュアルを参照してください。設定を保存する前に、[NIC properties] で NIC モードを [dedicated] に設定します。

いずれの場合も、CIMC から Intersight へのネットワーク アクセスが必要です。

サポートされている vCenter トポロジ

次の表を使用して、サポートされている vCenter のトポロジを特定します。

トポロジ

説明

推奨事項

単一 vCenter

外部サーバで実行され、サイトに対してローカル扱いとなる仮想または物理 vCenter。このサーバには、管理ラック マウント サーバを使用できます。

強く推奨します。

中央 vCenter

WAN 全体で複数のサイトを管理する vCenter。

強く推奨します。

ネスト vCenter

展開予定のクラスタ内で実行される vCenter。

HyperFlex Edge クラスタのインストールは、vCenter がなくても実行できます。また、外部 vCenter を使用して展開し、クラスタに移行することもできます。

最新情報については、『How to Deploy vCenter on the HX Data Platform』テクニカル ノートを参照してください。

顧客の展開情報

一般的な 3 ノードの HyperFlex Edge の導入の場合、13 個の IP アドレスが必要です - 管理ネットワーク用の 10 個の IP アドレスと vMotion ネットワーク用の 3 個の IP アドレス。

CIMC 管理 IP アドレス

サーバ

CIMC 管理 IP アドレス

Server 1

Server 2

Server 3

サブネット マスク

Gateway

DNS Server

NTP Server

（注）

適切な Intersight 接続を確保するためには、CIMC に NTP を設定する必要があります。

ネットワーク IP アドレス

（注）

デフォルトでは、HX インストーラにより、ハイパーバイザ データ ネットワークとストレージ コントローラ データ ネットワークに 169.254.1.X の範囲内の IP アドレスが自動的に割り当てられます。

（注）

スパニング ツリー PortFast トランク (トランク ポート) は、すべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

管理ネットワークの IP アドレス

（ルータブルであることが必要）

ハイパーバイザ管理ネットワーク

ストレージ コントローラ管理ネットワーク

サーバ 1：

サーバ 1：

サーバ 2：

サーバ 2：

サーバ 3：

サーバ 3：

ストレージ クラスタ管理 IP アドレス

サブネット マスク（Subnet mask）

デフォルト ゲートウェイ（Default gateway）

VMware vMotion ネットワーク IP アドレス

vMotion サービスの場合、固有の VMKernel ポートを設定します。必要であれば、vMotion の管理 VLAN を使用している場合は vmk0 を再使用することもできます（非推奨）。

サーバ

vMotion ネットワークの IP アドレス（post_install スクリプトを使用して設定されている）

Server 1

Server 2

Server 3

サブネット マスク

Gateway

ポート要件

重要

Intersight の接続に記載されている前提条件に加えて、次のポート要件も満たしていることを確認します。

ネットワークがファイアウォールの背後にある場合は、標準のポート要件に加え、VMware には VMware ESXi および VMware vCenter に対するポートが推奨されます。

- CIP-M はクラスタ管理 IP 用です。

- SCVM はコントローラ VM の管理 IP です。

- ESXi はハイパーバイザの管理 IP です。

次のファイアウォール ポートが開いていることを確認します。

Time Server

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

123

NTP/UDP

各 ESXi ノード

各 SVCM ノード

CIMC

HX Data Platform インストーラ

Time Server

双方向

HX Data Platform インストーラ

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

22

SSH/TCP

HX Data Platform インストーラ

各 ESXi ノード

管理アドレス

各 SVCM ノード

管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

CIMC

CIMC アドレス

80

HTTP/TCP

HX Data Platform インストーラ

各 ESXi ノード

管理アドレス

各 SVCM ノード

管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

CIMC

CIMC アドレス

443

HTTPS/TCP

HX Data Platform インストーラ

各 ESXi ノード

管理アドレス

各 SVCM ノード

管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

CIMC

CIMC アドレス

8089

vSphere SDK/TCP

HX Data Platform インストーラ

各 ESXi ノード

管理アドレス

902

Heartbeat/UDP/TCP

HX Data Platform インストーラ

vCenter

7444

ICMP

HX Data Platform インストーラ

ESXi IPs

CVM IPs

管理アドレス

9333

UDP/TCP

HX Data Platform インストーラ

CIP-M

クラスタ管理

2400

TCP

HX Data Platform インストーラ

CIMC SoL

SoL へのダイレクト アクセスを提供する Cisco IMC シェルを迂回可能な LAN ポート上のダイレクト シリアル。

メール サーバ

クラスタ イベントへの電子メール サブスクリプションではオプションです。

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

25

SMTP/TCP

各 SVCM ノード

CIP-M

CIMC

メール サーバ（Mail Server）

任意

モニタリング

UCS インフラストラクチャをモニタリングするためのオプション。

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

161

SNMP Poll/UDP

モニタリング サーバ

CIMC

オプション

162

SNMP トラップ/UDP

CIMC

モニタリング サーバ

任意

DNS Server

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

53（外部ルックアップ）

DNS/TCP/UDP

各 ESXi ノード

DNS

管理アドレス

各 SVCM ノード

DNS

管理アドレス

CIP-M

DNS

クラスタ管理

各 CIMC アドレス

DNS

vCenter

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

80

HTTP/TCP

vCenter

各 SCVM ノード

CIP-M

双方向

443

HTTPS (プラグイン)/TCP

vCenter

各 ESXi ノード

各 SVCM ノード

CIP-M

双方向

7444

HTTPS (VC SSO)/TCP

vCenter

各 ESXi ノード

各 SVCM ノード

CIP-M

双方向

9443

HTTPS (プラグイン)/TCP

vCenter

各 ESXi ノード

各 SVCM ノード

CIP-M

双方向

5989

CIM サーバ/TCP

vCenter

各 ESXi ノード

902

Heartbeat/TCP/UDP

vCenter

HX Data Platform インストーラ

ESXi サーバ

このポートは、各ホストからアクセス可能である必要があります。このポートが HX インストーラから ESXi ホストに開かれていない場合、インストールはエラーになります。

ユーザ

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

22

SSH/TCP

User

各 ESXi ノード

管理アドレス

各 SVCM ノード

管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

HX Data Platform インストーラ

各 CIMC アドレス

各 CIMC アドレス

vCenter

SSO Server

80

HTTP/TCP

User

各 SVCM ノード

管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

CIMC

HX Data Platform インストーラ

vCenter

443

HTTPS/TCP

User

各 SVCM ノード

CIP-M

各 CIMC アドレス

各 CIMC アドレス

HX Data Platform インストーラ

vCenter

7444

HTTPS (SSO)/TCP

User

vCenter

SSO Server

9443

HTTPS (プラグイン)/TCP

User

vCenter

SSO Server

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

7444

HTTPS (SSO)/TCP

SSO Server

各 ESXi ノード

各 SCVM ノード

CIP-M

双方向

Replication

ネイティブ HX 非同期クラスタからクラスタへの複製を構成する場合にのみ必要です。

ポート番号

Service/Protocol

[Source]

ポート宛先

基本情報

9338

データ サービス マネージャ ピア/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

9339

データ サービス マネージャ/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

3049

CVM/TCP の複製

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

4049

クラスタ マップ/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

4059

NR NFS/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

9098

複製サービス

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

8889

コーディネーション用 NR マスター/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

9350

ハイパーバイザ サービス/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

443

HTTPS/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向, クラスタ管理 IP アドレスを含める

ヒント

標準設定がなく、異なるポート設定が必要な場合は、環境のカスタマイズについて、表C-5 ポートのリテラル値を参照してください。

ハイパーバイザ クレデンシャル

root ユーザ名

root

root パスワード

Cisco123

重要

Cisco HX データ プラットフォーム リリース 3.0 以降に基づく導入では、インストールを開始する前にデフォルトの工場出荷時のパスワードを変更していない場合、新しいカスタム パスワードを設定する必要があります。

VMware vCenter の構成

（注）

HyperFlex は標準ポートを介して vCenter と通信します。ポート 80 はリバース HTTP プロキシで使用されますが、TAC のサポートを受けて変更できます。ポート 443 は vCenter SDK へのセキュア通信に使用され、変更することはできません。

vCenter 管理ユーザ名

username@domain

vCenter 管理パスワード

vCenter データセンターの名前

VMware vSphere コンピューティング クラスタおよびストレージ クラスタの名前

ネットワーク サービス

（注）

- DNS サーバと NTP サーバは、HX ストレージ クラスタの外側に配置する必要があります。

- 現時点では、信頼性の高いソースを提供するには、内部でホストされている NTP サーバを使用してください。

- すべての DNS サーバは、展開を開始する前に、ESXi の各ホストについて順方向 (A) および逆方向 (PTR) の DNS レコードを事前設定しておく必要があります。DNS を前もって正しく設定しておけば、ESXi ホストを、IP アドレスではなく FQDN で vCenter に追加できます。

この手順をスキップした場合には、ホストは IP アドレスで vCenter インベントリに追加され、ユーザは「vCenter クラスタのノードの識別方法を IP から FQDN に変更する」で説明されている手続きに従って、FQDN に変換することが必要になります。

DNS サーバ

<Primary DNS Server IP address, Secondary DNS Server IP address, …>

NTP サーバ

<Primary NTP Server IP address, Secondary NTP Server IP address, …>

タイム ゾーン

例：米国/東部、米国/太平洋

コネクテッド サービス

[Enable Connected Services] （推奨）

「はい」または「いいえ」で回答する必要があります

サービス要求通知用の電子メール

例：name@company.com

サポートされる VMware vSphere のバージョンとエディション

vSphere の互換性のあるバージョンがすべての HyperFlex サーバにプレインストールされていることを確認します。

HyperFlex のバージョン（Cisco Unified Communications Manager Version）

VMware vSphere のバージョン

VMware vSphere のエディション

4.0

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ 3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5 U1、6.7 U2

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、Essentials Plus、ROBO

3.5(x)

6.0 U3、6.5 U1、6.5 U2

6.0 U3、6.5 U1、6.5 U2、6.7 U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、Essentials Plus、ROBO

3.0

6.0 U3、6.5 U1、6.5 U2

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、Essentials Plus、ROBO

物理要件

各 HX220c ノードは 1 RU です。3 ノード クラスタの場合、3 RU が必要です。

再インストール

HyperFlex Edge システムの再インストールを実行する場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

3.x 展開向けHyperFlex Edge およびファームウェア互換性マトリックス

Cisco HX データ プラットフォーム リリース 3.x に基づく導入

サーバのコンポーネント ファームウェアが、次の表に示されている最小バージョン以上であることを確認します。

重要

HyperFlex Edge は、Cisco IMC バージョン 4.0 (4a)、4.0 (4b)、4.0 (4c)、4.0 (4d)、および 4.0 (4e) をサポートしていません。

HX220c M4/HXAF220c M4 クラスタ

コンポーネント

ファームウェアの最小バージョン - HXDP 3.x

* (上記の重要な注意事項を必ず確認してください)

ファームウェアの推奨バージョン

* (上記の重要な注意事項を必ず確認してください)

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）

3.0(3f)

4.0 (2f)

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロード リンク

3.0(3f)

ソフトウェアのダウンロード

4.0 (2f)

ソフトウェアのダウンロード

HX220c M5/HXAF220c M5 クラスタ

コンポーネント

ファームウェアの最小バージョン - HXDP 3.x

* (上記の重要な注意事項を必ず確認してください)

ファームウェアの推奨バージョン

* (上記の重要な注意事項を必ず確認してください)

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）

3.1(2d)

4.1(1h)

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロード リンク

3.1(2d)

ソフトウェアのダウンロード

4.1(1h)

ソフトウェアのダウンロード

Intersight の接続性

Intersight の接続性に関連して、次の前提条件を検討してください。

- HX サーバのセットに HX クラスタをインストールする前に、対応する UCS Manager インスタンスのデバイス コネクタが Cisco Intersight に接続するように適切に設定され、登録されていることを確認します。

- すべてのデバイス コネクタは、svc.ucs-connect.com を適切に解決でき、かつポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。HX インストーラの現在のバージョンは、クラスタが再展開され、工場出荷時のものではない場合を除き、HTTP プロキシの使用をサポートしています。

- すべてのコントローラの VM 管理インターフェイスは、download.intersight.com を適切に解決でき、ポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。HX インストーラの現在のバージョンは、クラスタが再展開され、工場出荷時のものではない場合を除き、直接インターネット接続が利用できない場合に HTTP プロキシの使用をサポートしています。

- 対象の ESX サーバ、HX コントローラ ネットワーク、および vCenter ホストは、UCS ファブリック インターコネクトの管理インターフェイスからアクセスできる必要があります。

- HXDP リリース 3.5(2a) 以降、Intersight インストーラでは、HyperFlex サーバ上に工場出荷時にインストールされるコントローラ VM が不要になりました。

さらに、クラスタの展開後、継続的な管理のために Intersight 内で新しい HX クラスタが自動的に登録されます。

Chapter4. インストール

- 設置の概要

- HX Connect へのログイン

設置の概要

（注）

以前にHyperFlexクラスタノードが他のHyperFlexクラスタの一部であった場合（または工場出荷前の場合）、クラスタの導入を開始する前にノードのクリーンアップ手順を実行します。詳細については、 『HyperFlex Customer Cleanup Guides for FI and Edge』を参照してください。

Edge 導入のためのインストール ワークフローの概要を示す次の表を参照してください。手順 1 ～ 3は、1 GE および 10 GE の同で共通です。ただし、ステップ 4 は 1 GE の導入に適用され、残りの手順 5 ～ 6 は 10 GE の導入に適用されます。

手順

説明

参照先

1GE & 10GE、1GE、または 10GE に適用可能

1

インストール前のチェックリストに記入します。

スイッチの設定に基づいて、以下から選択します。

- シングル スイッチの設定 または、

- デュアル スイッチの設定 または、

- 10/25GE スイッチの設定

- ネットワークの共通要件

1GE & 10GE

2

インストールの前提条件を準備します。

- Cisco HyperFlex ノードの設置

- Cisco Integrated Management Controller（CIMC）用のネットワーキングを設定します。

- ファームウェア バージョンの確認

1GE & 10GE

3

Cisco HX Data Platform インストーラをダウンロードして導入します。

Cisco HX Data Platform インストーラの導入

1GE & 10GE

4

Cisco HyperFlex Edge クラスタを展開します。

次の手順を実行して Edge クラスタを設定し、インストールが成功したことを確認します。

- HyperFlex クラスタの設定

- Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認

1GE のみ

5

特定の設定タスクを完了するには、インストーラ VM に SSH 接続し、スクリプトを実行します。

(10/25GE のみ) 設定スクリプトの実行

10GE のみ

[6]

Cisco HyperFlex Edge クラスタを展開します。

(10/25GE のみ) HyperFlex クラスタの設定

10GE のみ

Cisco HyperFlex ノードの設置

Cisco HX220c M5 HyperFlex ノードの設置については、『Cisco HX220c M5 HyperFlex Node Installation Guide』を参照してください。

重要

CIMC 設定のために、コンソール ドングルを使用して VGA モニタとキーボードを接続できます。サーバ背面の VGA ポートと USB ポートに直接接続することもできます。または、ネットワークで DHCP サーバを利用できる場合は、CIMC の Lights-Out 設定を実行できます。

Cisco Integrated Management Controller の設定

CIMC ネットワークの設定方法（静的割り当てまたは DHCP 割り当て）を 1 つ選択します。

- CIMC の設定：静的割り当て

- CIMC の設定：DHCP 割り当て

CIMC の設定：静的割り当て

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を設定するには、CIMC スタンドアロン モードを有効にして、CIMC パスワードと設定を指定し、KVM を使用して静的 IP アドレスを手動で設定する必要があります。そのためには、モニタとキーボードを使用して各サーバに物理的にアクセスする必要があります。各サーバを 1 台ずつ設定する必要があります。

アウトオブバンド用途では専用 CIMC 管理ポートを使用することもできます。ユーザーはアップストリーム スイッチの設定を計画する際は、この 3 番目の 1GE ポートを考慮する必要があります。また、ユーザーは CIMC の設定時に CIMC を専用モードに設定する必要があります。CIMC を専用 NIC モードで設定するには、Cisco UCS C- シリーズのマニュアルを参照してください。設定を保存する前に、[NIC properties] で NIC モードを [dedicated] に設定します。

始める前に

- インストール前のチェックリストの説明のとおりに、すべてのイーサネット ケーブルが接続されていることを確認します。

- VGA ドングルをサーバに差し込み、モニタと USB キーボードを接続します。

手順

ステップ 1

サーバの電源を投入して、画面にシスコロゴが表示されるまで待機します。

ステップ 2

ブート オプションのプロンプトが表示されたら、F8 を押して Cisco IMC 設定ユーティリティを起動します。

ステップ 3

[CIMC User Details] で、[current CIMC password] に password と入力して、新しい CIMC パスワードを 2 回入力し、Enter を押して新しいパスワードを保存します。

重要

システムには、インストール時に変更する必要があるデフォルト パスワード Cisco123 が付属しています。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

ステップ 4

[IP (Basic)] では、[IPV4] をオン、[DHCP enabled] をオフにして、[CIMC IP]、[Prefix/Subnet] マスク、および [Gateway] の値を入力します。

ステップ 5

[VLAN (Advanced)] の [VLAN enabled] をオンにして、以下を実行します。

- トランク ポートを使用する場合は、適切な [VLAN ID] を設定します。

- アクセス ポートを使用する場合は、このフィールドを空白のままにします。

ステップ 6

残りの設定はデフォルトのままにします。F10 を押して設定を保存し、ESC を押してユーティリティを終了します。

ステップ 7

Web ブラウザで CIMC ページ（https://CIMC IP address）に直接移動します。

ステップ 8

ユーザ名 admin と新しい CIMC パスワードを入力し、[Log In] をクリックします。

ステップ 9

[Server] > [Power Policies] で、目的の操作に合わせて電源ポリシーを手動で設定します。

サーバのデフォルトは、工場出荷時に [Power Off] 電力復元ポリシーに設定されています。

次のタスク

仮想 KVM コンソールを使用することも、引き続き物理 KVM を使用することもできます。SD カードには工場出荷時に ESXi がプリインストールされており、インストール時に自動的に起動します。

CIMC の設定：DHCP 割り当て

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を設定するには、CIMC スタンドアロン モードを有効にして、CIMC パスワードと設定を指定し、DHCP を使用して取得したダイナミック IP アドレスを設定する必要があります。これには追加のネットワーク設定が必要ですが、HyperFlex Edge ノードの Lights-Out 設定を有効にすることで設定が簡単になります。すべてのサーバによって自動的かつ同時にアドレスがリースされて、展開時間が短縮されます。

始める前に

- インストール前のチェックリストの説明のとおりに、すべてのイーサネット ケーブルが接続されていることを確認します。

- DHCP サーバが正しく設定され、有効なスコープで稼働していることを確認します。

- DHCP サーバが管理 VLAN で直接リッスンしているか、またはスイッチに IP ヘルパーが設定されていることを確認します。

- インバンド CIMC かアウトオブバンド CIMC のどちらかに決定します。

- インバンド CIMC を使用する場合は、正しい DHCP VLAN に一致するように、すべての HyperFlex Edge スイッチ ポートにネイティブ VLAN を設定します。これは、確実に CIMC がアドレスを自動的にリースできるようにする唯一の方法です。

- アウトオブバンド CIMC を使用する場合は、DHCP VLAN でアクセス モード専用のスイッチ ポートを設定します。

手順

ステップ 1

電源ケーブルを接続します。

ステップ 2

DHCP ログまたはリース テーブルにアクセスして、取得された CIMC アドレスを特定します。

ステップ 3

C220-<S/N> のホスト名を検索して HyperFlex サーバを見つけ、HX Data Platform インストーラへの入力が必要なアドレスをメモします。

次のタスク

DHCP を使用する場合は、HyperFlex Data Platformのインストールを開始する前にユーザ定義の CIMC パスワードを手動で設定する必要があります。Web UI または CLI セッションのいずれかを使用して、新しいパスワードを設定します。デフォルトのパスワード（password）は変更する必要があります。変更しないとインストールに失敗します。

ファームウェア バージョンの確認

現在の BIOS、CIMC、SAS HBA、およびドライブのファームウェア バージョンを表示して、それらのバージョンが、リリース ノートのデータと一致していることを確認します。

手順

ステップ 1

お使いのブラウザで https://<CIMC IP> にアクセスして、CIMC Web UI にログインします。

ステップ 2

ナビゲーション ウィンドウで [Server] をクリックします。

ステップ 3

[Server] ページで [Summary] をクリックします。

ステップ 4

[Server Summary] ページの [Cisco Integrated Management Controller (CIMC) Information] セクションで、[BIOS Version] と [CIMC Firmware Version] を見つけてメモします。

ステップ 5

CIMC で [Inventory] > [PCIe Adapters] に移動し、[SAS HBA Version] を見つけてメモします。

ステップ 6

CIMC で [Inventory] > [Storage Adapters] に移動します。

ステップ 7

使用しているサーバの種類に応じて、次のいずれかに移動します。

1. M4 の場合は、[UCSC-SAS12GHBA] > [Details] > [Physical Drive Info] に移動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。

2. M5 の場合は、[UCSC-SAS-M5] > [Details] > [Physical Drive Info] に移動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。

ステップ 8

現在の BIOS、CIMC、SAS HBA、およびドライブのファームウェア バージョンと、Cisco HyperFlex Edge とファームウェアの互換性マトリックスに記載されているバージョンを比較します。

ステップ 9

最小バージョンを満たしていない場合、互換性マトリックスの Host Update Utility（HUU）ダウンロード リンクを基に、システムで実行中のファームウェアのバージョン（Cisco 仮想インターフェイス カード（VIC）、PCI アダプタ、RAID コントローラ、ドライブ（HDD/SSD）ファームウェアを含む）をアップグレードします。Cisco HUU ユーザ ガイドの最新および以前のリリースは、http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html で確認できます。

Cisco HX Data Platform インストーラの導入

HX データ プラットフォーム インストーラは、ESXi サーバと、VMware ワークステーション、VMware Fusion、または仮想ボックスに展開できます。HyperFlex ソフトウェアは、オープン仮想アプライアンス（OVA）ファイル形式の導入可能な仮想マシンとして配布されます。VMware vSphere（シック）クライアントを使用して HX Data Platform インストーラを展開するには、次の手順を使用します。

手順

ステップ 1

HX Data Platform インストーラ OVA を Cisco.com からダウンロードし、このパッケージをローカルに保存します。

ダウンロードしたバージョンが、展開に推奨されるバージョンと一致することを確認します。

ステップ 2

vSphere クライアントを使用して vCenter にログインします。

ステップ 3

[File] > [Deploy OVF Template] を選択します。

ステップ 4

[Deploy OVF Template] ウィザードの [Source] ページで、ソースの場所を指定して [Next] をクリックします。

ステップ 5

[OVF Template Details] ページで、情報を確認して [Next] をクリックします。

ステップ 6

（オプション）[Name and Location] ページで、仮想アプライアンスの名前と場所を編集し、[Next] をクリックします。

ステップ 7

[Host/Cluster] ページで、導入先のホストまたはクラスタを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 8

[Resource Pool] ページで、OVF テンプレートを実行するリソース プールを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 9

[Storage] ページで、導入した OVF テンプレートの保存先のデータストアを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 10

[Disk Format] ページで、仮想マシンの仮想ディスクの保存ディスク形式を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 11

[Network Mapping] ページで、OVF テンプレートで指定されているネットワークごとに [Destination Network] 列を右クリックし、インフラストラクチャのネットワークを選択して [Next] をクリックします。

ステップ 12

インストーラ VM の OVF プロパティ（ホスト名、デフォルト ゲートウェイ、DNS サーバ、IP アドレス、サブネット マスク）を指定します。

または、DHCP で割り当てられるアドレス用にすべての OVF プロパティを空白のままにします。

ステップ 13

[Ready to Complete] ページで [Power On After Deployment] を選択し、[Finish] をクリックします。

HyperFlex クラスタの設定

手順

ステップ 1

Web ブラウザでインストーラ VM の IP アドレスを入力し、[Accept] または [Continue] をクリックして SSL 証明書エラーを回避します。

ステップ 2

ログイン画面の右下隅に表示される HyperFlex インストーラの [Build ID] を確認します。

ステップ 3

ユーザー名 root とパスワード Cisco123 を使用して Cisco HX Data Platform にログインします。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。HyperFlex オンプレミス インストーラでは、導入の一部としてルート パスワードを変更する必要があります。新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。設定の手順のこの時点で、新しいパスワードを使用します。

ステップ 4

エンド ユーザ ライセンス契約を確認し、[I accept the terms and conditions] をオンにして [Login] をクリックします。

ステップ 5

[Workflow] ページで、[Cluster Creation with HyperFlex Edge] をクリックします。

ステップ 6

クラスタ作成を実行するために、必要な設定データとともに JSON configuration ファイルをインポートすることもできます。次の 2 つの手順は、JSON ファイルをインポートする場合はオプションです。インポートしない場合には、データを必須フィールドに手動で入力できます。

（注）

初めてのインストールでは、ファクトリ プレインストール JSON ファイルの調達についてシスコの担当者に問い合わせてください。

1. [Select a file] をクリックして、使用する JSON ファイルを選択して設定をロードします。[Use Configuration] を選択します。

2. インポートした Cisco UCS Manager の値が異なる場合は、[Overwrite Imported Values] ダイアログボックスが表示されます。[Use Discovered Values] を選択します。

ステップ 7

[Credentials] ページで次のフィールドに値を入力し、[Continue] をクリックします。

名前

説明

Cisco IMC クレデンシャル

Cisco IMC ユーザー名

Cisco IMC ユーザー名。デフォルトのユーザ名は admin です。

Password

CIMC パスワード。デフォルトのパスワードは password です。

vCenter クレデンシャル（vCenter Credentials）

vCenter サーバ

vCenter サーバの FQDN または IP アドレス。vCenterのルート レベル管理者権限があるアカウントを使用する必要があります。

ユーザ名

管理者ユーザ名。

Admin Password

管理者パスワード。

[Hypervisor Credentials]

Admin User Name

管理者ユーザ名。デフォルトのユーザ名は root です。

ハイパーバイザ パスワード

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

次のスクリーンショットを参照して、このページのフィールドに入力してください。

ステップ 8

[IP Addresses] ページで、サーバごとに割り当てられたアドレスを入力します。

名前

説明

Cisco IMC

Cisco IMCのIPアドレス

ハイパーバイザ

ハイパーバイザの管理 IP

ストレージ コントローラ

ストレージ コントローラの管理 IP

クラスタの IP アドレス

クラスタ管理 IP アドレス

サブネット マスク

クラスタ管理のサブネットマスク

ゲートウェイ

クラスタ管理 IP のゲートウェイ IP アドレス

次のスクリーンショットを参照して、このページのフィールドに入力してください。

ステップ 9

[クラスタ設定 (Cluster Configuration)] ページで次のフィールドに値を入力し、[続行 (Continue)] をクリックします。

（注）

導入前ワークシートを使用してすべてのフィールドに値を入力します。

名前

説明

Cisco HX Cluster

クラスタ名

HyperFlex ストレージ クラスタの名前（ユーザが指定した名前）。

レプリケーション ファクタ

3.x ビルドの場合、レプリケーション係数は 2 に固定されます。

HX Edge 展開用のレプリケーション係数 2 に設定する必要があります。レプリケーション ファクタ 3 は HX Edge 導入にはサポートされていません。

Controller VM

Create Admin Password

コントローラ VM のデフォルト パスワードはありません。ユーザーはこのフィールドを設定する必要があります

Confirm Admin Password

管理者パスワードを確認します。

[vCenter Configuration]

vCenter データセンター名（vCenter Datacenter Name）

HyperFlex ホストが追加された vCenter データセンターの名前。

vCenter Cluster Name

HyperFlex ホストが追加された vCenter クラスタの名前。

システム サービス

DNS Server(s)

各 DNS サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

NTP Server(s)

各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

重要

信頼性の高い NTP サーバが必要です。

Time Zone

コントローラ VM のローカル タイム ゾーン。

[Connected Services]

[Enable Connected Services] （推奨）

オンにして、接続サービスを有効にします。

（注）

接続サービスを有効にして Cisco TAC にメール アラートを送信できるようにすることを強く推奨します。

チケット通知の送信先：例：admin@cisco.com

サービス要求通知を受信する電子メール アドレス。

Advanced Networking

Management VLAN Tag

Data VLAN Tag

トランク ポートを使用している場合は、適切な VLAN タグを入力します。VLAN タグは、トランク モードを使用する場合は異なる必要があります。

アクセス ポートを使用している場合は、両方の VLAN タグに 0 を入力します。

（注）

トランク ポートを使用している場合は、0 を入力しないでください。

Management vSwitch

Data vSwitch

自動的に挿入された vSwitch 名を変更しないでください。

Advanced Configuration

Enable Jumbo Frames on Data Network

このチェックボックスをオフにして、HyperFlex Edge 展開で標準サイズのパケットが使用されるようにする必要があります。ネットワーク構成によっては、必要に応じて 10/25GE 展開のジャンボ フレームを有効にすることができます。導入を容易にするため、このオプションをオフにすることをお勧めします。

Clean up disk partitions

HX ストレージ クラスタの各ノードから既存のデータとパーティションをすべて削除する場合はオンにします。たとえば、以前にもクラスタにソフトウェアをインストールしている場合などにオンにします。

Optimize for VDi only deployment

VDI 導入を最適化する場合はオンにします。

vCenter Single-Sign-On Server

Cisco TAC からの指示がある場合にのみ、このフィールドに値を入力します。

次のスクリーンショットを参照して、このページのフィールドに入力してください。

ステップ 10

導入が完了すると、[Summary Deployment] ページに導入の詳細に関する概要が表示されます。

次のタスク

HX Data Platform Plug-in のインストールを確認します。Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認 を参照してください

Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認

手順

ステップ 1

vSphere Web Client を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。

ステップ 2

[vCenter Inventory Lists] で、Cisco HX Data Platform が表示されていることを確認します。

Cisco HX Data Platform のエントリが表示されない場合は、vCenter からログアウトしてブラウザを閉じ、再度ログインします。ほとんどの場合はこの操作で問題が解決します。

vCenter からログアウトしても問題が解決しない場合は、vSphere Web Client の再起動が必要な可能性があります。VCSA に SSH 接続して service vsphere-client restart を実行します。Windows vCenter の場合は、MMC のサービス ページで VMware vSphere Web Client を再起動します。

ステップ 3

新しいクラスタがオンラインであり登録済みになっていることを確認します。

(10/25GE のみ) 設定スクリプトの実行

次の手順を使用して設定スクリプトを実行し、10/25GE Edge 展開の最初の段階を開始します。

（注）

実行設定スクリプトは、3.5. x リリースおよびそれ以前のすべてのリリースに必要な手順です。

手順

ステップ 1

インストーラ VM に SSH 接続します。

ステップ 2

~ #hx_edge コマンドを実行し、設定スクリプトを開始します。

ステップ 3

インタラクティブ モードで続行するには、y を入力します。

ステップ 4

画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。

ステップ 5

すべての情報を入力して確定したら、y と入力し、Enter を押します。10/25GE Edge 展開の最初の段階が始まります。

ステップ 6

設定タスクが完了するまでには、数分間かかります。さまざまなタスクの完了ステータスを確認するには、概要ビューを確認します。

(10/25GE のみ) HyperFlex クラスタの設定

手順

ステップ 1

Web ブラウザでインストーラ VM の IP アドレスを入力し、[Accept] または [Continue] をクリックして SSL 証明書エラーを回避します。

ステップ 2

ログイン画面の右下隅に表示される HyperFlex インストーラの [Build ID] を確認します。

ステップ 3

ユーザ名 root とパスワード Cisco123 を使用して、Cisco HX Data Platform インストーラにログインします。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。HyperFlex オンプレミス インストーラでは、導入の一部としてルート パスワードを変更する必要があります。新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。設定の手順のこの時点で、新しいパスワードを使用します。

ステップ 4

エンド ユーザ ライセンス契約を確認し、[I accept the terms and conditions] をオンにして [Login] をクリックします。

ステップ 5

[Workflow] ページで、[Cluster Creation with HyperFlex Edge] をクリックします。

ステップ 6

[Credentials] ページで次のフィールドに値を入力し、[Continue] をクリックします。

名前

説明

vCenter クレデンシャル（vCenter Credentials）

vCenter サーバ

vCenter サーバの FQDN または IP アドレス。vCenter のルート レベル管理者権限があるアカウントを使用する必要があります。

ユーザ名

管理者ユーザ名。

Admin Password

管理者パスワード。

CIMC Credentials

CIMC User Name

CIMC ユーザ名。デフォルトのユーザ名は admin です。

Password

CIMC パスワード。デフォルトのパスワードは password です。

[Hypervisor Credentials]

Admin User Name

管理者ユーザ名。デフォルトのユーザ名は root です。

Admin Password

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

ステップ 7

[IP アドレス (IP Addresses)] ページで、サーバごとに割り当てられたアドレスを入力します。

名前

説明

Cisco IMC

Cisco IMCのIPアドレス

ハイパーバイザ

ハイパーバイザの管理 IP

ストレージ コントローラ

ストレージ コントローラの管理 IP

クラスタの IP アドレス

クラスタ管理 IP アドレス

サブネット マスク

クラスタ管理のサブネットマスク

ゲートウェイ

クラスタ管理 IP のゲートウェイ IP アドレス

ステップ 8

[クラスタ設定 (Cluster Configuration)] ページで次のフィールドに値を入力し、[続行 (Continue)] をクリックします。

（注）

導入前ワークシートを使用してすべてのフィールドに値を入力します。

名前

説明

Cisco HX Cluster

クラスタ名

HyperFlex ストレージ クラスタの名前（ユーザが指定した名前）。

Replication Factor

HyperFlex Edge 導入用に、リプリケーション ファクタは 2 に固定されています。

重要

HX Edge 導入用のレプリケーション ファクタ 2 を選択する必要があります。レプリケーション ファクタ 3 は HX Edge 導入にはサポートされていません。

Controller VM

Create Admin Password

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

Confirm Admin Password

管理者パスワードを確認します。

[vCenter Configuration]

vCenter データセンター名（vCenter Datacenter Name）

HyperFlex ホストが追加された vCenter データセンターの名前。

vCenter Cluster Name

HyperFlex ホストが追加された vCenter クラスタの名前。

システム サービス

DNS Server(s)

各 DNS サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

NTP Server(s)

各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

重要

信頼性の高い NTP サーバが必要です。

Time Zone

コントローラ VM のローカル タイム ゾーン。

自動サポート

Enable Auto Support (Recommended)

自動サポートを有効にする場合にオンにします。

（注）

自動サポートを有効にして Cisco TAC にメールアラートを送信できるようにすることを強く推奨します。

サービスチケット通知をに送信します (例: name@company.com)。

サービス要求通知を受信する電子メール アドレス。

ステップ 9

[高度なクラスタ設定 (Advanced Cluster Configuration)] ページで次のフィールドに値を入力し、[開始 (Start)] をクリックします。

名前

説明

Advanced Networking

アップリンク スイッチの速度

10/25GEのラジオ ボタンをオンにします。[MAC アドレス プレフィックス (MAC Address Prefix)] フィールドが表示されます。MAC アドレス プレフィックスを設定します。

（注）

MAC アドレス プレフィックスは、Cisco VIC の仮想インターフェイスに一意の MAC アドレスを割り当てるために使用されます。既存のネットワーク機器と重複しないように、一意の範囲を選択してください。

Management VLAN Tag

Data VLAN Tag

トランク ポートを使用している場合は、適切な VLAN タグを入力します。VLAN タグは、トランク モードを使用する場合は異なる必要があります。

アクセス ポートを使用している場合は、両方の VLAN タグに 0 を入力します。

（注）

トランク ポートを使用している場合は、0 を入力しないでください。

Management vSwitch

Data vSwitch

自動的に挿入された vSwitch 名を変更しないでください。

Advanced Configuration

Enable Jumbo Frames on Data Network

10/25G 展開のジャンボ フレームを有効にするには、チェックを付けます。

Clean up disk partitions

HX ストレージ クラスタの各ノードから既存のデータとパーティションをすべて削除する場合はオンにします。たとえば、以前にもクラスタにソフトウェアをインストールしている場合などにオンにします。

Optimize for VDi only deployment

VDI 導入を最適化する場合はオンにします。

vCenter Single-Sign-On Server

Cisco TAC からの指示がある場合にのみ、このフィールドに値を入力します。

すべてのクラスタ設定タスクの進捗状況は、[Progress] ページで確認します。導入が完了するまでに 20 ～ 45 分かかります。

ステップ 10

導入が完了すると、[Summary Deployment] ページに導入の詳細に関する概要が表示されます。

次のタスク

HX Data Platform Plug-in のインストールを確認します。Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認 を参照してください

HX Connect へのログイン

Cisco HyperFlex Connect は、HX Storage Cluster モニタリングへの HTML5 ベースのアクセス、およびレプリケーション、暗号化、データストア、および仮想マシンのタスクを提供します。この手順では、HX Connect の起動およびログインの概要を説明します。HX Connect へのログイン手順の詳細については、『Cisco HyperFlex データ プラットフォーム管理者ガイド』を参照してください。

手順

ステップ 1

任意のブラウザで https://Cluster_IP/ またはhttps://FQDN にアクセスして、HX Connect UI を起動します。

ステップ 2

次のクレデンシャルでログインします。

- ユーザ名—admin

- パスワード—クラスタのインストール中に設定されたパスワードを使用します。

次のタスク

HyperFlex クラスタが実稼働で使用できるようになる前に、インストール後のスクリプトを実行します。1GE と 10/25GE のどちらのスイッチ設定を実行しているかに応じて、次を参照してください。

- （1 GbE のみ）インストール後のスクリプトの実行

- (10/25GE のみ) インストール後のスクリプトの実行

Chapter5. インストール後のタスク

- （1 GbE のみ）インストール後のスクリプトの実行

- (10/25GE のみ) インストール後のスクリプトの実行

（1 GbE のみ）インストール後のスクリプトの実行

手順

ステップ 1

Web ブラウザで http://<installer VM IP address>/mssh に移動し、ユーザ名 root とパスワードでログインして、~#post_install.py を実行します。

ステップ 2

Enter を押して、Web ベースの SSH ウィンドウでインストール後のタスクを開始します。

インストール後のスクリプトの実行時に、次のオプションが表示されます。

Select post_install workflow-

1. New/Existing Cluster
2. Expanded Cluster
3. Generate Certificate

Note:  Workflow No.3 is mandatory to have unique SSL certificate in the cluster.
By Generating this certificate, it will replace your current certificate.
If you're performing cluster expansion, then this option is not required.

要件ごとに次のいずれかのオプションを選択します。

- 1: 新しく作成されたクラスタまたは既存のクラスタでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトはクラスタ内のすべてのノードでインストール後の操作を実行します。

- 2: 拡張ワークフローを実行した後、拡張ノードまたは新しく追加されたノードでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトは拡張されたノードのリストを取得し、拡張されたノードでインストール後の操作を実行します。

- 3: クラスタ内に固有の SSL 証明書を設定します。このオプションを選択すると、現在の証明書が新しく作成された SSL 証明書に置換されます。このオプションは、クラスタの拡張には必要ありません。

ステップ 3

画面の指示に従って、インストールを完了します。

post_install スクリプトによって以下の操作が実行されます。

- vCenter ホストへのライセンス付与。

- ベスト プラクティスに基づくクラスタの HA/DRS の有効化。

- vCenter での SSH/シェル警告の抑制。

- ベスト プラクティスに沿った VMotion の設定。

- ゲスト VLAN/ポートグループの追加。

- HyperFlex Edge 設定のチェックの実行。

Post_install ワークフローが正常に完了すると、選択したオプションに基づいて実行された設定の概要が [Cluster summary (クラスタ概要)] の下に表示されます。

(10/25GE のみ) インストール後のスクリプトの実行

手順

ステップ 1

Web ブラウザで http://<installer VM IP address>/mssh に移動し、ユーザ名 root とパスワードでログインして、~#post_install を実行します。

ステップ 2

Enter を押して、Web ベースの SSH ウィンドウでインストール後のタスクを開始します。

インストール後のスクリプトの実行時に、次のオプションが表示されます。

Select post_install workflow-

1. New/Existing Cluster
2. Expanded Cluster
3. Generate Certificate

Note:  Workflow No.3 is mandatory to have unique SSL certificate in the cluster.
By Generating this certificate, it will replace your current certificate.
If you're performing cluster expansion, then this option is not required.

要件ごとに次のいずれかのオプションを選択します。

- 1: 新しく作成されたクラスタまたは既存のクラスタでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトはクラスタ内のすべてのノードでインストール後の操作を実行します。

- 2: 拡張ワークフローを実行した後、拡張ノードまたは新しく追加されたノードでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトは拡張されたノードのリストを取得し、拡張されたノードでインストール後の操作を実行します。

- 3: クラスタ内に固有の SSL 証明書を設定します。このオプションを選択すると、現在の証明書が新しく作成された SSL 証明書に置換されます。このオプションは、クラスタの拡張には必要ありません。

ステップ 3

画面の指示に従って、インストールを完了します。

post_install スクリプトによって以下の操作が実行されます。

- vCenter ホストへのライセンス付与。

- ベスト プラクティスに基づくクラスタの HA/DRS の有効化。

- vCenter での SSH/シェル警告の削除。

- ベスト プラクティスに沿った VMotion の設定。

- 新しい VM ポートグループの追加。

- HyperFlex Edge ヘルス チェックを実行します。

Post_install ワークフローが正常に完了すると、選択したオプションに基づいて実行された設定の概要が [Cluster summary (クラスタ概要)] の下に表示されます。

vMotion の自動設定

post_install スクリプトにより、ネットワーク トポロジに基づいて VMotion が自動的に設定されます。

1GE シングル スイッチの考慮事項

- 自動設定でサポートされるのは、トランク ポート、および専用 VMotion VLAN を使用する設定のみです。

- アクセス ポートまたは共有 VMotion VLAN を使用する場合は、既存の管理 VMKernel ポート（vmk0）で VMotion を手動で設定する必要があります。

- VMotion は、1GE 管理および VM ネットワーク アップリンクで共有されます。

- VMotion によってリンクが完全な飽和状態にならないように、デフォルトの 500 Mbps トラフィック シェーパーで新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。このデフォルト値は、post_install の実行後に変更できます。トラフィック シェーピングの手動設定を参照してください。

1GE デュアル スイッチの考慮事項

- VMotion は専用の 1GE アップリンクで設定されます。

- 新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。通常のネットワーク状態でストレージ データと VMotion が分離されるように、フェールオーバー順序が自動設定されます。

- この設定では、トラフィック シェーパーは不要です。

10/25GE スイッチの考慮事項

- VMotionvMotion は、専用の vMotion vSwitch 上で専用のアクティブ/スタンバイ vNIC と共に設定されています。

- 新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。通常のネットワーク状態でストレージ データと VMotion が分離されるように、フェールオーバー順序が自動設定されます。

- この設定ではトラフィック シェーパーは必要ありませんが、帯域幅は管理、VMotion、およびゲスト VM ポート グループで共有されます。ネットワーク要件に応じて、オプションのトラフィック シェーパーを適用することができます。

vMotion の手動設定

VMotion は、環境のニーズに合わせてさまざまな方法で設定できます。このタスクでは可能な設定を 1 つ取り上げますが、この手順ではそれ以外の設定も予期されるとともに許可されます。

この設定では、ポート 1 でトランキングされる固有の VLAN を VMotion に使用します。

手順

ステップ 1

vSphere Web Client を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。

ステップ 2

[vCenter Inventory Lists] で HyperFlex ホストをクリックして、[Manage > Networking] > [Virtual Switches] に移動します。

ステップ 3

[Add Host Networking] をクリックします。

ステップ 4

[Add Network Wizard: Connection Type] ページで、[VMkernel]、[Next] の順にクリックします。

ステップ 5

[Use vswitch-hx-inband-mgmt] をクリックして [Next] をクリックします。

ステップ 6

固有の [Network Label]（vMotion など）を入力して、正しい [VLAN ID] を入力し、[Use this port group for vMotion] をオンにして [Next] をクリックします。

ステップ 7

[Use the following IP settings] をクリックしてスタティック IPv4 アドレスと [Subnet Mask] を入力し、[Next] をクリックします。

ステップ 8

設定を確認して [Finish] をクリックします。

ステップ 9

すべての HyperFlex ホストと、HyperFlex ストレージ クラスタ内のコンピューティング専用ホストに対してこの手順を繰り返します。

トラフィック シェーピングの手動設定

共有アップリンクでのネットワークの輻輳を防ぐためのベスト プラクティスは、VMotion インターフェイスでトラフィック シェーピングを有効にすることです。トラフィック シェーパーを設定しないと、VMotion トラフィックによって、同じ物理 1 GE ポートを共有する管理トラフィックと VM ゲスト トラフィックが、このポートを使用できなくなります。VMware vSphere 標準スイッチでは、出力トラフィックのシェーピングのみを設定できます。

手順

ステップ 1

vSphere Web Client を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。

ステップ 2

[vCenter Inventory Lists] で HyperFlex ホストをクリックして、[Manage > Networking] > [Virtual Switches] に移動します。

ステップ 3

VMotion ポートグループが含まれる vSwitch を選択します。

ステップ 4

VMotion ポートグループ名をクリックして、[Edit Settings]（鉛筆アイコン）をクリックします。

ステップ 5

左側のメニューで [Traffic shaping] を選択します。

ステップ 6

オーバーライド ボックスをオンにし、トラフィック シェーパーを有効にします。

ステップ 7

平均帯域幅とピーク帯域幅を、環境のニーズに対応した値に設定します。たとえば、1 GE アップリンクで使用可能な総帯域幅の 50% を表す 500,000 kbit/sec を両方の帯域幅に使用できます。

ステップ 8

[OK] を選択して設定内容を保存します。

（注）

平均帯域幅を希望の設定値に設定するときには注意してください。ピーク帯域幅はバースト トラフィックにのみ機能し、VMotion の動作に対してはすぐに不足します。

Chapter6. 付録

- ネットワーク設定例

ネットワーク設定例

1GE シングル スイッチ

トランク ポートを使用している Nexus 5548

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
…
interface Ethernet2/11
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/12
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/13
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/14
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/15
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/16
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000

トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description HX-01-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
description HX-01-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
description HX-02-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/4
description HX-02-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
description HX-03-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
description HX-03-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk

1GE デュアル スイッチ

トランク ポートを使用している Nexus 5548

この設定では、ネイティブ vlan 105 を使用しているインバンド管理とともに DHCP を使用します。このスイッチは両方の 1GE LOM に接続して、dhcp relay を使用します。

ip dhcp relay
…
interface Vlan105
ip address 10.1.2.1/24
ip dhcp relay address 10.1.1.2
no shutdown
vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-DHCP-CIMC
…
interface Ethernet2/11
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/12
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/13
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/14
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/15
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/16
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。dhcp relay コマンドと interface Vlan 105 コマンドは削除します。

トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T

この設定では、vlan 105 に静的に割り当てられている CIMC IP を使用します。すべてのトランク インターフェイスですべての vlans が許可されます。セキュリティ上の理由から、すべてのポート設定に switchport trunk allowed vlan ステートメントを追加し、VLAN を HyperFlex の導入に必要なものに限定することを推奨します。

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-CIMC
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/4
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。

10GE デュアル スイッチ

トランク ポートを使用している Nexus 9000

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-DHCP-CIMC
...
interface Ethernet1/35
description M5-Edge-Node1-VIC1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/36
description M5-Edge-Node1-VIC2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/37
description M5-Edge-Node2-VIC1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/38
description M5-Edge-Node2-VIC2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/39
description M5-Edge-Node3-VIC1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/40
description M5-Edge-Node3-VIC2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

トランク ポートを使用している Catalyst 9300

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-CIMC
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description M5-Edge-16W9-LOM1
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/2
description M5-Edge-16W9-LOM2
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/3
description M5-Edge-16UQ-LOM1
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/4
description M5-Edge-16UQ-LOM2
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/5
description M5-Edge-05G9-LOM1
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/6
description M5-Edge-05G9-LOM2
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk