Chapter1. 概要

- はじめに

はじめに

Cisco HyperFlex は現在、次の 2 つのコマンドライン インターフェイス（CLI）をサポートしています。

- hxcli

- stcli

Cisco HyperFlex hxcli コマンドは、stcli コマンドに代わるものです。可能な場合は、hxcli コマンドを使用してください。これは、同等の stcli コマンドよりもはるかに高速に実行されるためです。

対象読者

Cisco HyperFlex CLI は、お客様とパートナーが使用するためのものです。高度な操作を実行する場合は、TAC の支援を求めてください。

Chapter2. hxcli コマンド

hxcli コマンド

HX Data Platform コマンド ライン インターフェイス（CLI）コマンドは、すべて hxcli で始まります。

hxcli [-h] {about | cluster | dataprotection | datastore | disk | encryption | events | node | security | services | tasks | iscsi | vcenter | version}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

iscsi

いずれか 1 つが必須。

iSCSI 名前空間でサポートされているコマンド。

（注）

hxcli iscsi コマンドについては、このガイドを参照してください。他の hxcli コマンドの詳細については、 HX CLI Reference を参照してください。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

hxcli コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster コマンド

クラスタの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli cluster {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster のヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster about コマンド

サーババージョンと、ストレージクラスタ内の各ノードの製品の詳細についての情報を表示します。

hxcli cluster about {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster about に関するヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster about コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster detail コマンド

ストレージクラスタ内の各ノードの詳細な構成情報が表示されます。

hxcli cluster detail {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster detail クラスタの詳細のヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster detail コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster health コマンド

ストレージクラスタの復元力の状態を表示します。

hxcli cluster health {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

クラスタ正常性のヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster health コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster info コマンド

ストレージクラスタ内の各ノードの詳細な構成、キャパシティ、状態、およびディスク情報が表示されます。

hxcli cluster info {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster info のヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster info コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster shutdown コマンド

Hyperflex ストレージ クラスタをシャットダウンします。

hxcli cluster shutdown {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster shutdown のヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster shutdown コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster start コマンド

HyperFlex クラスタを開始します。

hxcli cluster start {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster start に関するヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster start コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster stats コマンド

クラスタ容量の節約とキャパシティの統計情報に関連する情報を表示します。

hxcli cluster stats {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster stats のヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster stats コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli cluster コマンド

クラスタの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli cluster {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

cluster のヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli cluster コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection コマンド

データ保護名前空間でサポートされているコマンドです。

hxcli dataprotection {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection のヘルプ。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection network コマンド

データ保護ネットワーク名前空間でサポートされているコマンド。

hxcli dataprotection network {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection network のヘルプ。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection network edit コマンド

レプリケーションが設定されているストレージクラスタのIPの範囲を編集し、レプリケーション帯域幅制限をセットするための手段を提供します。

hxcli dataprotection network edit {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection network edit のヘルプ

-b, --bandwidth int

レプリケーションの着信および発信帯域幅(メガビット/秒)。（デフォルトは -1）

-s, --beginAddress string

レプリケーションIPプールの開始アドレス。

-e, --endAddress string

レプリケーションIPプールの終了アドレス。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

stcli services asup コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection network info コマンド

ストレージクラスタで設定されているレプリケーションネットワークに関する詳細情報を表示します。

hxcli dataprotection network info {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection network info のヘルプ

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection network info コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup コマンド

データ保護 svgroup 名前空間でサポートされているコマンドです。

hxcli dataprotection svgroup {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup のヘルプ。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup create コマンド

HX iSCSI LUN のストレージ ボリューム グループを作成します

hxcli dataprotection svgroup create {flags}

エイリアス（Alias）

create を指定するショートカットとしてエイリアス「cr」を使用することもできます。

hxcli dataprotection svgroup cr [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup create のヘルプ。

-d, --description string

グループの説明です。

-m, --members string

このグループのメンバー。HX iSCSI LUNのシリアル番号のカンマ(,)区切りリスト

-n, --name string

グループの名前。

-q, --quiesce

休止

（注）

Cisco HX リリース 5.0(x) ではサポートされていません

-r, --replicationIntervalInMinutes

分単位のレプリケーション間隔

（注）

Cisco HX リリース 5.0(x) ではサポートされていません

-s, --snapshotRetentionCount int

スナップショットの保持制限（デフォルトは 32）

-t, --targetName string

ターゲットの名前。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

（注）

-r, --replicationIntervalInMinutes および -q, --quiesce キーワードはこのリリースでサポートされていません。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup create コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup delete コマンド

HX iSCSI LUN のストレージ ボリューム グループを削除します

hxcli dataprotection svgroup delete {flags}

エイリアス（Alias）

delete を指定するショートカットとして、エイリアス「del」、「remove」、「rm」を使用することもできます。

hxcli dataprotection svgroup del [flags]

hxcli dataprotection svgroup rm [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup delete のヘルプ。

-g, --group-id string

グループの ID。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup delete コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup list コマンド

すべてのストレージ ボリューム グループと各グループの詳細情報を一覧表示します。

hxcli dataprotection svgroup list {flags}

エイリアス（Alias）

create を指定するショートカットとしてエイリアス「ls」、「li」を使用することもできます。

hxcli dataprotection svgroup ls [flags]

hxcli dataprotection svgroup li [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup list のヘルプ。

-g, --group-id string

グループのID

-n, --group-name string

グループの名前。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

--no header

デフォルトまたはカスタム列の出力の形式を使用する場合は、ヘッダー(デフォルトの出力ヘッダー)を出力しません。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot コマンド

データ保護 svgroup 名前空間でサポートされているコマンドです。

hxcli dataprotection svgroup snapshot {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup snapshot のヘルプ。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup snapshot コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot create コマンド

ストレージ ボリューム グループ スナップショットを作成しあｍす。

hxcli dataprotection svgroup snapshot create {flags}

エイリアス（Alias）

create を指定するショートカットとしてエイリアス「cr」を使用することもできます。

hxcli dataprotection snapshot svgroup cr [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup snapshot create のヘルプ。

-d, --description string

スナップショットの説明。

-g, --group-id string

グループの ID。

-q, --quiesce

休止

-s, --snap-name string

スナップショットの名前。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup snapshot create コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot prepare コマンド

ストレージ ボリューム グループ スナップショットの準備をします。

hxcli dataprotection svgroup snapshot prepare {flags}

エイリアス（Alias）

prepare を指定するショートカットとして、エイリアス「pre」を使用することもできます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot pre [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup snapshot prepare のヘルプ。

-g, --group-id string

グループの ID。

-s, --snap-name string

スナップショットの名前。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup snapshot prepare コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot delete コマンド

HX iSCSI LUN のストレージ ボリューム グループを削除します

hxcli dataprotection svgroup snapshot delete {flags}

エイリアス（Alias）

delete を指定するショートカットとして、エイリアス「del」、「remove」、「rm」を使用することもできます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot del [flags]

hxcli dataprotection svgroup snapshot rm [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup delete のヘルプ。

-g, --group-id string

グループの ID。

-s, --snap-id string

スナップショットの ID。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup delete コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot list コマンド

ストレージ ボリューム グループ スナップショットを一覧表示します。

hxcli dataprotection svgroup snapshot list {flags}

エイリアス（Alias）

list を指定するショートカットとしてエイリアス「ls」、「li」を使用することもできます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot ls [flags]

hxcli dataprotection svgroup snapshot li [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

list のヘルプ。

-g, --group-id string

グループの ID。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

-s, --snapshot-id string

スナップショットの ID。

-n, --snapshot-name string

スナップショットの名前。

--no header

デフォルトまたはカスタム列の出力の形式を使用する場合は、ヘッダー(デフォルトの出力ヘッダー)を出力しません。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup snapshot list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli dataprotection svgroup snapshot export コマンド

ストレージ ボリューム グループ スナップショットをエクスポートします。

hxcli dataprotection svgroup snapshot export {flags}

エイリアス（Alias）

export を指定するショートカットとしてエイリアス「exp」を使用することもできます。

hxcli dataprotection snapshot svgroup exp [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

dataprotection svgroup snapshot export のヘルプ。

-g, --group-id string

グループの ID。

-s, --snap-id string

スナップショットの ID。

-t, --target-name string

ターゲットの名前。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

5.0

このコマンドは、Cisco HX リリース 5.0 で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli dataprotection svgroup snapshot export コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli datastore コマンド

データストアの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

datastore {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore create のヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

xcli datastore create コマンド

ストレージの使用およびストレージリソースを管理するためにHXデータプラットフォームプラグインによって使用される論理的コンテナを作成します。

datastore create {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore create コマンドのヘルプを表示します。

-b, --block-size string

ブロックサイズ。[4K|8K]（デフォルトは「8K」）のいずれか

-n, --name string

データストアの新しい名前

-s, --size int

データストアのサイズ

-u, --unit string

ユニット。[tb|gb]のいずれか

-e, --unit string

オプション

このオプションが指定されている場合、暗号化されたデータストアを作成します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore create コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli datastore delete コマンド

選択済みのデータストアを削除します。

datastore delete {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore delete コマンドのヘルプを表示します。

-i, --id string

データストアのID

-n, --name string

データストアの新しい名前

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore delete コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli datastore edit コマンド

選択済みのデータストアの名前またはキャパシティを編集するための手段を提供します。

datastore edit {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore edit のヘルプを表示します。

-b, --block-size string

ブロックサイズ。[4K|8K]（デフォルトは「8K」）のいずれか

-i, --id string

データストアのID

-n, --name string

データストアの新しい名前

-s, --size int

データストアのサイズ

-u, --unit string

ユニット。[tb|gb]のいずれか

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore edit コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli datastore info コマンド

データストアの名前、マウントサマリー、ステータス、サイズ、および指定したデータストアの空き領域についての詳細を表示します。

datastore info {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore info コマンドのヘルプを表示します。

-i, --id string

データストアのID

-n, --name string

データストアの新しい名前

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore info コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli datastore list コマンド

ストレージクラスタデータストアを一覧表示します。マウントサマリー、ステータス、サイズ、およびデータストアの空き領域についての詳細を表示します。

datastore list {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore list コマンドのヘルプを表示します。

--no-header

デフォルトまたはカスタム列の出力の形式を使用する場合は、ヘッダー（デフォルトの出力ヘッダー）を出力しません。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli datastore mount コマンド

指定されたストレージクラスタデータストアをマウントします。

datastore mount {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore mount コマンドのヘルプを表示します。

-i, --id string

データストアのID

-n, --name string

データストアの新しい名前

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore mount コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli datastore unmount コマンド

指定されたストレージクラスタデータストアのマウントを解除します。

datastore unmount {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

datastore unmount コマンドのヘルプを表示します。

-i, --id string

データストアのID

-n, --name string

データストアの新しい名前

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli datastore unmount コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli disk コマンド0

ディスクの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli disk {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

disk コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli disk コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli disk list コマンド

ノード内のストレージクラスタのディスクを一覧表示します。ディスクの名前、タイプ、ステータス、スロット、キャパシティおよびディスク使用率についての詳細を表示します。

hxcli disk list {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

disk list コマンドのヘルプを表示します。

-h, --no-header

デフォルトまたはカスタム列の出力の形式を使用する場合は、ヘッダー（デフォルトの出力ヘッダー）を出力しません。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

-s, --sort int

インデックスでリストをソートします。0から始まります

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli events list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli events コマンド

イベントの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli events {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

events コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli events コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli events list コマンド

ユーザー アクションと HyperFlex ストレージ クラスタで発生するシステム アクションの結果として起こる、状態変化に関連する情報を表示します。

hxcli events list {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

events list コマンドのヘルプを表示します。

-t, --eventType string

イベント タイプ。[cluster|node|virtualmachine|all]のいずれか(デフォルトは"all")

-l, --limit int

イベント数を制限します（デフォルトは 10）

--no-header

デフォルトまたはカスタム列の出力の形式を使用する場合は、ヘッダー(デフォルトの出力ヘッダー)を出力しません。

-f, --offset int

イベントのオフセット

-r, --order string

イベントの昇順または降順。[ASCEND|DESCEND] のいずれか（デフォルトは DESCEND）

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

-v, --severity string

イベントの重大度。[info|warning|error|critical|all]のいずれか(デフォルトは"all")

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli events list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi コマンド

iSCSI 名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli iscsi [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

iSCSI コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

（注）

iSCSIのコマンドラインインターフェイスは、hxcli でのみサポートされます。stcli でのiSCSIのサポートは計画されていません。

hxcli iscsi network コマンド

iSCSI ネットワークに関する詳細な構成情報を表示します。

hxcli iscsi network [-h] {edit | info}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

edit

必須

選択したネットワークを編集する手段を提供します。

delete

Required

選択したネットワークを削除する手段を提供します。

info

Required

選択したネットワークに関する詳細情報を表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli iscsi network info コマンド

- hxcli iscsi network create コマンド

- hxcli iscsi network edit コマンド

- hxcli iscsi network delete コマンド

hxcli iscsi network info コマンド

iSCSI ネットワーク設定に関する詳細情報。

hxcli iscsi network info [-h] [--output string]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-o, --output string

必須

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか。デフォルトは wide です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi network create コマンド

iSCSI ネットワークの設定。

hxcli iscsi network create [-h] {--output string | --payload string |--ucs-host string | --user-name string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-o, --output string

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

-p, --payload string

作成ネットワークのペイロード。

-n, --ucs-host string

UCS ManagerのホストIPまたはFQDN。

-u, --user-name string

UCS での認証用のユーザー名。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi network edit コマンド

iSCSI ネットワークの設定。

hxcli iscsi network edit [-h] {--output string | --payload string |--ucs-host string | --user-name string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-o, --output string

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

-p, --payload string

作成ネットワークのペイロード。

-n, --ucs-host string

UCS ManagerのホストIPまたはFQDN。

-u, --user-name string

UCS での認証用のユーザー名。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi network delete コマンド

iSCSI ネットワークの設定。

hxcli iscsi network delete [-h] {--output string | --payload string |--ucs-host string | --user-name string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-o, --output string

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

-p, --payload string

作成ネットワークのペイロード。

-n, --ucs-host string

UCS ManagerのホストIPまたはFQDN。

-u, --user-name string

UCS での認証用のユーザー名。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi target コマンド

iSCSI ターゲットの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli iscsi target [flags]

エイリアス（Alias）

ターゲットを指定するショートカットとしてエイリアス「tgt」または「targets」を使用することもできます。

hxcli iscsi tgt [flags]

hxcli iscsi targets [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

iSCSI Target コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi target コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli iscsi target info コマンド

- hxcli iscsi target list コマンド

- hxcli iscsi target create コマンド

- hxcli iscsi target edit コマンド

- hxcli iscsi target delete コマンド

hxcli iscsi target info コマンド

ターゲットの名前、認証方式、イニシエータグループ、および LUN に関する詳細情報を表示します。

hxcli iscsi target info [-h] {--name string | --output string | --targetUuid string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-n, --name string

ターゲット名

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

-t, --targetUuid string

ターゲットID

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi target コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi target list コマンド

クラスタ内のiSCSIターゲットを一覧表示します。ターゲットの名前、IQN、および認証方式に関する詳細情報を表示します。

hxcli iscsi target list [-h] { --limit int | --offset int | --order string | --output string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-l, --limit int

必須

リストの数の制限。デフォルト値は 10 です。

-f, --offset int

Required

リストのオフセット

-r, --order string

Required

リストの昇順または降順。[ASCEND|DESCEND0] のいずれか。デフォルト値は DECEND です。

-o, --output string

Required

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか。デフォルト値はwideです。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi target コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi target create コマンド

iSCSI ターゲットを作成します。

hxcli iscsi target create [flags]

エイリアス（Alias）

create を指定するショートカットとしてエイリアス「cr」を使用することもできます。

hxcli iscsi target cr [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

必須

create のヘルプ。

-p, --payload string

Required

ターゲットのペイロード。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi target コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi target edit コマンド

選択したターゲットの名前または認証を編集する手段を提供します。

hxcli iscsi target edit [-h] {--payload string | --targetUuid string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-p, --payload string

ターゲット ペイロード

-t, --targetUuid string

ターゲットID

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi target コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi target delete コマンド

選択したターゲットを削除します。

hxcli iscsi target delete [-h] {--name string | --targetUuid string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-n, --name string

ターゲット名

-t, --targetUuid string

ターゲットID

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi target コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi initiator-group コマンド

iSCSI イニシエータ グループの設定情報を表示します。

hxcli iscsi initiator-group [-h] {create | delete | edit | info | list }

エイリアス（Alias）

エイリアス「ig」、「igroup」、または「igroups」を使用して、initiator-group を指定することもできます。

hxcli iscsi ig [-h] {create | delete | edit | info | list }

hxcli iscsi igroup [-h] {create | delete | edit | info | list }

hxcli iscsi igroups [-h] {create | delete | edit | info | list }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

create

必須

iSCSI イニシエータグループの作成

delete

Required

iSCSI イニシエータ グループを削除します。

edit

Required

iSCSI イニシエータ グループのデータを編集します。

info

Required

指定した iSCSI イニシエータ グループに関する情報を表示します。

list

Required

ネットワーク上の iSCSI イニシエータ グループを一覧表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi initiatior-group コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli iscsi initiator-group info コマンド

- hxcli iscsi initiator-group list コマンド

- hxcli iscsi initiator-group create コマンド

- hxcli iscsi initiator-group edit コマンド

- hxcli iscsi initiator-group delete コマンド

hxcli iscsi initiator-group info コマンド

イニシエータグループの詳細情報を名前およびイニシエータカウントとともに表示します。

hxcli iscsi initiator-group info [-h] { --initiator-group-uuid string | --name string | --output string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-i, --initiator-group-uuid string

必須/任意

イニシエータグループのID

-n, --name string

必須/任意

イニシエータグループ名

-o, --output string

必須/任意

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi initiatior-group コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi initiator-group list コマンド

クラスタ内のiSCSIイニシエータグループを一覧表示します。イニシエータグループの名前、IQN、およびIPに関する詳細情報を表示します。

hxcli iscsi initiator-group list [-h] { --limit int | --offset int | --order string | --output string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-l, --limit int

リストの数の制限

デフォルト値は 10 です。

-f、--offset int

リストのオフセット。

-r、--order string

リストの昇順または降順。

有効な値は ASCEND、DESCEND です。デフォルト値は DESCEND です。

-o、--output string

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi initiatior-group コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi initiator-group create コマンド

イニシエータ グループを作成し、名前を付け、そのイニシエータを含めます。

hxcli iscsi initiator-group create [-h] {--payload string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-p, --payload string

Required

イニシエータ グループのペイロードです。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi initiatior-group コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi initiator-group edit コマンド

イニシエータ グループの名前、IQN、および IP を編集する機能を提供します。

hxcli iscsi initiator-group edit [-h] {--initiator-group-uuid string | --payload string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-i, --initiator-group-uuid string

必須/任意

イニシエータグループのID

-p, --payload string

必須/任意

イニシエータグループのペイロード

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi initiatior-group コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi initiator-group delete コマンド

イニシエータ グループを削除します。

hxcli iscsi initiator-group delete [-h] { --initiator-group-uuid | --name string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-i, --initiator-group-uuid string

イニシエータ グループのID。

-n, --name string

イニシエータグループの名前を入力します

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi initiatior-group コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi allowlist コマンド

iSCSI allowlist 名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli iscsi allowlist [flags]

エイリアス

エイリアス「al」を allowlist を指定するショートカットとして使用することもできます。

hxcli iscsi al [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

iSCSI allowlist コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi allowlist コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli iscsi allowlist add コマンド

- hxcli iscsi allowlist clear コマンド

- hxcli iscsi allowlist remove コマンド

- hxcli iscsi allowlist show コマンド

hxcli iscsi allowlist add コマンド

iSCSI 許可リストに IP を追加します。

hxcli iscsi allowlist add [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

iSCSI allowlist add コマンドのヘルプを表示します。

-p, --ips stringArray

許可する IP のリストを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi allowlist add コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi allowlist clear コマンド

iSCSI 許可リストの IP をクリアします。

hxcli iscsi allowlist clear [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

iSCSI allowlist clearコマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi allowlist clear コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi allowlist remove コマンド

iSCSI 許可リストへの IP を削除できます。

hxcli iscsi allowlist remove [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

iSCSI allowlist remove コマンドのヘルプを表示します。

-p, --ips stringArray

削除する IP のリストを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi allowlist remove コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi allowlist show コマンド

iSCSI 許可リストの IP のリストを表示します。

hxcli iscsi allowlist show [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

iSCSI allowlist show コマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi allowlist show コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi lun コマンド

iSCSI LUN コマンドに関する設定情報を表示します。

hxcli iscsi lun [-h] {clone | create | delete | edit | info | list }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

clone

必須

既存の iSCSI LUN を複製します。

create

Required

新しい iSCSI LUN を作成します。

delete

Required

既存の iSCSI LUN を削除します。

edit

Required

選択済みのLUNの名前またはサイズを編集するための手段を提供します。

info

Required

既存の iSCSI LUN に関する設定情報を表示します。

list

Required

ネットワーク上の iSCSI LUN を一覧表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi lun コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli iscsi lun info コマンド

- hxcli iscsi lun list コマンド

- hxcli iscsi lun create コマンド

- hxcli iscsi lun edit コマンド

- hxcli iscsi lun delete コマンド

- hxcli iscsi lun clone コマンド

hxcli iscsi lun info コマンド

LUNの名前、ステータス、LUN ID、サイズ、指定したLUNの使用可能スペースと使用済みスペースに関する詳細情報を表示します。

hxcli iscsi lun info [-h] { --lunUuid string | --output string | --targetUuid string }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-l, --lunUuid string

LUN の uuid です。

-o, --output string

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

-t, --targetUuid string

ターゲット UUID です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi lun コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi lun list コマンド

ターゲットの LUN に関する情報を表示します。

hxcli iscsi lun list [-h] { --limit int| --offset int | --order string | --output string | --targetUuid string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-l, --limit int

リストの数の制限。デフォルトは 10 です。

-f, --offset int

リストのオフセット。

-r, --order string

リストの昇順または降順。有効な値は ASCEND、DESCENDです。デフォルトは DESCEND です。

-o, --output string

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

-t, --targetUuid string

ターゲット UUID です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi lun コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi lun create コマンド

iSCSI LUN を作成します。

hxcli iscsi lun clone [-h] [--payload string | --targetUuid string]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-p, --payload string

LUN のペイロードです。

-t, --targetUuid string

ターゲット UUID を定義します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi lun create コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi lun edit コマンド

選択済みのLUNの名前またはサイズを編集するための手段を提供します。

hxcli iscsi lun edit [-h] { --lunUuid string | --output string | --payload string | --targetUuid string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-l, --lunUuid string

LUN UUID

-o, --output string

出力形式。

有効な値は、json、yaml、および wide です。デフォルトは wide です。

-p, --payload string

LUNを作成するためのペイロードです。

-t, --targetUuid string

ターゲット UUID です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi lun コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi lun delete コマンド

選択したLUNを削除します。

hxcli iscsi lun delete [-h] {--lunUuid string | --targetUuid string}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-l, --lunUuid string

LUN UUID

-t, --targetUuid string

ターゲットUUID

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi lun コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli iscsi lun clone コマンド

iSCSI LUN を複製するには、このコマンドを使用します。

hxcli iscsi lun clone [-h] [--payload | --vss-username string]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-p, --payload string

iSCSI LUN ペイロードです。

-u, --vss-username string

Volume Shadow Copy Service で認証するために使用するユーザー名です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli iscsi lun clone コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume コマンド

ボリューム名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli volume [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

ボリューム コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume info コマンド

指定されたボリュームのデータストアの名前、名前空間、容量、ターゲットの詳細、データストアIDに関する詳細情報を表示します。

hxcli volume info [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

volume info コマンドのヘルプを表示します。

-n, --name string

ボリューム名を表示します。

-t, --clientid string

クライアント ID を表示します。

-i, --id string

ボリューム IDを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume info コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume list コマンド

ボリューム ID、名前空間、キャパシティ、ターゲットの詳細、データストア ID を含む、ボリュームに関する情報を一覧表示します。

hxcli volume list [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

volume list コマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume stats コマンド

ボリュームのキャパシティととスペースの節約に関する情報を表示します。

hxcli volume stats [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

volume stats コマンドのヘルプを表示します。

-t, --clientid string

クライアント ID を表示します。

-i, --id string

ボリューム ID を表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンドのデフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume stats コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume edit コマンド

ボリュームのサイズを再設定します。

hxcli volume edit [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

volume edit コマンドのヘルプを表示します。

-c, --capacity int

データストアのキャパシティをバイト単位で表示します。

-t, ----clientid string

クライアント ID を表示します。

-i, --id string

ボリューム IDを表示します。

-n, --name string

ボリュームの新しい名前を表示します。

-s, --namespace string

ボリュームの名前空間を表示します。

-r, --serialNo string

LUN のシリアル番号を表示します。

-t, --targetName string

ターゲット名を表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume edit コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume delete コマンド

選択したボリュームを削除します。

hxcli volume delete [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

volume delete コマンドのヘルプを表示します。

-t, --clientid string

クライアント ID を表示します。

-i, --id string

ボリューム IDを表示します。

-n, --name string

ボリュームの名前を表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume delete コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume allowlist コマンド

IP へのアクセスを許可できるようにします。

hxcli volume allowlist [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

volume allowlist コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume allowlist コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli volume allowlist create コマンド

アクセスを許可するための許可リストに IP を追加します。

hxcli volume allowlist create [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

volume allowlist create コマンドのヘルプを表示します。

-c, --clientid string

クライアント ID を表示します。

-u, --payload string

IP へのアクセスを許可するためのペイロードを表示します。

-t, --task string

許可リストに IP を追加または削除します。デフォルト値は ADD です。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli volume allowlist create コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli node コマンド

ノードの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli node {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

node コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli node コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli node info コマンド

ストレージクラスタで指定されたノードに関する詳細情報を表示します。

hxcli node info {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

node info コマンドのヘルプを表示します。

-i, --ip string

ノードUUID

-p, --ip-address string

ハイパーバイザ アドレス

-n, --name string

ノード名

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli node info コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli node list コマンド

ストレージクラスタ内のノードを一覧表示します。ノードの名前、ハイパーバイザのアドレスとステータス、コントローラのアドレスとステータス、およびモデルについての詳細を表示します。

hxcli node list {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

node list コマンドのヘルプを表示します。

--no-header

デフォルトまたはカスタム列の出力の形式を使用する場合は、ヘッダー(デフォルトの出力ヘッダー)を出力しません。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli node list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli security コマンド

セキュリティの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli security {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

security コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli security コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli security password コマンド

セキュリティの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli security password {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

security passwordコマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli security password コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli security password set コマンド

ストレージ クラスタ内のすべてのコントローラ VM 用のユーザ パスワードを設定します。

hxcli security password set {flags}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

security password set コマンドのヘルプを表示します。

-u, --user string

ユーザー名（デフォルトは「root」）。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli security password set コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services コマンド

サービスの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli services [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

services コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli services コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services asup コマンド

すべての ASUP コマンドの一覧を表示します。

hxcli services asup [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

ASUP コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli services asup コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli services asup list コマンド

hxcli services asup list コマンド

拡張 ASUP 情報（RecipientList）を表示します（有効な場合）

hxcli services asup list [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

ASUP list コマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli services asup list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services dns コマンド

DNS名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli services dns [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for dns

services dns コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services dns コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli services dns list コマンド

- hxcli services dns add コマンド

- hxcli services dns clear コマンド

- hxcli services dns set コマンド

hxcli services dns list コマンド

ストレージクラスタで利用可能なDNSサーバを一覧表示します。

hxcli services dns list [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for list

services dns list コマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string Output format. One of: [json|yaml|wide] (default "wide")

出力形式は、次のとおりです。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services dns list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services dns add コマンド

DNS サーバ リストにサーバを追加します。

hxcli services dns add [<space seperated ip addresses>] [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for add

services dns add コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services dns add コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services dns clear コマンド

コマンドを使用して、DNSサーバリスト内の既存のサーバリストから、1つ以上またはすべてのDNSサーバを削除します。

hxcli services dns clear [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for clear

services dns clear コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services dns clear コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services dns set コマンド

DNSサーバリスト内の既存のサーバリストを削除して置き換えます。

hxcli services dns set [<space seperated ip addresses>] [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for set

services dns set コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli services dns set コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services ntp コマンド

NTP名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli services ntp [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for ntp

services ntp コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services ntp コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli services ntp list コマンド

- hxcli services ntp add コマンド

- hxcli services ntp clear コマンド

- hxcli services ntp set コマンド

hxcli services ntp list コマンド

ストレージクラスタで利用可能なNTPサーバを一覧表示します。

hxcli services ntp list [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for list

必須/任意

services ntp list コマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string Output format. One of: [json|yaml|wide] (default "wide")

出力形式は、次のとおりです。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli events list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services ntp add コマンド

DNSサーバのリストに1つ以上のNTPサーバを追加します。

hxcli services ntp add [<space seperated ip addresses>] [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for add

services ntp add コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services ntp add コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services ntp clear コマンド

コマンドを使用して、DNSサーバリスト内の既存のサーバリストから、1つ以上またはすべてのNTPサーバを削除します。

hxcli services ntp clear [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for clear

services ntp clear コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services ntp clear コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services ntp set コマンド

NTPサーバリスト内の既存のサーバリストを削除して置き換えます。

hxcli services ntp set [<space seperated ip addresses>] [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for set

services ntp set コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli services ntp set コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services timezone コマンド

TimeZone 名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli services timezone [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

TimeZone コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli services timezone コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- hxcli services timezone list コマンド

- hxcli services timezone edit コマンド

hxcli services timezone list コマンド

システムで設定されたタイム ゾーンを表示します。

hxcli services timezone list [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

time zone list コマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

hxcli services timezone list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli services timezone edit コマンド

システムのタイムゾーンを設定できます。

hxcli services timezone edit[flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

set time zone コマンドのヘルプを表示します。

-t, --timezone string

新しいタイムゾーン値です。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

stcli services timezone edit コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli tasks コマンド

タスクの名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli tasks [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for tasks

tasks コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli tasks list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli tasks info コマンド

ストレージ クラスタで完了したタスクに関連する詳細な情報を表示します。

hxcli tasks info [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for info

tasks info コマンドのヘルプを表示します。

-h, --help help for info

タスク ID です。

-h, --help help for info

出力形式は、次のとおりです。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli events list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli tasks list コマンド

ストレージ クラスタで完了したタスクに関連する詳細な情報を表示します。

hxcli tasks list [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for info

tasks list コマンドのヘルプを表示します。

-h, --help help for info

タスク ID です。

-h, --help help for info

出力形式は、次のとおりです。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

stcli services asup コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli tasks watch コマンド

ストレージクラスタで実行中のタスクを表示します。

hxcli tasks watch [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for info

tasks watch コマンドのヘルプを表示します。

-h, --help help for info

タスク ID です。

-h, --help help for info

出力形式は、次のとおりです。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli tasks watch コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli vcenter コマンド

VCenter名前空間で利用可能なコマンドのリストを表示します。

hxcli vcenter [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for vcenter

vcenter コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli vcenter コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli vcenter info コマンド

クラスタ名、vCenter URL、vCenterのクラスタ名とID、およびvCenterデータセンター名とIDに関する詳細情報を表示します。

hxcli vcenter info [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for info

vcenter info コマンドのヘルプを表示します。

-o, --output string

出力形式は、次のとおりです。[json|yaml|wide] のいずれか（デフォルトは wide）

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

stcli services asup コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

hxcli version コマンド

HX CLIのバージョンを表示します。

hxcli version [flags]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help help for version

version コマンドのヘルプを表示します。

コマンド履歴

HX リリース

変更内容

4.5(1a)

このコマンドは、Cisco HX リリース 4.5(1a) で追加されました。

コマンド デフォルト

デフォルト（または [なし (None)]）。

使用上のガイドライン

例：hxcli version コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

Chapter3. stcli コマンド

stcli コマンド

HX Data Platform コマンド ライン インターフェイス（CLI）コマンドは、すべて stcli で始まります。

stcli [-h] {about | services | vm | dp | snapshot-schedule | cluster | appliance | node | disk | datastore | file | security | license }

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

about

いずれか 1 つが必須。

コントローラ VM サービスであるストレージ マネージャ（stMgr）に関する情報。

appliance

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ アプライアンス名前空間でサポートされているコマンド。

cluster

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ名前空間でサポートされているコマンド。

datastore

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ データストア名前空間でサポートされているコマンド。

disk

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ ディスク名前空間でサポートされているコマンド。

file

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ VM ファイル名前空間でサポートされているコマンド。

license

セットのいずれかが必要。

スマート ライセンス名前空間でサポートされているコマンド。

node

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ ノード名前空間でサポートされているコマンド。ストレージ クラスタ ノードは、ハイパーバイザー ノードとストレージ コントローラで構成されています。ストレージ クラスタ ノードでは、ハイパーバイザー ID/IP を識別に使用します。

security

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ セキュリティ名前空間でサポートされているコマンド。

services

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ システム サービス名前空間でサポートされているコマンド。

snapshot-schedule

セットのいずれかが必要。

このストレージ クラスタ内のすべてのオブジェクトに対するスナップショット スケジュールを有効/無効にします。

vm

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ VM 名前空間でサポートされているコマンド。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli about コマンド

HX コントローラ VM のサービスであるストレージ マネージャ（stMgr）に関する情報を表示します。これは、コントローラ VM を管理するサービスです。

stcli about

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli about コマンドを実行します。

# stcli about

serviceType: stMgr
instanceUuid:
name: HyperFlex StorageController
locale: English (United States)
serialNumber:
apiVersion: 0.1
modelNumber: X9DRT
build: 2.0.1a-19584 (master)
displayVersion: 2.0(1a)
fullName: HyperFlex StorageController 2.0.1a
productVersion: 2.0.1a-19584

stcli -help コマンド

すべての stcli コマンドに対するヘルプ オプション。

stcli [COMMAND] [-h]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

-h, --help

必須

指定されているコマンドに関連するヘルプ メッセージを表示して終了します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli コマンドでは、位置指定のコマンドまたは引数のいずれかと --help オプションを指定します。

stcli appliance コマンド

アプライアンス操作。

stcli appliance [-h] {list | discover}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

list

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ内のストレージ クラスタ アプライアンスをリストします。

discover

セットのいずれかが必要。

ネットワーク内の新しいストレージ クラスタ アプライアンスを検出します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli appliance コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli appliance list コマンド

ストレージ クラスタ内のストレージ クラスタ アプライアンスをリストします。

stcli appliance list [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli appliance list アプライアンス コマンドを実行します。

次に、切り取られた応答の例を示します。

# stcli appliance list

ps:
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 1 PS1 Status: Power Supply AC lost - Deassert
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 2: Running/Full Power-Enabled
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 1: Running/Full Power-Enabled
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 1 PS1 Status: Predictive failure - Deassert
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 2 PS2 Status: Failure status - Deassert
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 2 PS2 Status: Predictive failure - Deassert
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 2 PS2 Status: Power Supply AC lost - Deassert
----------------------------------------
status: green
name: Power Supply 1 PS1 Status: Failure status - Deassert
----------------------------------------

serialNumber:
disks:
EntityRef(type=10, id='5000c500642d17ad:0000000000000000', name='/dev/sde'):
status: online
serialNumber: 9XG4XS2V
capacity: 931.5G
slotNumber: 1.1.4
logicalname: /dev/sde
modelNumber: ST91000640NS
entityRef:
type: pdisk
id: 5000c500642d17ad:0000000000000000
name: /dev/sde
version: SN03
vendor: Seagate
EntityRef ...

modelNumber: X9DRT
pnics:
EntityRef(type=3, id='00000000-0000-0000-0000-002590d423b2', name='cs-002a'):
----------------------------------------
device: vmnic2
mac: 90:e2:ba:54:6d:04
pci: 0000:04:00.0
speedMb: 10000
----------------------------------------
...
----------------------------------------
EntityRef(type=3, id='00000000-0000-0000-0000-002590d42388', name='cs-002c'):
----------------------------------------
device: vmnic0
mac: 00:25:90:d4:23:88
pci: 0000:02:00.0
speedMb: 1000
----------------------------------------
...
----------------------------------------

nodes:
A:
state: online
upgradeState: ok
storfsIp:
addr: 10.104.48.24
stService: stctl
vlanId: 311
gateway: 10.104.48.1
subnetMask: 255.255.240.0
method: static
pNode:
about:
serviceType: sysmAgent
instanceUuid: d8e6ec9a564de28a:9d870ca45456c471
name:
locale: en-US
serialNumber: unset
apiVersion: 0.0.1
modelNumber: unset
build: 2.0.1-release-20569
displayVersion: 2.0(1a)
fullName: HyperFlex StorageController-2.0.1a
productVersion: 2.0.1a-20569
retired: False
compression: True
ip: 10.104.48.24
disks:
----------------------------------------
blacklistCount: 0
medium: rotational
capacity: 931.5G
state: ready
version: 0
entityRef:
type: disk
id: 5000c500642e0f8f:0000000000000000
usage: persistence
path: /dev/sdd
lastModifiedTime: 1484715441000
usedCapacity: 9.2G
----------------------------------------
...
----------------------------------------

dedup: True
nsPrimary: True
dataWriteThruEnabled: True
state: ready
bootTime: 0
master: False
entityRef:
type: pnode
id: d8e6ec9a564de28a:9d870ca45456c471
name: 10.104.48.24
version: 0
lastModifiedTime: 1484715441000
name: 10.104.48.24

host:
state: online
about:
serviceType: HostAgent
instanceUuid: 00000000-0000-0000-0000-002590d423b2
name: VMware ESXi
locale: English (United States)
serialNumber: 0123456789
apiVersion: 6.0
modelNumber: X9DRT
build: 3380124
fullName: VMware ESXi 6.0.0 build-3380124
productVersion: 6.0.0

stctlvm:
name: stCtlVM-0123456789 (2)
ip: 10.104.48.24
guestHostname:
mgmtClusterIp: 10.104.32.32
storageNetworkIp: 10.104.48.24
moid: vm-885
role: storage
entityRef:
type: virtmachine
id: vm-885
name: stCtlVM-0123456789 (2)
version: 2.1.1
passthrough: pci
guestState: running
mgmtNetworkIp: 10.104.32.28

name: cs-002a
ip:
addr: 10.104.32.21
stService: hypervisor
vlanId: 0
gateway: 10.104.32.1
subnetMask: 255.255.240.0
method: static
moid: host-879
ipmiSettings:
addr: 10.104.32.20
stService: ipmi
gateway: 10.104.32.1
subnetMask: 255.255.240.0
method: dhcp

ioVisor:
about:
serviceType: scvmclient
instanceUuid:
name: Springpath I/O Visor
locale:
serialNumber:
apiVersion:
modelNumber:
build:
fullName: Springpath I/O Visor
productVersion: 2.0.1a-20569
state: offline

bootTime: 0
entityRef:
type: node
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d423b2
name: cs-002a
vMotionIp:
addr: 10.104.48.20
vlanId: 311
gateway: 10.104.32.1
subnetMask: 255.255.240.0
method: static
enclosureSerialNumber:

entityRef:
type: node
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d423b2
name: cs-002a
progress:
----------------------------------------
completion: 100
parent:
type: node
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d423b2
name: 10.104.48.24
name: Disk Prepare /dev/sdb
state: succeeded
entity:
type: disk
id: 55cd2e404b6d511e:0000000000000000
description: Ignored solid state drive /dev/sdb
----------------------------------------
...

----------------------------------------
upgradeVersion: 2.0.1a-20569
C:
state: online
upgradeState: ok
storfsIp:
addr: 10.104.48.27
stService: stctl
vlanId: 311
gateway: 10.104.48.1
subnetMask: 255.255.240.0
method: static
pNode: ...

stcli appliance discover コマンド

ネットワーク内の新しいストレージ クラスタ アプライアンスを検出します。何も検出されない場合は、検索にかかった時間のみが返されます。

stcli appliance discover [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli appliance discover コマンドを実行します。

stcli cluster コマンド

HX Data Platform ストレージ クラスタ操作。

stcli cluster [-h] {prepare | create | info | diag | refresh | shutdown | start | upgrade | upgrade-status | upgrade-kernel | version | create-config | recreate | reregister | get-data-replication-factor | get-cluster-access-policy | set-cluster-access-policy | enable-data-write-thru | disable-data-write-thru | storage-summary | get-zone | set-zone}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

create

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタを作成します。名前を付け、IP アドレスで識別されるノードをいくつか指定します。

create-config

セットのいずれかが必要。

設定ファイルからストレージ クラスタを作成します。

diag

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタに関する診断メッセージを提供します。

disable-data-write-thru

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタでデータのライト スルーを無効にします。

enable-data-write-thru

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタでデータのライト スルーを有効にします。

get-cluster-access-policy

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタのクラスタ アクセス ポリシーを取得します。

get-data-replication-factor

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタのデータ レプリケーション係数を取得します。

info

セットのいずれかが必要。

現在設定されているストレージ クラスタに関する情報を提供します。

prepare

セットのいずれかが必要。

IP アドレスで識別されるノードのセット用にストレージ クラスタのネットワーク設定を準備します。

recreate

セットのいずれかが必要。

強制オプションで既存のストレージ クラスタを再作成します。

refresh

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタのステータスを更新します。

reregister

セットのいずれかが必要。

vCenter 間で既存のストレージ クラスタを再登録します。

set-cluster-access-policy

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタのクラスタ アクセス ポリシーを設定します。

shutdown

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタをシャットダウンします。

start

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタを起動します

storage-summary

セットのいずれかが必要。

現在設定されているストレージ クラスタについてストレージの概要を提供します。

upgrade

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタをアップグレードします

upgrade-kernel

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタのアップグレード カーネルに関する暫定的な情報を提供します。

upgrade-status

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタのアップグレード ステータスに関する暫定的な情報を提供します。

version

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタのバージョンに関する情報を提供します。

get-zone

いずれか 1 つが必須

ゾーンの詳細を取得します。Gets the zone details. このオプションは、ゾーンが有効になっているか確認するために使用されます。

set-zone

いずれか 1 つが必須

ゾーンを有効または無効にします。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli cluster コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli cluster prepare コマンド

IP アドレスで識別されるノードのセット用にストレージ クラスタのネットワーク設定を準備します。

（注）

stcli cluster prepare コマンドは、クラスタがまだ展開されていない場合にのみサポートされます。実行中のクラスタの自動ワークフローを使用します。

（注）

これは高度なコマンドです。TAC のサポートなしで使用しないでください。

stcli cluster prepare [-h] {--node-ips NODEIPS [NODEIPS . . .] | --config CONFIG} [--hypervisor-ips HYPERVISORIPS [HYPERVISORIPS . . .]] [--storefs-ips STORFSIPS [STORFSIPS . . .]] [--ipmi-ips IPMIIPS [IPMIIPS . . .]] [--vmotion-ips VMOTIONIPS [VMOTIONIPS . . .]] [--netmask NETMASK] [--gateway GATEWAY] [--vlan VLAN] [--netmask1 NETMASK1] [--gateway1 GATEWAY1] [--vlan1 VLAN1] [--dns DNS [DNS . . .]] [--ntp NTP [NTP . . .]] [--timezone TIMEZONE] [--smtp STMPSERVER] [--fromaddress FROMADDRESS] [--dryrun]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--config CONFIG

いずれか 1 つが必須。

ネットワーク設定ファイル。

--node-ips NODEIPS [NODEIPS . . .]

いずれか 1 つが必須。

設定に追加するストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP アドレスが複数ある場合はスペースで区切ります。

--dns DNS [DNS . . .]

オプション。

DNS サーバの IP アドレス。IP アドレスが複数ある場合はスペースで区切ります。

--dryrun

オプション。

入力パラメータを検証するだけです。

--fromaddress FROMADDRESS

オプション。

自動サポート電子メールの送信元となるアドレス。

--gateway GATEWAY

オプション。

デフォルト ゲートウェイ。

--gateway1 GATEWAY1

オプション。

デフォルト ゲートウェイ 1。

--hypervisor-ips HYPERVISORIPS [HYPERVISORIPS . . .]

オプション。

適用するハイパーバイザーの IP アドレス。IP アドレスが複数ある場合はスペースで区切ります。

--ipmi-ips IPMIIPS [IPMIIPS . . .]

オプション。

適用する IPMI の IP アドレス。IP アドレスが複数ある場合はスペースで区切ります。

--netmask NETMASK

オプション。

サブネット マスク。

--netmask1 NETMASK1

オプション。

サブネット マスク 1。

--ntp NTP [NTP . . .]

オプション。

NTP サーバの IP アドレス。サーバ ID が複数ある場合はスペースで区切ります。

--smtp SMTPSERVER

オプション。

SMTP サーバ。

--storefs-ips STORFSIPS [STORFSIPS . . .]

オプション。

適用するストレージ クラスタの IP アドレス。IP アドレスが複数ある場合はスペースで区切ります。

--timezone TIMEZONE

オプション。

タイムゾーン。

--vlan VLAN

オプション。

VLAN タグ。

--vlan1 VLAN1

オプション。

VLAN タグ 1。

--vmotion-ips VMOTIONIPS [VMOTIONIPS . . .]

オプション。

適用する vMotion の IP アドレス。IP アドレスが複数ある場合はスペースで区切ります。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli cluster prepare コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

（注）

TAC のサポートなしでこのコマンドを使用しないでください。

stcli cluster create コマンド

ストレージ クラスタを作成します。名前を付け、IP アドレスで識別されるノードをいくつか指定します。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli cluster create [-h] --name NAME --ip IP --mgmt-ip MGMTIP [--vcenter-datacenter DATACENTER] [--vcenter-cluster VCENTERCLUSTER] [--vcenter-url VCENTERURL] [--vcenter-sso-url VCENTERSSOURL] [--vcenter-user VCENTERUSER] --node-ips NODEIPS [NODEIPS . . .] --data-replication-factor {2 | 3} [--cluster-access-policy {strict | lenient}] [--zone { 0 | 1}] [--vdi-only-deployment] [-f] [--dryrun] [--esx-username ESXUSERNAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--ip IP

必須

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

--mgmt-ip MGMTIP

必須

ストレージ クラスタ管理サーバの IP アドレス。

--name NAME

必須

ストレージ クラスタの名前。

--node-ips NODEIPS [NODEIPS . . .]

必須

ストレージ クラスタに追加するすべてのコンバージド ノードの IP アドレス。

--vcenter-datacenter DATACENTER

任意

vCenter データセンターの名前。

--vcenter-user VCENTERUSER

任意

vCenter 管理者のユーザ名。

プロンプトが表示されたら vCenter 管理者パスワードを入力します。

--cluster-access-policy {strict, lenient}

オプション。デフォルト lenient

クラスタ アクセス ポリシー（strict または lenient）。

--data-replication-factor {2, 3}

オプション。デフォルト 3

データ レプリケーション係数（2 または 3）。これは、初めてストレージ クラスタを作成するときにのみ設定できます。

--dryrun

任意

入力パラメータを検証するだけです。

--esx-username ESXUSERNAME

任意

ESX 管理者のユーザ名。

プロンプトが表示されたら ESX 管理者パスワードを入力します。

-f, --force

任意

強制的にストレージ クラスタを作成します。これは、ネットワーク設定エラーを無視し、提供された情報でクラスタを作成します。

--vcenter-cluster VCENTERCLUSTER

任意

vCenter クラスタの名前。

--vcenter-sso-url VCENTERSSOURL

任意

vCenter SSO サーバの URL。指定されていない場合、これは --vcenter-url から推測されます。

--vcenter-url VCENTERURL

任意

vCenter の URL、<vcentername>。<vcentername> には、FQDN または IP アドレスを指定できます。

--vdi-only-deployment

オプション。デフォルトは VSI です。

ワークロード タイプとして VDI を設定します。

-zone {0,1}

任意

ゾーンを有効（1）または無効（0）にします。

コントローラ VM ルート ユーザー パスワード

任意

すべてのノードが同じパスワードである必要があります。

プロンプトが表示されたらコントローラ VM パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。必須および省略可能なパラメータのリストについては、表を参照してください。

使用上のガイドライン

stcli cluster create コマンドでは、適切な位置指定引数を指定します。

stcli cluster info コマンド

ストレージ クラスタとそのストレージ クラスタ内の各ノードに関する詳細情報を表示します。

stcli cluster info [-h] --summary

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--summary

オプション。

情報の要約のみを返します。

コマンド デフォルト

完全なクラスタ情報を返します。

使用上のガイドライン

stcli cluster info コマンドでは、[] で囲まれた位置指定引数を任意に指定して、クラスタ情報の概要を返すことができます。

（注）

vCenter または stMgr がダウンしている場合、stcli データ保護操作からのエラー メッセージは一目でわかりません。vCenter 接続が良好であること、および「stcli cluster info」コマンドがクラスタの健全性ステータスを返すことを確認してから、stcli データ保護操作を実行してください。

# stcli cluster info

about:
serviceType: stMgr
instanceUuid: 345258cf-12d4-4d71-ba9e-b91e47d15e49
name: HyperFlex StorageController
locale: English (United States)
serialNumber:
apiVersion: 0.1
modelNumber: X9DRT
build: 2.0.1a-20569 (internal)
displayVersion: 2.0(1a)
fullName:  HyperFlex StorageController 2.0.1a
productVersion: 2.0.1a-20569

vCluster:
state: online
boottime: 0
entityRef:
type: virtcluster
id: domain-c876
name: cs002-cl
virtNodes:
----------------------------------------
type: virtnode
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d423a4
----------------------------------------
type: virtnode
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d42388
----------------------------------------
type: virtnode
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d423b2
----------------------------------------
virtDatastores:

upgradeState: ok
upgradeVersion: 2.0.1a-20569
cluster:
allFlash: False
healthState: healthy
capacity: 5.0T
state: online
compliance: 1
resiliencyInfo:
nodeFailuresTolerable: 1
state: 1
messages:
Storage cluster is healthy.
cachingDeviceFailuresTolerable: 1
persistentDeviceFailuresTolerable: 1

activeNodes: 3
uptime: 18:53:15
boottime: 1484703014
entityRef:
type: cluster
id: 345258cf12d44d71:456146e1b82ea1b7
downtime: 0:00:00
healingInfo:
inProgress: False
freeCapacity: 5.0T
usedCapacity: 55.0G
config:
clusterUuid: 345258cf12d44d71:456146e1b82ea1b7
ip: 10.104.48.28
dataReplicationFactor: 2
clusterAccessPolicy: lenient
size: 3

nodes:
----------------------------------------
type: pnode
id: bf7a0223564d0db8:88974e15886ab3e0
name: 10.104.48.27
----------------------------------------
type: pnode
id: d1b5bc18564da19b:bc1e977ebd9aafec
name: 10.104.48.26
----------------------------------------
type: pnode
id: d8e6ec9a564de28a:9d870ca45456c471
name: 10.104.48.24
----------------------------------------
rawCapacity: 10.0T
state: online

stNodes:
----------------------------------------
type: node
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d423b2
name: cs-002a
----------------------------------------
type: node
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d42388
name: cs-002c
----------------------------------------
type: node
id: 00000000-0000-0000-0000-002590d423a4
name: cs-002d
----------------------------------------

entityRef:
type: cluster
id: 3770173484459904369:4999354996629610935
name: cs002-cl
config:
clusterUuid: 3770173484459904369:4999354996629610935
name: cs002-cl
mgmtIp:
addr: 10.104.32.32
method: dhcp
vCenterDatacenter: cs002-dc
ip:
addr: 10.104.48.28
method: dhcp
vCenterClusterName: cs002-cl
dataReplicationFactor: 2
workloadType: 2
vCenterClusterId: domain-c876
nodeIPSettings:
cs-002d:
cs-002c:
cs-002a:
vCenterDatacenterId: datacenter-871
clusterAccessPolicy: lenient
vCenterURL: cs-vc6
dnsServers:
size: 3

stcli cluster diag コマンド

クラスタに関する診断メッセージを提供します。

stcli cluster diag [-h] [--id ID | --ip NAME] [--type TYPE]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

オプション。

ストレージ クラスタ ノードの ID。ID は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

--ip NAME

オプション。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

--type TYPE

オプション。

ストレージ クラスタ ノードのタイプ。省略可能なパラメータは converged と compute です

コマンド デフォルト

ノードを指定しないと、デフォルトがストレージ クラスタのすべてのノードに適用されます。

使用上のガイドライン

stcli cluster diag コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli cluster refresh コマンド

ストレージ クラスタのステータスを更新します。

stcli cluster refresh [-h]

コマンド デフォルト

更新されたクラスタのステータスを返します。

使用上のガイドライン

stcli cluster refresh コマンドは、クラスタのステータスを手動で更新するために実行します。

stcli cluster shutdown コマンド

ストレージ クラスタ操作を停止してシャットダウンします。

stcli cluster shutdown [-h] [--formatchange]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--formatchange

オプション。

クラスタのシャットダウン後にディスク フォーマットを変更できるようにします。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli cluster shutdown コマンドは、[] で囲まれた引数を任意に指定して実行します。

stcli cluster start コマンド

ストレージ クラスタを起動します。

stcli cluster start [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli cluster start コマンドには、他にオプションはありません。

stcli cluster upgrade コマンド

HX Data Platform ソフトウェアを最新のバージョンにアップグレードします。

重要

パスワードの入力を求められたら、入力します。

stcli cluster upgrade [-h] [--status] [--info] [--components COMPONENTS {hxdp | ucs-fw}] [--location LOCATION] [--hypervisor-bundle HYPERVISOR-BUNDLE] [--vcenter-user VCENTERUSER] [--checksum CHECKSUM] [--ucsm-host UCSMHOST] [--ucsm-user UCSMUSER] [--ucsfw-version UCSFR-VERSION] [--ucsm5-fw-version UCSM5-FW-VERSION] [--dryrun]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--checksum CHECKSUM

任意

インストーラのチェックサム。

--components COMPONENTS

必須

カンマ区切りのアップグレード コンポーネント {hxdp, ucs-fw, mgmt-only, hypervisor}

--dryrun

任意

クラスタのアップグレードが可能であることを検証します。

--info

任意

アップグレード情報を確認します。

--location LOCATION

任意

アップグレード パッケージの場所。コントローラ VM 上の /tmp を使用するのが最善です。

- アップグレード パッケージをコンピュータにダウンロードします。

- それを（scp または同様のツールを使用して）、アップグレード コマンドを実行しているアプライアンスのコントローラ VM にアップロードします。

--hypervisor-bundle HYPERVISOR-BUNDLE

任意

ESXi オフライン バンドルの場所。コントローラ VM 上の /tmp を使用するのが最善です。

- アップグレード パッケージをコンピュータにダウンロードします。

- それを（scp または同様のツールを使用して）、アップグレード コマンドを実行しているアプライアンスのコントローラ VM にアップロードします。

--status

任意

アップグレード ステータスを確認します。

--ucsfw-version UCSFW-VERSION

任意

UCS サーバ ファームウェア ターゲット バージョン。

--ucsm5-fw-version UCSM5-FW-VERSION

任意

M5 サーバの UCS サーバ ファームウェア ターゲット バージョン。

--ucsm6-fw-version UCSM6-FW-VERSION

オプション

M6 サーバの UCS サーバ ファームウェア ターゲット バージョン。

--ucsm-host UCSMHOST

任意

UCS Manager サーバのホスト名または IP アドレス。

--ucsm-user UCSMUSER

条件付きで必要です。

UCS Manager サーバのユーザ名。

UCS Manager コンポーネントをアップグレードする場合にのみ必要です。

--vcenter-user VCENTERUSER

条件付きで必要です。

vCenter 管理者のユーザ名。vCenter コンポーネントをアップグレードする場合にのみ必要です。

プロンプトが表示されたら vCenter 管理者パスワードを入力します。

--vcenter-password VCENTERPWD

条件付きで必要です。

vCenter サーバのパスワード。

vCenter コンポーネントをアップグレードする場合にのみ必要です。

コマンド デフォルト

追加のオプションを指定しないと、既存のストレージ クラスタの設定を指定したものと見なされます。

使用上のガイドライン

stcli cluster upgrade コマンドでは、[] で囲まれた引数を 1 つ以上任意に指定できます。

Cisco HyperFlex Systems アップグレード ガイドを参照してください。

stcli cluster upgrade-status コマンド

HX Data Platform ソフトウェアの最後の既知のアップグレード ステータスを表示します。アップグレードが進行中の場合は、暫定的なステータスを表示します。アップグレードが完了すると、そのステータスには最新のアップグレードが表示されます。また、アップグレードが利用可能かどうかや、アップグレードを予定しているかどうかも表示します。

stcli cluster upgrade-status [-h]

コマンド デフォルト

指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli cluster upgrade-status コマンドを指定します。

次に例を示します。

# stcli cluster upgrade-status

Nodes up to date: [cs-002a(10.104.32.21), cs-002c(10.104.32.25), cs-002d(10.104.32.27)]
Cluster upgrade succeeded.

stcli cluster upgrade-kernel コマンド

（注）

（このコマンドはサポートされません）。

stcli cluster version コマンド

ストレージ クラスタ内の各ノードのバージョン番号を表示します。

stcli cluster version [-h]

コマンド デフォルト

指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli cluster version コマンドを実行します。

次に例を示します。

# stcli cluster version

Cluster version: 2.0(1a)
Node cs-002c version: 2.0(1a)
Node cs-002a version: 2.0(1a)
Node cs-002d version: 2.0(1a)

stcli cluster create-config コマンド

設定ファイルからストレージ クラスタを作成します。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli cluster create-config [-h] [-f] [--dryrun] --vcenter-user VCENTERUSER [--esx-username ESXUSERNAME] config

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

config

必須

設定ストレージ クラスタ ファイル。

--dryrun

任意

入力パラメータを検証するだけです。

--esx-username ESXUSERNAME

任意

ESX 管理者のユーザ名。

プロンプトが表示されたら ESX 管理者パスワードを入力します。

-f, --force

任意

強制的にストレージ クラスタを作成します。これは、ネットワーク設定エラーを無視し、提供された情報でクラスタを作成します。

--vcenter-user VCENTERUSER

任意

vCenter 管理者のユーザ名。

プロンプトが表示されたら vCenter 管理者パスワードを入力します。

コントローラ VM ルート ユーザー パスワード

任意

すべてのノードが同じパスワードである必要があります。

プロンプトが表示されたらコントローラ VM パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。必須および省略可能なパラメータのリストについては、表を参照してください。

使用上のガイドライン

stcli cluster create-config コマンドでは、適切な位置指定引数を指定します。

要件については VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System インストール ガイド を参照してください。

stcli cluster recreate コマンド

強制オプションで既存のストレージ クラスタを再作成します。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli cluster recreate [-h] --vcenter-user VCENTERUSER

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vcenter-user VCENTERUSER

必須

vCenter 管理者のユーザ名。

プロンプトが表示されたら vCenter 管理者パスワードを入力します。

コントローラ VM ルート ユーザー パスワード

任意

すべてのノードが同じパスワードである必要があります。

プロンプトが表示されたらコントローラ VM パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli cluster recreate コマンドでは、位置指定引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli cluster reregister コマンド

既存のストレージ クラスタの登録を vCenter 間で移動します。

重要

- このコマンドを実行するには、vCenter が稼働している必要があります。

- プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli cluster reregister [-h] --vcenter-datacenter NEWDATACENTER --vcenter-cluster NEWVCENTERCLUSTER --vcenter-url NEWVCENTERURLIP [--vcenter-sso-url NEWVCENTERSSOURL] --vcenter-user NEWVCENTERUSER

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vcenter-cluster NEWVCENTERCLUSTER

必須

新しい vCenter クラスタの名前。

--vcenter-datacenter NEWDATACENTER

必須

新しい vCenter データセンター名。

--vcenter-sso-url NEWVCENTERSSOURL

任意

新しい vCenter SSO サーバの URL。指定されない場合、--vcenter url から推測されます。

--vcenter-url NEWVCENTERURL

必須

新しい vCenter の URL、<vcentername>。ここで、<vcentername> には新しい vCenter の FQDN または IP を使用できます。

--vcenter-user NEWVCENTERUSER

必須

新しい vCenter 管理者のユーザー名。

プロンプトが表示されたら vCenter 管理者パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

必要に応じて、必須の引数とオプションの引数を [ ] で囲んで stcli cluster reregister コマンドに付加します。

ある vCenter サーバから別の vCenter サーバにストレージ クラスタを移動するときに使用します。このタスクは、ストレージ クラスタを移動し、新しい vCenter にストレージ クラスタを登録し、古い vCenter からストレージ クラスタを登録解除します。Cisco HyperFlex データ プラットフォーム管理ガイドを参照してください。

stcli cluster get-data-replication-factor コマンド

ストレージ クラスタのデータ レプリケーション係数を取得します。

stcli cluster get-data-replication-factor [-h]

コマンド デフォルト

クラスタ設定を返します。

使用上のガイドライン

stcli cluster get-data-replication-factor コマンドを実行します。

# stcli cluster get-data-replication-factor

3

stcli cluster get-cluster-access-policy コマンド

ストレージ クラスタのクラスタ アクセス ポリシーを取得します。

stcli cluster get-cluster-access-policy [-h]

コマンド デフォルト

クラスタ設定を返します。

使用上のガイドライン

stcli cluster get-cluster-access-policy コマンドを入力します。

# stcli cluster get-cluster-access-policy

lenient

stcli cluster set-cluster-access-policy コマンド

ストレージ クラスタのクラスタ アクセス ポリシーを設定します。

stcli cluster set-cluster-access-policy [-h] --name {strict | lenient}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--name {strict, lenient}

必須です。

ストレージ クラスタのクラスタ アクセス ポリシーを選択します。

- Strict：データ損失から保護するためのポリシーを適用します。

- Lenient：より長いストレージ クラスタの可用性をサポートするためのポリシーを適用します。

コマンド デフォルト

stcli cluster set-cluster-access-policy コマンド ラインを使用する場合にデフォルトはありません。HX Data Platform インストーラを使用すると、デフォルトは lenient になります。

使用上のガイドライン

ストレージ クラスタの作成時に適用された設定を変更するために使用します。stcli cluster set-cluster-access-policy コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定します。

この例では、クラスタ アクセス ポリシーを strict に設定しています。このコマンドは、適用されている設定を返します。

# stcli cluster set-cluster-access-policy --name strict

strict

stcli cluster enable-data-write-thru コマンド

ストレージ クラスタでデータのライト スルーを有効にします。

stcli cluster enable-data-write-thru [-h] [--id ID | --ip NAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

オプション。

ストレージ クラスタ ノードの ID。ID は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

--ip NAME

オプション。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

コマンド デフォルト

ノードを指定しないと、デフォルトがストレージ クラスタのすべてのノードに適用されます。

使用上のガイドライン

stcli cluster enable-data-write-thru コマンドでは、[] で囲まれた位置指定引数を任意に指定できます。

stcli cluster disable-data-write-thru コマンド

ストレージ クラスタでデータのライト スルーを無効にします。

stcli cluster disable-data-write-thru [-h] [--id ID | --ip NAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

オプション。

ストレージ クラスタ ノードの ID。ID は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

--ip NAME

オプション。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

コマンド デフォルト

ノードを指定しないと、デフォルトがストレージ クラスタのすべてのノードに適用されます。

使用上のガイドライン

stcli cluster disable-data-write-thru コマンドでは、[] で囲まれた位置指定引数を任意に指定できます。

stcli cluster storage-summary コマンド

現在設定されているストレージ クラスタについてストレージの概要を提供します。

stcli cluster storage-summary [-h] [--]

コマンド デフォルト

他に指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli cluster storage-summary コマンドは、結果を表示するために実行します。

# stcli cluster storage-summary

address: 10.104.48.28
name: cs002-cl
state: online
uptime: 0 days 19 hours 28 minutes 38 seconds
activeNodes: 3 of 3
compressionSavings: 83.2387622179
deduplicationSavings: 0.0
freeCapacity: 5.0T
healingInfo:
inProgress: False
resiliencyInfo:
messages:
Storage cluster is healthy.
state: 1
nodeFailuresTolerable: 1
cachingDeviceFailuresTolerable: 1
persistentDeviceFailuresTolerable: 1
spaceStatus: normal
totalCapacity: 5.0T
totalSavings: 83.2387622179
usedCapacity: 55.0G
clusterAccessPolicy: lenient
dataReplicationCompliance: compliant
dataReplicationFactor: 2

stcli cluster get-zone コマンド

ゾーンの詳細を取得します。Gets the zone details. このオプションは、ゾーンが有効になっているか確認するために使用されます。

stcli cluster get-zone

コマンド デフォルト

ユーザー入力は必要ありません。

使用上のガイドライン

stcli cluster get-zone コマンドには追加のオプションがありません。

stcli cluster set-zone コマンド

ゾーンを有効または無効にします。

stcli cluster set-zone < --zone option_arg {1:enable, 0:disable}> [--numzones option_arg]

コマンド デフォルト

オプション < --numzones> が指定されていない場合、storfs は起動時にクラスタのノードのアクティブ数に基づき、自動的に設定されるゾーン数を決定します。

使用上のガイドライン

stcli cluster set-zone コマンドをゾーン オプションとともに使用して、ゾーンを有効または無効にします。

stcli cluster set-zone --zone 0 (to disable a zone)

stcli cluster set-zone --zone 1 (to enable and create default number of zones)

stcli cluster set-zone --zone 1 –numzones <integer-value> (to enable zones and create a specific number of zones)

stcli rebalance start (you must execute the rebalance start command after you enable and create zones)

警告

stcli rebalance コマンドのサポートは、シスコテクニカルサポートに限定されます。一般的な使用はサポートされていません。

stcli datastore コマンド

ストレージ クラスタ データストアの操作。

stcli datastore [-h] {list | create | info | update | delete | mount | unmount}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

create

いずれか 1 つが必須。

指定された名前とサイズでストレージ クラスタ データストアを作成します。

delete

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ データストアを削除します。

info

セットのいずれかが必要。

指定されたストレージ クラスタ データストアに関する情報を提供します。

list

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ データストアをリストします。

mount

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ データストアをマウントします。

unmount

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ データストアをアンマウントします。

update

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ データストアの名前やサイズを更新します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli datastore コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli datastore list コマンド

ストレージ クラスタ データストアをリストします。

stcli datastore list [-h]

コマンド デフォルト

指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli datastore list コマンドを実行し、[] で囲まれた引数を任意に追加できます。

stcli datastore create コマンド

指定された名前とサイズでストレージ クラスタ データストアを作成します。

stcli datastore create [-h] --name NAME --size SIZE [--unit {kb | mb | gb | tb}] [--blocksize {8k,4k}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--blocksize

オプション。

格納されるデータのブロック サイズ。すべてのデータストアでデフォルトは 8 K です。VDI ワークロードでは、4 K がデフォルトです。

--name NAME

必須です。

ストレージ クラスタ データストアの名前。

--size SIZE

必須です。

ストレージ クラスタ データストアのサイズ。

--unit {kb,mb,gb,tb}

オプション。

サイズの単位。デフォルトは GB です。

コマンド デフォルト

ID または NAME を指定する必要があります。デフォルトの測定単位は GB です。デフォルトのブロック サイズは 8 K です。

使用上のガイドライン

stcli datastore create コマンドでは、必須のパラメータを両方とも指定するほか、必要に応じてパラメータを任意に指定できます。

stcli datastore info コマンド

指定されたストレージ クラスタ データストアに関する情報を提供します。

stcli datastore info [-h] {--id ID | --name NAME}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

データストアの ID。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

データストアの名前。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli datastore info コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli datastore update コマンド

ストレージ クラスタ データストアの名前やサイズを更新します。

stcli datastore update [-h] {--id ID | --name NAME} [--newname NEWNAME] [--size SIZE] [--unit {kb | mb | gb | tb}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

データストアの ID。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

データストアの名前。

--name NAME

オプション。

ストレージ クラスタ データストアの新しい名前。

--size SIZE

オプション。

ストレージ クラスタ データストアの新しいサイズ。

--unit {kb,mb,gb,tb}

オプション。

サイズの単位。デフォルトは GB です。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。デフォルトの単位は GB です。

使用上のガイドライン

stcli datastore update コマンドでは、必須のパラメータを指定し、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli datastore delete コマンド

ストレージ クラスタ データストアを削除します。

stcli datastore delete [-h] {--id ID | --name NAME}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

データストアの ID。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

データストアの名前。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli datastore delete コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli datastore mount コマンド

ストレージ クラスタ データストアをマウントします。

stcli datastore [-h] {--id ID | --name NAME}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

データストアの ID。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

データストアの名前。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli datastore mount コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli datastore unmount コマンド

ストレージ クラスタ データストアをアンマウントします。

stcli datastore unmount [-h] {--id ID | --name NAME}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

データストアの ID。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

データストアの名前。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli datastore unmount コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli disk コマンド

ストレージ クラスタ ディスクに対する操作。

stcli disk [-h] {list | add}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

検出された新しいディスクと指定されたブラックリスト登録済みのディスクをストレージ クラスタに追加します。

list

セットのいずれかが必要。

ノード内のストレージ クラスタ ディスクをリストします。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli disk コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli disk list コマンド

ノード内のストレージ クラスタ ディスクをリストします。

stcli disk list [-h] {--id ID | --name NAME} [--rescan]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの ID。ID は stcli cluster info コマンドに一覧表示されています。local はローカル ノードに対してデフォルトです。

--ip NAME

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は stcli cluster info コマンドに一覧表示されています。localhost はローカル ノードに対してデフォルトです。

--rescan

オプション。

ディスクを再スキャンします。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。オプションのデフォルトは、ID の場合は local、NAME の場合は localhost です。

使用上のガイドライン

stcli disk list コマンドでは、位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

（注）

ディスクを取り外してもクラスタ概要情報に表示され続ける場合があります。情報を更新するには、HX クラスタを再起動します。

stcli disk add コマンド

検出された新しいディスクと指定されたブラックリスト登録済みのディスクをストレージ クラスタに追加します。

stcli disk add [-h] {--id ID | --name NAME} --blacklisted-disk-ids [DISKIDS [DISKIDS . . .]]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの ID。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ ノードの名前。

--blacklisted-disk-ids [DISKIDS [DISKIDS . . .]]

必須です。

ストレージ クラスタに追加するブラックリスト登録済みのディスク。ID が複数ある場合はスペースで区切ります。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli disk add コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかと必須の --blacklisted-disk-ids オプションを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp コマンド

レプリケーションとディザスタ リカバリのためのデータ保護（DP）コマンドです。

stcli dp [-h] (vm | group | peer | schedule)

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

group

いずれか 1 つが必須。

データ保護グループのスナップショット操作。

peer

セットのいずれかが必要。

サイト レプリケーション ペアリング操作。

schedule

セットのいずれかが必要。

送信側クラスタのクラスタ全体で、レプリケーションを一時停止してから再開します。

vm

セットのいずれかが必要。

レプリケーション スナップショット操作による VM データ保護。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm コマンド

保護グループを介してではなく、仮想マシンに個別に適用される HX データ プラットフォーム ディザスタ リカバリ コマンドとネイティブのレプリケーション コマンド。

stcli dp vm [-h] {snapshot | add | list | info | delete | movein | moveout | schedule | prepareReverseProtect | reverseProtect | failover | testfailover | prepareFailover | migrate | hxtask}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

snapshot

Unsupported

HX リリース 3.5(2g) 以降、スナップショット コマンドのサポートは、Cisco Tech サポートのみに限定されています。一般的な使用はサポートされていません。

add

いずれか 1 つが必須。

仮想マシンにデータ保護を追加します。

list

セットのいずれかが必要。

データが保護されている仮想マシンをリストします。

info

セットのいずれかが必要。

データが保護されている仮想マシンに関する情報を表示します。

delete

セットのいずれかが必要。

仮想マシンからデータ保護を削除します。

movein

セットのいずれかが必要。

データ保護仮想マシンを保護グループに移動します。

moveout

セットのいずれかが必要。

保護グループからデータ保護仮想マシンを移動します。

schedule

セットのいずれかが必要。

仮想マシンのデータ保護をスケジュールします。

prepareReverseProtect

いずれか 1 つが必須。

指定仮想マシンの逆の保護アクションを準備します。

reverseProtect

セットのいずれかが必要。

指定の仮想マシンの逆の保護アクションを実行します。

failover

セットのいずれかが必要。

復元 HX ストレージ クラスタ から個別仮想マシンをフェールオーバします。

testfailover

セットのいずれかが必要。

復元 HX ストレージ クラスタから個々の仮想マシンの復元をテストするためのものです。

prepareFailover

セットのいずれかが必要。

指定仮想マシンのフェールオーバ アクションを準備します。

migrate

セットのいずれかが必要。

指定の仮想マシンを管理します。

hxtask

セットのいずれかが必要。

動作に関連するデータ保護。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp vm コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli dp vm snapshot コマンド

- stcli dp vm add コマンド

- stcli dp vm list コマンド

- stcli dp vm info コマンド

- stcli dp vm delete コマンド

- stcli dp vm movein コマンド

- stcli dp vm moveout コマンド

- stcli dp vm schedule コマンド

- stcli dp vm prepareReverseProtect コマンド

- stcli dp vm failover コマンド

- stcli dp vm testfailover コマンド

- stcli dp vm prepareFailover コマンド

- stcli dp vm migrate コマンド

stcli dp vm snapshot コマンド

データ保護仮想マシンのレプリケーション スナップショット操作。

（注）

このコマンドとそのサブコマンドはサポートされません。

stcli dp vm snapshot [-h] {create | replicate | list | info | delete}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

create

いずれか 1 つが必須。

仮想マシンのレプリケーション スナップショットを作成します。

replicate

セットのいずれかが必要。

仮想マシンのレプリケーション スナップショットをレプリケートします。

list

セットのいずれかが必要。

このクラスタで利用できるレプリケーション スナップショットをリストします。

info

セットのいずれかが必要。

レプリケーション スナップショットの情報を表示します。

delete

セットのいずれかが必要。

指定されたレプリケーション スナップショットを削除します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp vm snapshot コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli dp vm snapshot create コマンド

- stcli dp vm snapshot replicate コマンド

- stcli dp vm snapshot list コマンド

- stcli dp vm snapshot info コマンド

- stcli dp vm snapshot delete コマンド

stcli dp vm snapshot create コマンド

仮想マシンのレプリケーション スナップショットを作成します。

stcli dp vm snapshot create [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}] --snapname SNAPSHOTNAME [--desc DESCRIPTION] [--quiesce] [--offline]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--snapname SNAPSHOTNAME

必須です。

レプリケーション スナップショットの名前。

--desc DESCRIPTION

オプション。

レプリケーション スナップショットの説明。

--quiesce

オプション。

レプリケーションの前に VMware ツールを使用して VM を休止するかどうか。レプリケーション グループ内のすべての VM に VMware ツールをインストールする必要があります。

--Offline

任意

オフライン スナップショットを撮影します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm snapshot create コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定し、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm snapshot replicate コマンド

仮想マシンレプリケーション スナップショットをリモート クラスタにレプリケートします。

stcli dp vm snapshot replicate [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}] --snapshot-id SNAPSHOT-ID --outgoing OUTGOING

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--snapshot-id SNAPSHOTID

必須です。

レプリケートする VM のスナップショット ID。

--outgoing OUTGOING

必須です。

データがレプリケートされる発信/ターゲット クラスタの ID。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm snapshot replicate コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定し、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm snapshot list コマンド

このクラスタで利用できるレプリケーション スナップショットをリストします。

stcli dp vm snapshot list [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm snapshot list コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定し、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm snapshot info コマンド

VM スナップショットの詳細を表示します。

stcli dp vm snapshot info [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}] --snapshot-id SNAPSHOTID

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--snapshot-id SNAPSHOTID

必須です。

VM のスナップショット ID。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm snapshot info コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定し、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm snapshot delete コマンド

指定されたスナップショットを削除します。

stcli dp vm snapshot delete [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}] --snapshot-id SNAPSHOTID

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--snapshot-id SNAPSHOTID

必須です。

削除する VM のスナップショット ID。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm snapshot delete コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定し、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm add コマンド

仮想マシンでデータ保護を追加します。

stcli dp vm add [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter では、仮想マシンの固有 VMBIOSUUID を指定します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

か仮想マシンの ID タイプ (vmbiosuuid)。vCenter では、固有仮想マシン VMBIOSUUID を指定します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm add コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm list コマンド

データ保護を備えた仮想マシンをリストします。表示内容には、レプリケーション スケジュールが含まれています。

stcli dp vm list [-h] [--vmname VMNAME] [--vmid VMID] [--brief]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmname VMNAME

オプション。

指定された名前に一致する保護された仮想マシンをリストします。

--vmid VMID

オプション。

耐用年数全体で、VM を追跡するために使用するために指定された内部の元の VM ID に一致する仮想マシンで、コマンドを実行します。

--brief

オプション。

概要のみを表示します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、保護されたすべての仮想マシンをリストします。

使用上のガイドライン

stcli dp vm list コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

次の例では、保護された仮想マシンの概要をリストしています。

# stcli dp vm list --brief

vmInfo:
----------------------------------------
name: dslvm-2
uuid: 423f11c4-20c9-893b-0dd8-2a0ad59ad634
----------------------------------------
name: dslvm-1
uuid: 423f1d85-990a-4e06-ebef-a215c0ec4cf8
----------------------------------------

stcli dp vm info コマンド

データ保護仮想マシン情報をリストします。

stcli dp vm info [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter では、固有仮想マシン VMBIOSUUID を指定します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID のタイプです（vcmoid、vmbiosuuid）。vCenter では、固有仮想マシン VMBIOSUUID を指定します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm info コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm delete コマンド

仮想マシンからデータ保護を削除します。

stcli dp vm delete [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter では、固有仮想マシン VMBIOSUUID を指定します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID タイプ (vmbiosuuid)。vCenter では、固有仮想マシン VMBIOSUUID を指定します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm delete コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm movein コマンド

データ保護仮想マシンを保護グループに移動します。

stcli dp vm movein [-h] --vmids VMIDS [VMIDS ...] --groupid GROUPID

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter を使用している場合は、個別の仮想マシンの VMBIOSUUID を指定します。

--groupid GROUPID

オプション。

スタンドアロン仮想マシンを移動するグループの ID。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm movein コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm moveout コマンド

データ保護仮想マシンを保護グループに移動します。

stcli dp vm moveout [-h] (--vmids VMIDS [VMIDS ...] | --allVMs) --groupid GROUPID

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter を使用している場合は、個別の仮想マシンの VMBIOSUUID を指定します。

--allVMs

オプション。

グループから仮想マシンを移動します。

--groupid GROUPID

オプション。

スタンドアロン仮想マシンを移動するグループの ID。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

- stcli dp vm moveout コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- allVMs はセカンダリでのみ実行できます。allVMs は、リカバリに備えて、すべての VM をグループから移動します。このオプションは、グループのすべての VM でリカバリを実行する場合にのみ使用します。allVMs オプションは廃止予定であり、将来のリリースでは削除されます。

stcli dp vm schedule コマンド

HyperFlex データ保護 VM スケジュール操作。

stcli dp vm schedule [-h] {set,get}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--set

いずれか 1 つが必須。

VM スケジュール操作を設定します。

--get

いずれか 1 つが必須。

VM スケジュールを取得します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm schedule コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli dp vm schedule get コマンド

- stcli dp vm schedule set コマンド

stcli dp vm schedule get コマンド

VM レプリケーション スケジュール情報を取得します。

stcli dp vm schedule get [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm schedule get コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm schedule set コマンド

VM レプリケーション スケジュールを設定します。

stcli dp vm schedule set [-h] --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}] --replication-interval REPLICATIONINTERVALINMINUTES [--start-time REPLICATIONSTARTTIME] [--quiesce-using-tools] [--outgoing OUTGOING]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

指定した ID タイプに一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--replication-interval REPLICATIONINTERVALINMINUTES

必須です。

分単位のレプリケーション間隔

--start-time REPLICATIONSTARTTIME

任意

mm/dd/yy_HH_MM 形式でのレプリケーション開始時刻。

--quiesce-using-tools

任意

レプリケーションの前に VMware ツールを使用して VM を休止するかどうか。レプリケーション グループ内のすべての VM に VMware ツールをインストールする必要があります。

--outgoing OUTGOING

任意

データがレプリケートされる発信/ターゲット クラスタの ID。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm schedule set コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm prepareReverseProtect コマンド

指定仮想マシンの逆の保護アクションを準備します。

stcli dp vm prepareReverseProtect [-h] --vmid VMID [--force]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter を使用している場合は、個別の仮想マシンの VMBIOSUUID を指定します。

--force

オプション。

引数を検証することなく、逆の保護準備を実行します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm prepareReverseProtect コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm failover コマンド

リカバリ HX ストレージ クラスタから個々の仮想マシンをフェールオーバーするためのものです。リカバリ HX ストレージ クラスタは、仮想マシンを保護するレプリケーション ペアのターゲット クラスタです。

このコマンドは、status コマンドによるモニタに使用されるジョブ ID を出力します。

stcli dp vm failover [-h] --vmid VMID [--resourcepool-id RESOURCEPOOL-ID | --resourcepool-name RESOURCEPOOL-NAME] [--folder-id FOLDER-ID | --folder-name FOLDER-NAME] [--network-mapping NETWORKMAPPING [NETWORKMAPPING ...]] [--poweron] [--force]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

--resourcepool-id RESOURCEPOOL-ID

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された ID のリソース プールに配置します。

--resourcepool-name RESOURCEPOOL-NAME

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された名前のリソース プールに配置します。

--folder-id FOLDER-ID

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された ID のフォルダに配置します。

--folder-name FOLDER-NAME

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された名前のフォルダに配置します。

--network-mapping NETWORKMAPPING [NETWORKMAPPING ...]

オプション。

送信元ネットワークを宛先ネットワークにマップします。形式は source_network:destination_network です。次に例を示します。

--network-mapping "source_network1:destination_network1", "source_network2:destination_network2"

--poweron

オプション。

リカバリ後に VM の電源をオンにします

--force

オプション。

引数を検証せずにリカバリを実行します

コマンド デフォルト

場所は、デフォルトではコマンド実行パスになります。

使用上のガイドライン

stcli dp vm failover コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するか、または任意で、[] で囲まれた引数を指定します。

stcli dp vm testfailover コマンド

リカバリHX ストレージ クラスタからの、個々の仮想マシンに対するリカバリをテストします。リカバリ HX ストレージ クラスタは、仮想マシンを保護するレプリケーション ペアのターゲット クラスタです。

このコマンドは、status コマンドによるモニタに使用されるジョブ ID を出力します。

stcli dp vm testfailover [-h] --vmid VMID [--resourcepool-id RESOURCEPOOL-ID | --resourcepool-name RESOURCEPOOL-NAME] [--folder-id FOLDER-ID | --folder-name FOLDER-NAME] [--test-network TESTNETWORK] [--network-mapping NETWORKMAPPING [NETWORKMAPPING ...]] [--poweron] [--force] [--newname NEWNAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID にマッチする仮想マシンを一覧表示します。

--resourcepool-id RESOURCEPOOL-ID

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された ID のリソース プールに配置します。

--resourcepool-name RESOURCEPOOL-NAME

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された名前のリソース プールに配置します。

--folder-id FOLDER-ID

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された ID のフォルダに配置します。

--folder-name FOLDER-NAME

選択可能なペアの一方。

回復した VM を指定された名前のフォルダに配置します。

--test-network TESTNETWORK

オプション。

テスト リカバリに使用するネットワークをテストします。すべてのソース ネットワークは、リカバリ後にこのネットワークに割り当てられます。

--network-mapping NETWORKMAPPING [NETWORKMAPPING ...]

オプション。

送信元ネットワークを宛先ネットワークにマップします。形式は source_network:destination_network です。次に例を示します。

--network-mapping "source_network1:destination_network1","source_network2:destination_network2"

--poweron

（省略可）

リカバリ後に VM をオンにします

--force

（省略可）

引数を検証することなく、強制的にリカバリを実行します。

--newname NEWNAME

（省略可）

テスト リカバリの行われる VM の新しい名前です。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、テスト リカバリは HxTestRecovery フォルダ内の同じ名前の VM をリカバリします。

使用上のガイドライン

stcli dp vm testfailover コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するか、または任意で、[] で囲まれた引数を指定します。

stcli dp vm prepareFailover コマンド

指定仮想マシンのフェールオーバ アクションを準備します。

stcli dp vm prepareFailover [-h] --vmid VMID [--force]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter を使用している場合は、個別の仮想マシンの VMBIOSUUID を指定します。

--force

オプション。

引数を検証することなく、逆のフェールオーバ準備を実行します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm prepareFailover コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm migrate コマンド

指定の仮想マシンを管理します。

stcli dp vm migrate [-h] --vmid VMID [--resourcepool-id RESOURCEPOOL-ID | --resourcepool-name RESOURCEPOOL-NAME] [--folder-id FOLDER-ID | --folder-name FOLDER-NAME] [--network-mapping NETWORKMAPPING [NETWORKMAPPING ...]] [--poweron]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--vmid VMID

必須。

指定した BIOS UUID に一致する仮想マシンでコマンドを実行します。

仮想マシンの ID (vmbiosuuid)。vCenter を使用している場合は、個別の仮想マシンの VMBIOSUUID を指定します。

--resourcepool-id RESOURCEPOOL-ID

オプション。

回復済みの仮想マシンが配置されるリソース プール ID。

--resourcepool-name RESOURCEPOOL-NAME

オプション。

回復済みの仮想マシンが配置されるリソース プール名。

--folder-id FOLDER-ID

オプション。

回復済みの仮想マシンが配置されるフォルダ ID。

--folder-name FOLDER-NAME

オプション。

回復済みの仮想マシンが配置されるフォルダ名。

--network-mapping NETWORKMAPPING [NETWORKMAPPING ...]

オプション。

「Source Network":"Destination Network」という形式による、送信元から宛先までのネットワーク マップ。

--poweron

オプション。

回復後に仮想マシンの電源をオンにします。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp vm migrate コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group コマンド

個々の仮想マシンではなく仮想マシンの保護グループに適用される HX データ プラットフォーム ディザスタ リカバリ コマンドとネイティブのレプリケーション コマンド。

stcli dp group [-h] {add | list | delete | vm | snapshot | schedule}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

データ保護グループを追加します。

list

セットのいずれかが必要。

データ保護グループのリスト。

delete

セットのいずれかが必要。

データ保護グループを削除します。

vm

セットのいずれかが必要。

データ保護グループ内の VM タスク。

snapshot

セットのいずれかが必要。

データ保護グループ内のスナップショット操作。

（このコマンドはサポートされません）

schedule

セットのいずれかが必要。

データ保護グループのレプリケーションをスケジュールします。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp group コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

（注）

HX リリース 3.5(2g) 移行、<command name> コマンドのサポート Cisco Tech サポートのみに限定されています。一般的な使用はサポートされていません。

- stcli dp group add コマンド

- stcli dp group list コマンド

- stcli dp group delete コマンド

- stcli dp group vm コマンド

- stcli dp group vm add コマンド

- stcli dp group vm list コマンド

- stcli dp group snapshot コマンド

- stcli dp group snapshot create コマンド

- stcli dp group schedule コマンド

- stcli dp group schedule get コマンド

- stcli dp group schedule set コマンド

stcli dp group add コマンド

データ保護グループを追加します。

stcli dp group add [-h] --groupname GROUPNAME

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupname GROUPNAME

必須。

保護グループの名前。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp group add コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group list コマンド

データ保護グループの設定およびスケジュールをリストします。

stcli dp group list [-h] [--groupname GROUPNAME] [--groupid GROUPID]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupname GROUPNAME

オプション。

保護グループを付与されているグループ名とともにリストします。

--groupid GROUPID

オプション。

保護グループを付与された ID とともにリストします。

コマンド デフォルト

すべてのデータ保護グループをリストします。

使用上のガイドライン

stcli dp group list コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

この例では、データ保護グループをリストしています。

# stcli dp group list

clusterEr:
type: cluster
id: 21038104951568023:6930626691413900957
name: source17-2.5.1a
vmGroupState: active
vmGroupEr:
type: dp_vmgroup
id: 4de5d40f-82d6-40f6-9425-e4942bdd9be9
name: group1
members:
----------------------------------------
idtype: 2
type: dp_vm
id: 423f38fd-9754-a25c-0d60-1ddacacaac60
----------------------------------------
idtype: 2
type: dp_vm
id: 423fc732-4841-3a0a-8d75-6c7bdcf8de67
----------------------------------------
schedules:
replicationSchedule:
targetClusterEr:
type: cluster
id: 1279191129902762643:7329250794747596775
name: target17-2.5.1a
enabled: True
mode: 2
startTime: 07/19/17_20:24
intervalInMinutes: 15

stcli dp group delete コマンド

指定されたデータ保護グループを削除します。

stcli dp group delete [-h] --groupid GROUPID

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupid GROUPID

必須。

保護グループの ID。

保護グループを削除するには、すべての仮想マシンを削除する必要があります。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp group delete コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group vm コマンド

Hyperflex データ保護グループ VM 操作。

stcli dp group vm [-h] {add | list | delete}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

VM をデータ保護グループに追加します。

list

セットのいずれかが必要。

データ保護グループ内の VM をリストします。

delete

セットのいずれかが必要。

データ保護グループから VM を削除します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp group vm コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group vm add コマンド

VM をデータ保護グループに追加します。

stcli dp group vm add [-h] --groupid GROUPID --vmid VMID [--vmidtype {VMBIOSUUID}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupid GROUPID

必須。

VM が存在するデータ保護グループの ID。

--vmid VMID

必須です。

保護グループに追加する仮想マシンの ID。

--vmidtype {VMBIOSUUID}

オプション。

保護グループに追加する仮想マシンの ID タイプ。

VCMOID オプションはサポートされません。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp group vm add コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group vm list コマンド

データ保護グループに含まれている VM をリストします。

stcli dp group vm list [-h] --groupid GROUPID

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupid GROUPID

必須。

VM が存在するデータ保護グループの ID。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp group vm list コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group snapshot コマンド

HX データ プラットフォーム データ保護グループのスナップショット操作。

stcli dp group snapshot [-h] {create}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

create

必須。

指定された保護グループ内のすべての VM のデータ保護スナップショットを作成します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp group snapshot コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group snapshot create コマンド

特定のグループ内の VM のデータ保護レプリケーション スナップショットを作成します。

stcli dp group snapshot create [-h] --groupid GROUPID --snapshot SNAPSHOT [--desc DESC] [--quiesce]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupid GROUPID

必須。

VM が存在するデータ保護グループの ID。

--snapshot SNAPSHOT

必須です。

スナップショットの名前。

--desc DESC

オプション。

スナップショットの説明。

--quiesce

オプション。

レプリケーションの前に VMware ツールを使用して VM を休止するかどうか。レプリケーション グループ内のすべての VM に VMware ツールをインストールする必要があります。

コマンド デフォルト

説明は空白です。休止は設定されていません。

使用上のガイドライン

stcli dp group snapshot create コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group schedule コマンド

Hyperflex 保護グループ スケジュール操作。

stcli dp group schedule [-h] {set | get}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

set

いずれか 1 つが必須。

データ保護グループのレプリケーション スケジュールを設定します。

get

セットのいずれかが必要。

データ保護グループのレプリケーション スケジュールを取得します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp group schedule コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group schedule get コマンド

データ保護グループのレプリケーション スケジュール情報をリストします。

stcli dp group schedule get [-h] --groupid GROUPID [--outgoing OUTGOING]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupid GROUPID

必須。

VM が存在するデータ保護グループの ID。

--outgoing OUTGOING

オプション。

データがレプリケートされる発信/ターゲット クラスタの ID。

コマンド デフォルト

発信クラスタは、ペアリングされたリモート クラスタです。

使用上のガイドライン

stcli dp group schedule get コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp group schedule set コマンド

データ保護グループのレプリケーション スケジュールを設定します。

stcli dp group schedule set [-h] --groupid GROUPID --replication-interval REPINTERVALINMINS [--start-time REPSTARTTIME] [--quiesce-using-tools] [--outgoing OUTGOING]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--groupid GROUPID

必須。

VM が存在するデータ保護グループの ID。

--replication-interval REPINTERVALINMINS

必須です。

分単位のレプリケーション間隔（頻度）。ここには、VM をターゲット クラスタにレプリケートする頻度を設定します。

--start-time REPSTARTTIME

オプション。

mm/dd/yy_HH_MM 形式でのレプリケーション開始時刻。最初のレプリケーションをいつ開始するかを指定します。

--quiesce-using-tools

オプション。

レプリケーションの前に VMware ツールを使用して VM を休止するかどうか。レプリケーション グループ内のすべての VM に VMware ツールをインストールする必要があります。

--outgoing OUTGOING

オプション。

データがレプリケートされる発信/ターゲット クラスタの ID。

コマンド デフォルト

開始時刻は、コマンドの実行直後です。休止は設定されていません。発信クラスタは、ペアリングされたリモート クラスタです。

使用上のガイドライン

stcli dp group schedule set コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp peer コマンド

レプリケーション ペアのリモート（ピア）クラスタでの Hyperflex データ保護操作。

stcli dp peer [-h] {get | add | list | query | edit | datastore | delete | forget | schedule}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

get

いずれか 1 つが必須。

ピア クラスタの詳細を取得します。

add

セットのいずれかが必要。

指定された入力を使用してペアを追加します。

list

セットのいずれかが必要。

すべてのペアを表示します。

query

セットのいずれかが必要。

ペア詳細を取得するためにペアに問い合わせます。

edit

セットのいずれかが必要。

ピア管理 IP のペアの説明を編集します。

datastore

セットのいずれかが必要。

既存のペアでマップされたデータストアを編集します。

delete

セットのいずれかが必要。

レプリケーション ペアを削除します。

forget

セットのいずれかが必要。

指定された入力を使用してピアを削除します。

schedule

セットのいずれかが必要。

ピア スケジュール操作。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp peer コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli dp peer get コマンド

- stcli dp peer add コマンド

- stcli dp peer list コマンド

- stcli dp peer query コマンド

- stcli dp peer edit コマンド

- stcli dp peer datastore コマンド

- stcli dp datastore editstatus コマンド

- stcli dp peer delete コマンド

- stcli dp peer forget コマンド

stcli dp peer get コマンド

ピア クラスタの詳細をリストします。

（注）

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli dp peer get [-h] --mgmtIp MGMTIP --username USERNAME

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--mgmtIp MGMTIP

必須。

ピアクラスタの管理 IP。

--username USERNAME

必須です。

ピアクラスタのユーザ名。

プロンプトが表示されたら、ピア クラスタのユーザー パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp peer get コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp peer add コマンド

指定された入力を使用してレプリケーション ペアを追加します。

注目

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

（注）

このコマンドは、HX Connect のレプリケーション ペアを設定しながら自動的に完了する検証プロセスと同様に、テスト リモート レプリケーション ネットワークを取り消したり、検証したりすることはしません。

stcli dp peer add [-h] --name NAME --description DESCRIPTION --mgmtIp MGMTIP --username USERNAME

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--name NAME

必須。

クラスタ ペアの名前。

--description DESCRIPTION

必須です。

クラスタ ペアの説明。

--mgmtIp MGMTIP

必須です。

ピアクラスタの管理 IP。

--username USERNAME

必須です。

ピアクラスタのユーザ名。

プロンプトが表示されたら、ピア クラスタのパスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp peer add コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp peer list コマンド

すべてのレプリケーション ペアを表示します。

stcli dp peer list [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp peer list コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp peer query コマンド

ペアの詳細についてレプリケーション ペアに問い合わせます。

stcli dp peer query [-h] --name NAME

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--name NAME

必須。

クラスタ レプリケーション ペアの名前。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp peer query コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp peer edit コマンド

ペアの説明またはピア管理 IP を編集します

（注）

（このコマンドはサポートされません）

stcli dp peer edit [-h] --name NAME [--description DESCRIPTION] [--mgmtIp MGMTIP] --username USERNAME --password PASSWORD

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--name NAME

必須。

クラスタ ペアの名前

--description DESCRIPTION

必須

クラスタ ペアの説明

--mgmtIp MGMTIP

必須

ピアクラスタの管理 IP

--username USERNAME

必須

ピアクラスタのユーザ名

プロンプトが表示されたら、ピア クラスタのユーザー パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp peer edit コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp peer datastore コマンド

既存のレプリケーション ペアでマップされたデータストアを編集します。

（注）

このコマンドは、HX Connect のペアを編集しながら自動的に完了する検証プロセスと同様に、テスト リモート レプリケーション ネットワークを取り消したり、検証したりすることはしません。

stcli dp peer datastore [-h] {edit | editstatus}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

edit

いずれか 1 つが必須。

ピア管理 IP のペアの説明を編集します。

editstatus

セットのいずれかが必要。

データストア編集ジョブのステータス。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp peer datastore コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp datastore editstatus コマンド

レプリケーション ペアのデータストア マッピング変更のステータスを表示します。

stcli dp peer datastore editstatus [-h] [--jobid JOBID]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--jobid JOBID

オプション。

データストア変更タスクのジョブ ID。

コマンド デフォルト

ジョブ ID のデフォルトでは、すべてのデータストア編集のステータスがすべて表示されます。

使用上のガイドライン

stcli dp peer datastore editstatus コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

この例では、レプリケーション ペアに関連付けられているデータストアを変更しています。

# stcli dp peer datastore editstatus

[<jobid>,<jobid>...,<jobid>]

stcli dp peer delete コマンド

レプリケーション ペアからピアを削除します。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli dp peer delete [-h] --name NAME --username USERNAME [--mgmtIp MGMTIP]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--name NAME

必須。

クラスタ レプリケーション ペアの名前。

--username USERNAME

必須です。

ピアクラスタのユーザ名。

プロンプトが表示されたら、ピア クラスタのユーザー パスワードを入力します。

--mgmtIp MGMTIP

オプション。

ピアクラスタの管理 IP。

コマンド デフォルト

管理 IP は、現在関連付けられているピアと見なされます。

使用上のガイドライン

stcli dp peer delete コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp peer forget コマンド

これは、ピア間のペアリング（ソース クラスタとターゲット クラスタ）を解除します。別のクラスタとペアリングするために各クラスタを解放します。

stcli dp peer forget [-h] [--name NAME] [--all]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--all

いずれか 1 つが必須。

すべての部分的なペアと正常にペアになったクラスタの、ピア間のペアリングを解除します。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

指定された名前のクラスタ ペアのために、ピア間のペアリング（ソース クラスタとターゲット クラスタ）を解除します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp peer forget コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

（注）

NR/NFS のクリーンアップ時間の遅延：VMレプリケーション プロセス中に、「未処理のレプリケーション ジョブの完了後に再試行してください (Please retry again after outstanding replication jobs are complete)」、または「DP ピアの解除に失敗しました：ピア レプリケーション CIP <IP アドレス> の接続キャッシュのクリーニングに失敗しました。レプリケーション ジョブ (#) は進行中です。未処理のレプリケーション ジョブの完了後に再試行してください (DP Peer forget failed: Failed to clean connection cache for peer replication CIP <IP address>. Replication jobs (#) in progress. Please retry again after outstandiing replication jobs are complete.」というメッセージが表示されることがあります。これらは、ポリシーのデタッチが失敗したことを示しています。これらのメッセージが表示された場合は、NR/NFSのクリーンアップに遅延が亜生じています。数分後に再試行してください。

stcli dp schedule コマンド

データ保護スケジュール操作。

stcli dp schedule [-h] {pause | resume | status}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

pause

いずれか 1 つが必須。

レプリケーションを一時停止します。リモート クラスタへのレプリケーション スナップショット ビットの送信を停止します。

resume

セットのいずれかが必要。

レプリケーションを再開します。リモート クラスタへのレプリケーション スナップショット ビットの送信を再開します。

status

セットのいずれかが必要。

スケジューラの状態のクエリを実行します。これはデータベースの状態であり、スケジュールされたイベントの状態ではありません。スケジューラがフルであることを意味するのではありません。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp schedule コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli dp schedule pause コマンド

- stcli dp schedule resume

- stcli dp schedule status

stcli dp schedule pause コマンド

レプリケーションを一時停止します。既存のジョブの監視を停止し、リモート クラスタにレプリケーション スナップショット ビットを送信する新しいジョブの作成を停止します。

stcli dp schedule pause [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp schedule pause コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp schedule resume

レプリケーションを再開します。既存のジョブの監視を再開し、リモート クラスタにデータ レプリケーション ビットを送信する新しいジョブの作成を再開します。

stcli dp schedule resume [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp schedule resume コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp schedule status

スケジューラの状態のクエリを実行します。これはデータベースの状態であり、スケジュールされたイベントの状態ではありません。スケジューラがフルであることを意味するのではありません。

stcli dp schedule status [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli dp schedule status コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp cluster コマンド

データ保護クラスタの操作。

（注）

stcli dp cluster、stcli dp cluster network コマンド、およびそのサブコマンドはサポートされていません。次の内容が含まれています。

stcli dp cluster [-h] {network}

stcli dp cluster network [-h] {bandwidth,configure,info,delete}

stcli dp cluster network bandwidth [-h] {update,info}

stcli dp cluster network bandwidth update [-h] --bw BW

stcli dp cluster network bandwidth info [-h]

stcli dp cluster network configure [-h] [--name NAME] --ip-ranges IP-RANGES [IP-RANGES ...] --subnet SUBNET --gateway GATEWAY --vlan VLAN [--bw BW]

stcli dp cluster network bandwidth info [-h]

stcli dp cluster network delete [-h] [--name NAME]

stcli dp cluster [-h] {network}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

network

必須

HyperFlex クラスタ レプリケーション ネットワークの操作のコマンドです。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

stcli dp cluster コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli dp cluster network コマンド

- stcli dp cluster network bandwidth コマンド

- stcli dp cluster network configure コマンド

- stcli dp cluster network info コマンド

- stcli dp cluster network delete コマンド

stcli dp cluster network コマンド

HyperFlex 仮想マシン クラスタ ネット ワーキングの操作です。

（注）

このコマンド、stcli dp cluster network、およびそのサブコマンドはサポートされていません。次の内容が含まれています。

stcli dp cluster network bandwidth [-h] {update,info}

stcli dp cluster network bandwidth update [-h] --bw BW

stcli dp cluster network bandwidth info [-h]

stcli dp cluster network configure [-h] [--name NAME] --ip-ranges IP-RANGES [IP-RANGES ...] --subnet SUBNET --gateway GATEWAY --vlan VLAN [--bw BW]

stcli dp cluster network bandwidth info [-h]

stcli dp cluster network delete [-h] [--name NAME]

stcli dp cluster network [-h] {bandwidth,configure,info,delete}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

bandwidth

いずれか 1 つが必須。

このクラスタのレプリケーション ネットワークの帯域幅を設定します。

configure

いずれか 1 つが必須。

このクラスタのレプリケーション ネットワーク パラメータを指定します。

delete

いずれか 1 つが必須。

このクラスタのレプリケーション ネットワークを削除します。

info

いずれか 1 つが必須。

このクラスタのレプリケーション ネットワークに関する設定情報を一覧表示します。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

stcli dp cluster network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp cluster network bandwidth コマンド

HyperFlex クラスタ複製ネットワークの帯域幅操作のコマンドです。

（注）

このコマンド、stcli dp cluster network bandwidth、およびそのサブコマンドはサポートされていません。次の内容が含まれています。

stcli dp cluster network bandwidth [-h] {update,info}

stcli dp cluster network bandwidth update [-h] --bw BW

stcli dp cluster network bandwidth info [-h]

stcli dp cluster network bandwidth [-h] {update,info}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

info

いずれか 1 つが必須。

クラスタ複製ネットワークの帯域幅設定を一覧表示します。

update

いずれか 1 つが必須。

クラスタ複製ネットワークの帯域幅設定を変更します。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

stcli dp cluster network コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp cluster network configure コマンド

HyperFlex データ保護クラスタ ネットワーキング設定操作。

（注）

このコマンド、stcli dp cluster network configure はサポートされていません。

stcli dp cluster network configure [-h] [--name NAME] --ip-ranges IP-RANGES [IP-RANGES ...] --subnet SUBNET --gateway GATEWAY --vlan VLAN [--bw BW]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--name NAME

オプション。

レプリケーション ネットワークに割り当てられている参照名。

--ip-ranges IP-RANGES [IP-RANGES ...]

必須です。

レプリケーション ネットワークを設定するためのクラスタ ノードに割り当てられた IP 範囲に 1 を加えたもの参。

--subnet SUBNET

必須です。

レプリケーション ネットワークのサブネット。

--gateway GATEWAY

必須。

レプリケーション ネットワークのゲートウェイ。

--vlan VLAN

必須です。

レプリケーション ネットワークに割り当てられた VLAN ID。

--bw BW

（省略可）

レプリケーション ネットワークで使用する集約帯域幅。（kbps 単位）

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

stcli dp cluster network configure コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp cluster network info コマンド

HyperFlex データ保護クラスタ ネットワーキング設定情報。

（注）

このコマンド stcli dp cluster network info はサポートされていません。

stcli dp cluster network info [-h]

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

stcli dp cluster network info コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp cluster network delete コマンド

HyperFlex データ保護クラスタ ネットワークを削除します。

（注）

このコマンド stcli dp cluster network delete はサポートされていません。

stcli dp cluster network delete [-h] [--name NAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--name NAME

オプション。

削除するクラスタ レプリケーション ネットワークの名前。

コマンド デフォルト

デフォルトは、現在ログインしているクラスタのクラスタ レプリケーション ネットワークです。

使用上のガイドライン

stcli dp cluster network delete コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli dp vm hxtask コマンド

動作に関連するデータ保護。

stcli dp vm hxtask [-h] [--vmid VMID] [--id ID] [--name NAME][--state {new,starting,running,suspended,shutting_down,completed,terminated,cancelled,exception,stalled}]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

– vmid VMID

必須

保護グループに追加する仮想マシンの ID。

--id ID

任意

仮想マシンの ID。

--name NAME

オプション。

レプリケーション ネットワークに割り当てられている参照名。

（注）

小文字で始まる hx タスク コマンドだが、--name のフィルタリングは大文字から始まります。使用例 – testFailover の代わりの TestFailover。

フィルタされる名前は次のとおりです。

TestFailover

フェールオーバー

PrepareReverseProtect

PrepareFailover

ReverseProtect

移行

--state

オプション。

レプリケーション プロセスの状態:

new

起動

実行

suspended

shutting_down

「completed（完了）」

終了された

キャンセル済み

exception

stalled

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli dp vm hxtask コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するか、または任意で、[] で囲まれた引数を指定します。

stcli license コマンド

スマート ライセンス操作。

stcli license [-h] {register | deregister | show | renew}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

register

いずれか 1 つが必須。

ID トークンにスマート ライセンスを登録します。

deregister

セットのいずれかが必要。

スマート ライセンスを登録解除します。

show

セットのいずれかが必要。

スマート ライセンス オプションを表示します。概要、固有デバイス識別子（UDI）、使用回数、技術サポートの詳細、登録と承認ステータス、およびインスタンス名が含まれます。

renew

セットのいずれかが必要。

スマート ライセンス操作を更新します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli license コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli license register コマンド

ID トークンにスマート ライセンスを登録します。

stcli license register [-h] --idtoken IDTOKEN [--force]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--idtoken IDTOKEN

必須。

登録 ID トークン。

--force

オプション。

クラスタがすでに登録されていても強制的に登録します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli license register コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

# stcli license register --token

ZmM2YTVhZjMtZTQxNi00...1LTE0ODg0NzkppYmF...A3OD0%3D%0...8caERE

stcli license deregister コマンド

スマート ライセンスを登録解除します。

stcli license deregister [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli license deregister コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli license reservation install コマンド

ファイル パスを使用してスマートライセンスを予約します。

stcli license reservation install [-h]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--file FILE_PATH

オプション。

認証コード ファイルのパス。

コマンド デフォルト

なし

使用上のガイドライン

stcli license reservtion install コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

# stcli license reservation install -h  --file FILE_PATH

stcli license show コマンド

選択したオプションに基づいてスマート ライセンス情報を表示します。

stcli license show

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

all

オプション。

すべてのライセンス情報を表示します。

auth-status

オプション。

スマート ライセンス認証のステータスを表示します。

inst-name

オプション。

クラスタ インスタンス名を表示します。

reg-status

オプション。

スマート ライセンス登録のステータスを表示します。

status

オプション。

スマート ライセンスの登録、承認、およびライセンスのステータスを表示します。

summary

オプション。

スマート ライセンスの概要を表示します。

tech-support

オプション。

スマート ライセンスのテクニカル サポートの詳細を表示します。

udi

オプション。

スマート ライセンスの固有デバイス識別子（UDI）を表示します。

usage

オプション。

スマート ライセンスの使用数を表示します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli license show コマンドでは、必須のオプションを指定し、先頭にダッシュ（--）は必要ありません。必要に応じて、[] で囲まれた引数を指定します。

ライセンスが登録されていない場合の例

# stcli license show status

Smart Licensing is ENABLED
Registration: Status: UNREGISTERED
Export-Controlled Functionality: Not Allowed
License Authorization: Status: EVAL MODE
Evaluation Period Remaining: 89 days, 23 hr, 57 min, 3 sec
Last Communication Attempt: NONE

ライセンスが登録されている場合の例

# stcli license show summary

Smart Licensing is ENABLED
Registration:
Status: REGISTERED
Smart Account: HyperFlex License Test
Virtual Account: derek
Last Renewal Attempt: None
Next Renewal Attempt: Aug 1 17:47:06 2017 PDT
License Authorization:
Status: AUTHORIZED
Last Communication Attempt: SUCCEEDED
Next Communication Attempt: Mar 4 16:47:11 2017 PST
License Usage:
License                  Entitlement Tag                                                                Count        Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cisco Vendor String XYZ  regid.2016-11.com.cisco.HX-SP-DP-S001,1.0_1c06...d45203  InCompliance

stcli license renew コマンド

スマート ライセンス操作を更新します。

stcli license renew [-h] {id | auth}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

auth

いずれか 1 つが必須。

スマート ライセンス承認を更新します。

id

セットのいずれかが必要。

登録および登録 ID 証明書情報を更新します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli license review コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli node コマンド

ストレージ クラスタ ノードで実行される操作。

（注）

互いに競合する操作を同時に実行しないでください。たとえば、ノードの追加とノードの削除を次のように同時に実行しないでください。stcli node add --node-ips NODEIPS remove --id-1 ID1

stcli nodes [-h] {discover | list | info | identify | disks | disk | add | remove | maintenanceMode}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタにノードのセットを追加します。

discover

セットのいずれかが必要。

このノードと同じサブネットで検出可能なストレージ クラスタ ノードをリストします。

disk

セットのいずれかが必要。

ノード内の物理ディスクを検索します。

disks

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ ノードの物理ディスクに関する情報を提供します。

identify

セットのいずれかが必要。

ノードを識別するノード ビーコンをオン/オフにします。

info

セットのいずれかが必要。

指定されたストレージ クラスタ ノードに関する情報を提供します。

list

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ内のストレージ クラスタ ノードをリストします。

maintenanceMode

セットのいずれかが必要。

メンテナンス モードを開始または終了します。

remove

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタからノードを削除します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli node コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli node discover コマンド

このノードと同じサブネットで検出可能なストレージ クラスタ ノードをリストします。

stcli node discover [-h]

コマンド デフォルト

なし。他にパラメータはありません。

使用上のガイドライン

ストレージ クラスタに対して stcli node discover コマンドを実行します。

# stcli node discover

state:
storfsIp:
addr:
stService:
gateway:
subnetMask:
method:

host:
state:
about:
serviceType:
instanceUuid:
name:
locale:
serialNumber:
apiVersion:
modelNumber:
build:
fullName:
productVersion:

stctlvm:
name:
ip:
guestHostname:
storageNetworkIp:
moid:
role:
entityRef:
type:
id: v
name:
version:
passthrough:
guestState:
mgmtNetworkIp:

name:
ip:
addr:
stService:
vlanId:
gateway:
subnetMask:
method:

moid:
ipmiSettings:
addr:
stService:
gateway:
subnetMask:
method:

ioVisor:
about:
serviceType:
instanceUuid:
name:
locale:
serialNumber:
apiVersion:
modelNumber:
build:
fullName:
productVersion:
state:

bootTime:
entityRef:
type:
id:
name:
vMotionIp:
addr:
vlanId:
gateway:
subnetMask:
method:
enclosureSerialNumber:

entityRef:
type:
id:
name:
progress:

stcli node list コマンド

ストレージ クラスタ内のノードをリストします。

stcli node list [-h] --summary

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--summary

オプション。

概要のみを表示します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli node list コマンドを実行し、[] で囲まれた引数を任意に含めることもできます。

# stcli node list

----------------------------------------
upgradeState:
state:
storfsIp:
addr:
stService:
vlanId:
gateway:
subnetMask:
method:

pNode:
about:
serviceType:
instanceUuid:
name:
locale:
serialNumber:
apiVersion:
modelNumber:
build:
displayVersion:
fullName:
productVersion:

retired:
compression:
ip:
dedup:
nsPrimary:
dataWriteThruEnabled:
state:
bootTime:
master:
entityRef:
type:
id:
name:
version:
lastModifiedTime:
name:

host:
state:
about:
serviceType:
instanceUuid:
name:
locale:
serialNumber:
apiVersion:
modelNumber:
build:
fullName:
productVersion:

stctlvm:
name:
storageClusterIp:
ip:
guestHostname:
mgmtClusterIp:
storageNetworkIp:
moid:
role:
entityRef:
type:
id:
name:
version:
passthrough:
guestState:
mgmtNetworkIp:

name:
ip:
addr:
stService:
vlanId:
gateway:
subnetMask:
method:

moid:
ipmiSettings:
addr:
stService:
gateway:
subnetMask:
method:

ioVisor:
about:
serviceType:
instanceUuid:
name:
locale:
serialNumber:
apiVersion:
modelNumber:
build:
fullName:
productVersion:
state:

bootTime:
entityRef:
type:
id:
name:
vMotionIp:
addr:
vlanId:
gateway:
subnetMask:
method:
enclosureSerialNumber:

entityRef:
type:
id:
name:
upgradeVersion:
----------------------------------------

stcli node info コマンド

指定されたストレージ クラスタ ノードに関する情報を提供します。

stcli node info [-h] {--id ID | --ip NAME} [--summary]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの固有 ID 番号。ID は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの id に表示されます。

--ip NAME

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの name に表示されます。

--ip オプションは現在サポートされていません。

--summary

オプション。

概要のみを表示します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli node info コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli node identify コマンド

ノードを識別するノード ビーコンをオン/オフにします。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli node identify [-h] --ipmiIp IPMIIP [--interval INTERVAL] [--user USER]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--ipmiIp IPMIIP

必須

Ipmi IP アドレス。

--interval INTERVAL

任意

ビーコンをオンにするまでの秒数。指定しいないと、ビーコンはオフになります

---user USER

任意

IPMI 管理ユーザー名

プロンプトが表示されたら、IPMI 管理パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli node identify コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定し、オプションで 1 個以上の {} で囲まれた位置指定引数を指定します。

stcli node disks コマンド

ストレージ クラスタ ノードの物理ディスクに関する情報を提供します。

stcli node disks [-h] {--id ID | --ip NAME}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの固有 ID 番号。ID は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの id に表示されます。

--ip NAME

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの name に表示されます。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli node disks コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定します。

stcli node disk コマンド

ノード内の物理ディスクを検索します。

stcli node disk [-h] {--id ID | --ip NAME} [--lighton | lightoff]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの固有 ID 番号。ID は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの id に表示されます。

--ip NAME

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの name に表示されます。

--lighton

オプション。

ディスク上の ID ライトをオンにします。

--lightoff

オプション。

ディスク上の ID ライトをオフにします。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli node disk コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli node add コマンド

指定されたノードをストレージ クラスタに追加します。

（注）

- プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

- stcli node add コマンドは、ストレージ クラスタがオンラインで正常な状態であるときにのみ使用してください。

- 互いに競合する操作を同時に実行しないでください。たとえば、ノードの追加とノードの削除を次のように同時に実行しないでください。stcli node add --node-ips NODEIPS remove --id-1 ID1

標準クラスタまたは edge クラスタ:
stcli node add [-h] --node-ips NODEIPS [NODEIPS . . .] [--esx-username ESXUSERNAME] [--dryrun]

ストレッチ クラスタ:
stcli node add [-h] --node-ips NODEIPS [NODEIPS . . .]:<Site Name> [--esx-username ESXUSERNAME] [--dryrun]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--node-ips NODEIPS [NODEIPS . . .]

必須

ストレージ クラスタに追加されるノードの ESXi 管理/vmk0 IP アドレス。

--dryrun

任意

入力パラメータを検証するだけです。

Site Name

ストレージ クラスタに必須

ノードのサイト名。

--esx-username ESCUSERNAME

任意

ESX 管理者のユーザ名。

プロンプトが表示されたら ESX 管理者パスワードを入力します。

コントローラ VM ルート ユーザー パスワード

任意

すべてのノードが同じパスワードである必要があります。

プロンプトが表示されたらコントローラ VM パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

なし。ノードの識別子は必須です。

使用上のガイドライン

stcli node add コマンドでは、--node-ips を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

（注）

ストレージ クラスタに新しいノードを追加する場合に、ストレージ クラスタが領域不足の状態であると、ストレージ クラスタが自動的に再調整されます。そうでない場合、再調整が毎晩スケジュールされます。

stcli node remove コマンド

重要：クラスタからノードを完全に削除するには、stcli node remove コマンドを使用します。後で同じノードを同じクラスタに再度追加する場合は、 stcli node remove コマンドを実行しないでください。すでに属していたクラスタへのノードの追加はサポートされていません。

（注）

HX 4.5(1a) 以降では、1 つのコンバージド ノードのみを削除できます。

（注）

互いに競合する操作を同時に実行しないでください。たとえば、ノードの追加とノードの削除を次のように同時に実行しないでください。stcli node add --node-ips NODEIPS remove --id-1 ID1

警告

論理アベイラビリティゾーン（LAZ）が設定された HyperFlex クラスタのノードを削除する前に、LAZ を無効にする必要があります。

LAZ を HyperFlex クラスタで使用する場合、LAZ を再有効化する前に、残りのノードの数を、LAZ のガイドラインと考慮事項に従って LAZ をサポートするバランスの取れた構成にする必要があります。

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id-1 ID1

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの固有 ID 番号。ID は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの id に表示されます。

--ip-1 NAME1

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの name に表示されます。

-f, --force

オプション。

ストレージ クラスタ ノードを強制的に削除します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli node remove コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- ストレージ クラスタからノードを削除する前に、DRS が有効になっていることを確認してください。DRS は、電源がオンの VM だけを移行します。

- ESXi ノードでは、ノードの削除を実行する前に、まずノードをメンテナンス モードにする必要があります。

- 5 以下のクラスタ サイズについては、メンテナンス ウィンドウをスケジュールし、ノードの削除を実行する前にシャット ダウンしてください。

- ネットワークに電源オフの VM がある場合には、それを手動でストレージ クラスタに移行する必要があります。そうしないと、ノードを削除した後で、その VM にアクセスできなくなります。

- DRS が有効でない場合は、手動で VM を移行してください。

- ノードを削除するには、ストレージ クラスタが正常である必要があります。また、ノードを削除しても使用可能なノード数が最小限の 3 つ未満にならないことが必要です（3 ノード未満になるとストレージ クラスタが正常でなくなります）。

stcli node maintenanceMode コマンド

ストレージ クラスタ内の ESX サーバを HX メンテナンス モードにします。

stcli node maintenanceMode [-h] {--id ID | ip NAME} --mode MODE {enter | exit} [--timeout TIMEOUT]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--id ID

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの固有 ID 番号。ID は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの id に表示されます。

--ip NAME

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス。IP は、stcli cluster info コマンドを実行すると、stNode フィールドの name に表示されます。

--mode MODE

必須

enter に設定すると HX メンテナンス モードを開始し、exit に設定すると終了します。

--timeout TIMEOUT

オプション。

HX メンテナンス モードのタイムアウトを秒単位で設定します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須で、--mode タイプも必須です

使用上のガイドライン

stcli node maintenanceMode コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかと --mode タイプを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli security コマンド

セキュリティ関連の操作。

stcli security [-h] {password | whitelist | ssh | encryption}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

password

いずれか 1 つが必須。

ストレージ セキュリティ パスワード操作名前空間でサポートされているコマンド。

ssh

セットのいずれかが必要。

ストレージ セキュリティ ssh 名前空間でサポートされているコマンド。

whitelist

セットのいずれかが必要。

ストレージ セキュリティ ip ホワイトリスト名前空間でサポートされているコマンド。

encryption

セットのいずれかが必要。

ストレージ セキュリティ暗号化名前空間でサポートされているコマンド。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli security コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli security encryption コマンド

暗号化管理操作。

stcli security encryption [-h] {ucsm-ro-user}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

ucsm-ro-user

必須です。

セキュリティ暗号化 UCSM RO ユーザ名前空間でサポートされているコマンド。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli security encryption コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli security encryption ucsm-ro-user コマンド

- stcli security encryption ucsm-ro-user create コマンド

- stcli security encryption ucsm-ro-user delete コマンド

- stcli security encryption ucsm-ro-user show コマンド

stcli security encryption ucsm-ro-user コマンド

暗号化 UCSM 読み取り専用（RO）ユーザ操作。

stcli security encryption ucsm-ro-user [-h] {show | create | delete}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

create

いずれか 1 つが必須。

UCSM RO ユーザを作成します。

delete

いずれか 1 つが必須。

UCSM RO ユーザを削除します。

show

いずれか 1 つが必須。

UCSM RO ユーザ クレデンシャルを表示します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli security encryption ucsm-ro-user コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli security encryption ucsm-ro-user create コマンド

暗号化 UCSM 読み取り専用（RO）ユーザ作成操作。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli security encryption ucsm-ro-user create [-h] --hostname HOSTNAME [--username USERNAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--hostname HOSTNAME

必須です。

UCSM ホスト名。

--username USERNAME

オプション。

UCSM ユーザ名。

（注）

RO ユーザーの作成に使用する UCSM ユーザーは、LDAP または AD ユーザーではなく、ローカル UCSM ユーザーである必要があります。

プロンプトが表示されたら、UCSM 管理レベル パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

ユーザ名のデフォルトは admin です。

使用上のガイドライン

stcli security encryption ucsm-ro-user create コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli security encryption ucsm-ro-user delete コマンド

暗号化 UCSM 読み取り専用（RO）ユーザ削除操作。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli security encryption ucsm-ro-user delete [-h] --hostname HOSTNAME [--username USERNAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--hostname HOSTNAME

必須です。

UCSM ホスト名。

--username USERNAME

オプション。

UCSM ユーザ名。UCSM 管理者レベルのユーザである必要があります。

プロンプトが表示されたら、UCSM 管理レベル パスワードを入力します。

コマンド デフォルト

ユーザ名のデフォルトは admin です。

使用上のガイドライン

stcli security encryption ucsm-ro-user delete コマンドでは、2 つのダッシュ（--）で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli security encryption ucsm-ro-user show コマンド

暗号化 UCSM 読み取り専用（RO）ユーザ表示。

stcli security encryption ucsm-ro-user show [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli security encryption ucsm-ro-user show コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli security password コマンド

SSH キー管理操作。ストレージ クラスタ内のすべてのコントローラ VM 用のユーザ パスワードを設定します。

重要

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

stcli security password set [-h] [--user USER]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

set

必須。

ストレージ クラスタ内のすべてのコントローラ VM 用のユーザ パスワードを設定します。

--user USER

オプション。

ユーザは、admin または root である必要があります。指定しない場合、root ユーザであると想定されます。

コマンド デフォルト

デフォルトのコントローラ VM ユーザ名は root、パスワードは Cisco123 です。

使用上のガイドライン

stcli security password set コマンドでは、[] で囲まれたオプション引数を 1 つ指定できます。

stcli security ssh コマンド

SSH キー管理操作。ストレージ クラスタ内の SSH キーを再同期します。

stcli security ssh [-h] resync

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

resync

必須。

ストレージ クラスタ内の SSH キーを再同期します。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli security ssh コマンドは、resync 位置指定引数を指定して実行し、その際に [] で囲まれた引数を任意に含めることもできます。

stcli security whitelist コマンド

IP テーブル ホワイト リストの操作。

stcli security whitelist [-h] [list | add | remove | clear}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

IP テーブル ホワイト リストに IP アドレスを追加します。

clear

セットのいずれかが必要。

IP テーブル ホワイト リストから IP アドレスをクリアします。

list

セットのいずれかが必要。

IP テーブル ホワイト リストのエントリをリストします。

remove

セットのいずれかが必要。

IP テーブル ホワイト リストから IP アドレスを削除します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli security whitelist コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli security whitelist list コマンド

- stcli security whitelist add コマンド

- stcli security whitelist remove コマンド

- stcli security whitelist clear コマンド

stcli security whitelist list コマンド

IP テーブル内のホワイト リスト エントリのリストを表示します。

stcli security whitelist list [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli security whitelist list コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

# stcli security whitelist list

10.1.1.2
10.1.2.3

stcli security whitelist add コマンド

IP テーブル ホワイト リストに IP アドレスを追加します。

stcli security whitelist add [-h] --ips IP [IP . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--ips IP [IP . . .]

必須。

ホワイト リストに追加する IP アドレス。

コマンド デフォルト

なし。IP アドレスは必須です。

使用上のガイドライン

stcli security whitelist add コマンドでは、追加するサーバの IP アドレスを指定します。

# stcli security whitelist add --ips 10.1.2.3 10.3.4.5

stcli security whitelist remove コマンド

IP テーブル ホワイト リストから指定された IP アドレスを削除します。

stcli security whitelist remove [-h] --ips IP [IP . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--ips IP [IP . . .]

必須。

ホワイト リストから削除する IP アドレス。

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli security whitelist remove コマンドでは、ホワイト リストから削除する IP アドレスを指定します。

# stcli security whitelist remove --ips 10.1.2.3

stcli security whitelist clear コマンド

IP テーブル ホワイト リストで IP アドレスのリスト全体を削除します。

stcli security whitelist clear [-h]

コマンド デフォルト

なし。

使用上のガイドライン

stcli security whitelist clear コマンドは、ホワイト リストから IP アドレスを削除するために実行します。

stcli services コマンド

システム サービス関連の操作。

stcli services [-h] [smtp | dns | ntp | asup | sch | remotesupport | timezone]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

asup

いずれか 1 つが必須。

自動サポート（ASUP）設定名前空間でサポートされているコマンド。

dns

セットのいずれかが必要。

ストレージ DNS 設定名前空間でサポートされているコマンド。

ntp

セットのいずれかが必要。

ストレージ NTP 設定名前空間でサポートされているコマンド。

remotesupport

セットのいずれかが必要。

サポート リモート アクセス用にサポートされているコマンド。

sch

セットのいずれかが必要。

Smart Call Home 設定名前空間でサポートされているコマンド。

smtp

セットのいずれかが必要。

自動サポート設定名前空間用のストレージ SMTP でサポートされているコマンド。

timezone

セットのいずれかが必要。

タイム ゾーン設定名前空間でサポートされているコマンド。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数を少なくとも 1 つ指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli services smtp コマンド

HX Data Platform の Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）設定オプション。SMTP は、電子メール送信のインターネット標準です。SMTP サーバは、HX ASUP 機能とともに使用されます。

stcli services smtp [-h] {show | set | clear}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

clear

いずれか 1 つが必須。

ストレージ クラスタ設定からすべての SMTP サーバを削除します。

set

セットのいずれかが必要。

すべての SMTP サーバをストレージ クラスタ設定に追加します。

show

セットのいずれかが必要。

ストレージ クラスタ用に設定されたすべての SMTP サーバをリストします。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services smtp コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli services smtp show コマンド

- stcli services smtp set コマンド

- stcli services smtp clear コマンド

stcli services smtp show コマンド

ストレージ クラスタが設定されている SMTP サーバを表示します。

stcli services smtp show [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services smtp show コマンドは、ストレージ クラスタ設定のすべての SMTP サーバを表示するために実行します。

# stcli services smtp show

smtpServer: mailhost.eng.mycompany.com
fromAddress: admin@mycompany.com

stcli services smtp set コマンド

SMTP サーバをストレージ クラスタ設定に追加します。

stcli services smtp set [-h] --smtp SMTPSERVER --fromaddress FROMADDRESS

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--smtp SMTPSERVER

必須。

SMTP サーバのホスティング アドレス。

--fromaddress FROMADDRESS

必須です。

自動サポート電子メールの送信元となる電子メール アドレス。SMTP サーバが受信者にメール通知を送信するために使用するアドレス。

コマンド デフォルト

なし。サーバ情報は必須です。

使用上のガイドライン

stcli services smtp set コマンドでは、必須パラメータを指定します。

SMTP サーバが設定されていることを確認するには、/etc/msmtprc ファイルを確認します。

# stcli services smtp set --smtp mailhost.eng.mycompany.com --fromAddress smtpnotice@mycompany.com

stcli services smtp clear コマンド

ストレージ クラスタ設定からすべての SMTP サーバを削除します。

stcli services smtp clear [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services smtp clear コマンドは、ストレージ クラスタ設定からすべての SMTP サーバを削除するために実行します。

SMTP サーバが削除されたことを確認するには、/etc/msmtprc ファイルが存在しないことを確認します。

# stcli services smtp clear

stcli services dns コマンド

ドメイン ネーム サーバ（DNS）サーバ設定操作。DNS は、インターネットまたはプライベート ネットワークに接続されたコンピュータ、サービス、およびリソース向けの階層的な分散型ネーミング システムです。

stcli services dns [-h] {show | set | add | remove}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

DNS サーバ リストにサーバを追加します。

set

セットのいずれかが必要。

DNS サーバ リストをこの新しいリストに置き換えます。

show

セットのいずれかが必要。

DNS サーバ リストを表示します。

remove

セットのいずれかが必要。

DNS サーバ リストからサーバを削除します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services dns コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli services dns show コマンド

- stcli services dns set コマンド

- stcli services dns add コマンド

- stcli services dns remove コマンド

stcli services dns show コマンド

DNS サーバ リストを表示します。

stcli services dns show [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services dns show コマンドを実行します。

# stcli services dns show

10.64.1.8
10.64.1.9

stcli services dns set コマンド

DNS サーバ リストの既存のサーバ リストを置き換えます。現在のリストを削除して既存のリストにサーバを追加するには、dns add を使用します。

stcli services dns set [-h] --dns DNSSERVER [DNSSERVER . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--dns DNSSERVER [DNSSERVER . . .]

必須。

現在の DNS サーバ リストを置き換える少なくとも 1 つのサーバをリストします。

コマンド デフォルト

なし。サービス ID は少なくとも 1 つ必要です。

使用上のガイドライン

stcli services dns set コマンドでは、少なくとも 1 つの DNS サーバ ID を指定します。サーバが複数ある場合はスペースで区切ります。

# stcli services dns set --dns 10.60.1.1

stcli services dns add コマンド

DNS サーバ リストにサーバを追加します。

stcli services dns add [-h] --dns DNSSERVER [DNSSERVER . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--dns DNSSERVER [DNSSERVER . . .]

必須。

DNS サーバ リストに追加する 1 つ以上のサーバをリストします。

コマンド デフォルト

なし。サービス ID は少なくとも 1 つ必要です。

使用上のガイドライン

stcli services dns add コマンドでは、少なくとも 1 つの DNS サーバ ID を指定します。サーバが複数ある場合はスペースで区切ります。

# stcli services dns add --dns 10.60.8.9

stcli services dns remove コマンド

DNS サーバ リスト内の既存のサーバ リストから 1 つ以上またはすべてのサーバを削除します。

stcli services dns remove [-h] --dns DNSSERVER [DNSSERVER . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--dns DNSSERVER [DNSSERVER . . .]

オプション。

現在の DNS サーバ リストから削除する少なくとも 1 つのサーバをリストします。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、リストからすべての DNS サーバを削除します。

使用上のガイドライン

stcli services dns remove コマンドでは、DNS サーバ ID をまったく指定しないか、1 つまたは複数指定します。サーバが複数ある場合はスペースで区切ります。

# stcli services dns remove --dns 10.60.6.7

stcli services ntp コマンド

HX Data Platform ネットワーク タイム プロトコル（NTP）設定操作。

NTP はコンピュータ ネットワークでコンピュータの時刻を同期するために使用するプロトコルで、これを使用すると、複数のネットワーク デバイスからシステム ログやその他の時間固有のイベントを受信したときに、イベントを相互に関連付けることができようになります。NTP ではトランスポート プロトコルとして、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）を使用します。すべての NTP 通信は UTC を使用します。

stcli services ntp [-h] {add | set | show | remove}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

1 つ以上のサーバをストレージ NTP サーバ リストに追加します。

set

セットのいずれかが必要。

既存の NTP サーバ リストを指定された DNS サーバ リストに置き換えます。

show

セットのいずれかが必要。

ストレージ NTP サーバ リストを表示します。

remove

セットのいずれかが必要。

ストレージ NTP サーバ リストから 1 つ以上のサーバを削除します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services ntp コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli services ntp add コマンド

- stcli services ntp set コマンド

- stcli services ntp show コマンド

- stcli services ntp remove コマンド

stcli services ntp add コマンド

1 つ以上のサーバをストレージ DNS サーバ リストに追加します。

stcli services ntp add [-h] --ntp NTPSERVER [NTPSERVER . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--ntp NTPSERVER [NTPSERVER . . .]

必須。

1 つ以上のサーバをストレージ NTP サーバ リストに追加します。

コマンド デフォルト

なし。サービス ID は少なくとも 1 つ必要です。

使用上のガイドライン

stcli services ntp add コマンドでは、少なくとも 1 つのサーバ ID を指定します。

# stcli services ntp add --ntp 136.158.1.0

stcli services ntp set コマンド

既存の NTP サーバ リストを新しいリストに置き換えます。既存のリストにサーバを追加するには、ntp add を使用します。

stcli services ntp set [-h] --ntp NTPSERVER [NTPSERVER . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--ntp NTPSERVER [NTPSERVER . . .]

必須。

1 つ以上のサーバを指定して、現在のストレージ NTP サーバ リストを置き換えます。

コマンド デフォルト

なし。サービス ID は少なくとも 1 つ必要です。

使用上のガイドライン

stcli services ntp set コマンドでは、少なくとも 1 つのサーバ ID を指定します。

# stcli services ntp set --ntp 10.12.1.1

stcli services ntp show コマンド

ストレージ DNS サーバ リストを表示します。

stcli services ntp show [-h]

コマンド デフォルト

指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services ntp show コマンドを実行します。

# stcli services ntp show

0.company.pool.ntp.org
ntp.ubuntu.com

stcli services ntp remove コマンド

ストレージ DNS サーバ リストから 1 つ以上のサーバを削除します。

stcli services ntp remove [-h] --ntp NTPSERVER [NTPSERVER . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--ntp NTPSERVER [NTPSERVER . . .]

オプション。

ストレージ DNS サーバ リストから 1 つ以上のサーバを削除します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、ストレージ NTP サーバ リストからすべての NTP サーバを削除します。

使用上のガイドライン

stcli services ntp remove コマンドでは、少なくとも 1 つのサーバ ID を指定します。

# stcli services ntp remove --ntp 136.158.1.0

stcli services asup コマンド

このセクションでは、Cisco 自動サポート（ASUP）コマンドをリストし、説明します。ASUP は、障害に関する情報をプロアクティブに取得し、即時に対応できるようにします。ASUP はシステム パフォーマンスおよびキャパシティを計画する際にも役立ちます。

（注）

ASUP は、SMTP に依存しています。ASUP を有効にする前に、ネットワークに SMTP を設定していることを確認してください。

stcli services asup [-h] {enable | disable | show | recipients}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

disable

いずれか 1 つが必須。

ASUP を無効にします。

enable

セットのいずれかが必要。

ASUP を有効にします。

recipients

セットのいずれかが必要。

ASUP 受信者リスト設定をサポートするためのコマンド。

show

セットのいずれかが必要。

ASUP 設定を表示します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services asup コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli services asup enable コマンド

- stcli services asup disable コマンド

- stcli services asup show コマンド

- stcli services asup recipients コマンド

stcli services asup enable コマンド

HX 自動サポート（ASUP）のサポートを有効にします。

stcli services asup enable [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

1. SMTP が設定されていることを確認します。stcli services asup smtp コマンドを参照してください。

2. stcli services asup enable コマンドを実行します。

# stcli services asup enable

stcli services asup disable コマンド

HX 自動サポート（ASUP）のサポートを無効にします。

stcli services asup disable [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services asup disable コマンドを実行します。

# stcli services asup disable

stcli services asup show コマンド

ASUP 設定を表示します。これには ASUP 受信者リストが含まれ、さらに ASUP が有効か無効かも示されます。

stcli services asup show [-h]

コマンド デフォルト

他に指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services asup show コマンドは、適用されている ASUP 設定をリストするために実行します。

この応答例では、ASUP が有効でなく、受信者リストに電子メール アドレスがないことを示しています。

# stcli services asup show

recipientList:
enabled: False

stcli services asup recipients コマンド

HX 自動サポート（ASUP）受信者設定操作。

stcli services asup recipients [-h] {set | clear | add | remove}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

add

いずれか 1 つが必須。

ASUP 受信者の既存のリストに ASUP 電子メール受信者を追加します。

clear

セットのいずれかが必要。

ASUP 受信者リスト全体を削除します。個々の受信者を削除するには、asup recipients remove を使用します。

remove

セットのいずれかが必要。

既存のリストから指定された ASUP 電子メール受信者を削除します。

set

セットのいずれかが必要。

ASUP 受信者リストを設定します。以前に設定した受信者リストを置き換えます。既存のリストに受信者を追加するには、asup recipients add を使用します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services asup recipients コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- 既存の受信者リストからすべての受信者を削除するには、clear オプションを使用します。

- 受信者リストから特定の電子メール アドレスを削除するには、remove オプションを使用します。

- 受信者リストに新しい電子メール アドレスを追加するには、add オプションを使用します。

- 以前の受信者リストを新しい受信者リストに置き換えるには、set オプションを使用します。

- stcli services asup recipients set コマンド

- stcli services asup recipients clear コマンド

- stcli services asup recipients add コマンド

- stcli services asup recipient remove コマンド

stcli services asup recipients set コマンド

ASUP 電子メール受信者の既存のリストを指定された電子メール アドレスのリストに置き換えます。これは、既存のリストのすべての受信者を削除します。既存の受信者を削除するのではなく、既存のリストに受信者を追加するには、asup recipients add を使用します。

stcli services asup recipients set [-h] --recipients RECIPIENTS [RECIPIENTS . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--recipients RECIPIENTS [RECIPIENTS . . .]

必須。

1 つ以上の電子メール アドレスを追加して、ASUP 通知を受け取る受信者の既存のリストを置き換えます。電子メール受信者が複数存在する場合はスペースで区切ります。

コマンド デフォルト

なし。少なくとも 1 人の受信者を入力してください。

使用上のガイドライン

stcli services asup recipients set コマンドでは、少なくとも 1 人の受信者を指定します。複数の受信者を指定する場合は、各電子メール アドレスをスペースで区切ります。

# stcli services asup recipients set --recipients user1@mycompany.com user2@mycompany.com

stcli services asup recipients clear コマンド

ASUP 受信者リスト全体を削除します。個々の受信者を削除するには、asup recipients remove を使用します。

stcli services asup recipients clear [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services asup recipients clear コマンドは、受信者リストからすべての電子メール アドレスを削除するために実行します。

stcli services asup recipients add コマンド

ASUP 受信者の既存のリストに ASUP 電子メール受信者を追加します。既存のリストがこの時点で空である場合があります。このコマンドを使用すると、1 人以上の受信者を追加できます。

stcli services asup recipients add [-h] --recipients RECIPIENTS [RECIPIENTS . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--recipients RECIPIENTS [RECIPIENTS . . .]

必須。

ASUP 通知を受け取る受信者の現在のリストに 1 つ以上の電子メール アドレスを追加します。

コマンド デフォルト

なし。少なくとも 1 人の受信者を入力してください。

使用上のガイドライン

stcli services asup recipients add コマンドでは、少なくとも 1 人の受信者を指定します。複数の受信者を指定する場合は、各電子メール アドレスをスペースで区切ります。

# stcli services asup recipients add --recipients user1@mycompany.com user2@mycompany.com

stcli services asup recipient remove コマンド

ASUP 受信者の既存のリストから指定された個々の電子メール受信者を削除します。

stcli services asup recipients remove [-h] --recipients RECIPIENTS [RECIPIENTS . . .]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--recipients RECIPIENTS [RECIPIENTS . . .]

必須。

ASUP 通知を受け取る受信者の現在のリストから個々の電子メール アドレスを削除します。

コマンド デフォルト

なし。少なくとも 1 人の受信者を入力してください。

使用上のガイドライン

stcli services asup recipients remove コマンドでは、少なくとも 1 人の受信者を指定します。複数の受信者を指定する場合は、各電子メール アドレスをスペースで区切ります。

# stcli services asup recipients remove --recipients user1@mycompany.com user2@mycompany.com

stcli services sch コマンド

このセクションでは、Cisco Smart Call Home（SCH）コマンドをリストし、説明します。Smart Call Home は、HX ストレージ クラスタに関する継続的なモニタ、プロアクティブな診断、アラート、サービス チケット通知、および推奨する改善策を指定の ASUP カスタマー コンタクトに提供します。また、必要に応じて、HTTPS やプロキシ サーバを介して情報を提供することもできます。

（注）

HX ストレージ クラスタがファイアウォールの背後にある場合、アクセスするにはプロキシ サーバが必要です。

stcli services は、HTTPプロキシとHTTPSプロキシの両方をサポートします。

stcli services sch [-h] {enable | disable | show | ping | clear | set}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

clear

いずれか 1 つが必須。

Smart Call Home 設定をクリアします。

disable

いずれか 1 つが必須。

Smart Call Home を無効にします。

enable

いずれか 1 つが必須。

Smart Call Home を有効にします。

ping

いずれか 1 つが必須。

Smart Call Home エンドポイントに ping します。

set

いずれか 1 つが必須。

HTTPS アクセス用のプロキシ サーバを含め、Smart Call Home を登録するためのコマンド

show

いずれか 1 つが必須。

Smart Call Home 設定を表示します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services sch コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli services sch enable コマンド

- stcli services sch disable コマンド

- stcli services sch show コマンド

- stcli services sch ping コマンド

- stcli services sch clear コマンド

- stcli services sch set コマンド

stcli services sch enable コマンド

HX Smart Call Home を有効にします。通知メール アドレスを設定するには、「stcli services sch set」を参照してください。

stcli services sch enable [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch enable コマンドを実行します。

# stcli services sch enable

stcli services sch disable コマンド

HX Smart Call Home を無効にします。

stcli services sch disable [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch disable コマンドを実行します。

# stcli services sch disable

stcli services sch show コマンド

Smart Call Home 設定を表示します。これには設定した通知メールとプロキシの設定が含まれ、さらに Smart Call Home は有効か無効かが示されます。

stcli services sch show [-h]

コマンド デフォルト

他に指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch show コマンドは、適用されている Smart Call Home 設定をリストするために実行します。

この応答例では、Smart Call Home は有効になっているものの、電子メール アドレスとプロキシ設定は設定されていないことを示しています。

# stcli services sch show

proxyPort: 0
proxyUser:
enabled: True
proxyPassword:
cloudEnvironment: production
proxyUrl:
emailAddress:
portalUrl:
cloudAsupEndpoint: https://diag-hyperflex.io/

stcli services sch ping コマンド

Smart Call Home エンドポイントに ping します。

stcli services sch ping [-h]

コマンド デフォルト

オプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch ping コマンドを実行します。

次に例を示します。

# stcli services sch ping

ping to callhome endpoint was successful

stcli services sch clear コマンド

ストレージ クラスタ設定から Smart Call Home メールおよびプロキシ設定を削除します。

stcli services sch clear [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch clear コマンドは、ストレージ クラスタ設定から Smart Call Home 通知メールおよびプロキシ設定を削除するために実行します。

# stcli services sch clear

stcli services sch set コマンド

Smart Call Home サービスに必要な連絡先とプロキシ サーバを設定します。

重要

入力を求められたら password を入力してください。

stcli services は、HTTPプロキシとHTTPSプロキシの両方をサポートします。

stcli services sch set [-h] --email EMAILADDRESS [--proxy-url PROXYURL] [--proxy-port PROXYPORT] [--proxy-user PROXYUSER] [--portal-url PORTALURL] [--enable-proxy ENABLEPROXY]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--email EMAILADDRESS

必須。

シスコ サポートから電子メールを受信するユーザのために、電子メールアドレスを追加します。配信リストまたはエイリアスを使用することをお勧めします。

--enable-proxy ENABLEPROXY

オプション。

プロキシの使用を明示的に有効または無効にします。

--portal-url PORTALURL

オプション。

代替の Smart Call Home ポータル URL を指定します（該当する場合）。

--proxy-url PROXYURL

オプション。

HTTP または HTTPS プロキシの URL を指定します（該当する場合）。

--proxy-port PROXYPORT

オプション。

HTTP または HTTPS プロキシの ポート を指定します（該当する場合）。

--proxy-user PROXYUSER

オプション。

HTTP または HTTPSプロキシの URL を指定します（該当する場合）。

HTTP または HTTPS プロキシのパスワードを指定します（メッセージが表示される場合）。

コマンド デフォルト

なし。電子メール アドレスは必須です。デフォルトで、プロキシ サーバは設定されません。

使用上のガイドライン

stcli services sch set コマンドに電子メール受信者のアドレスを含めます。HX ストレージ クラスタがファイアウォールの背後にある場合は、プロキシ サーバを設定します。

Smart Call Home サービスを使用するには、このサービスが有効になっていることを確認します。stcli services sch show コマンドと stcli services sch enable コマンドを参照してください。

# stcli services sch set --email alias@mycompany.com

stcli services remotesupport コマンド

このセクションでは、リモート サポート コマンドをリストし、説明します。このコマンドにより、Cisco サポートはユーザの HX ストレージ クラスタにアクセスして、設定されている通知メールとプロキシの設定や、サポートによってトリガーされるサポート バンドルなど、クラスタ操作に関する情報を収集できます。

この設定はデフォルトでイネーブルになっています。

stcli services remotesupport [-h] {set | show}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

set

いずれか 1 つが必須。

リモート サポートを設定するコマンド。

show

セットのいずれかが必要。

リモート サポート設定を表示します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services remotesupport コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli services remotesupport set コマンド

- stcli services remotesupport show コマンド

stcli services remotesupport set コマンド

リモート サポート アクセスとアクションについて設定します。

stcli services remotesupport set [-h] --enable ENABLE_RS_VALUE [--enable-support-bundle-action ENABLE_RSB_VALUE]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--enable ENABLE_RS_VALUE

必須。

リモート サポートを有効または無効にします。true または false のいずれかの値を指定します。

--enable-support-bundle-action ENABLE_RSB_VALUE

オプション。

サポート バンドル アクションを有効または無効にします。true または false のいずれかを指定します。

TAC がサポート バンドルの構築をリモートからトリガーできるようにします。

コマンド デフォルト

リモート サポートは、デフォルトで有効になっています。

使用上のガイドライン

stcli services remotesupport set コマンドでは、必須パラメータを指定します。

# stcli services remotesupport set --enable false

stcli services remotesupport show コマンド

リモート サポート設定を表示します。これには設定した通知メールとプロキシの設定が含まれ、さらにリモート サポートは有効か無効か、およびサポートによってトリガーされるサポート バンドルは有効か無効かが示されます。

stcli services remotesupport show [-h]

コマンド デフォルト

他に指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services remotesupport show コマンドは、適用されている設定をリストするために実行します。

この応答例では、サポートによるリモート アクセスおよびリモートからトリガーされるサポート バンドルが有効になっていることを示しています。

# stcli services remotesupport show

enableSupportBundleAction: True
enabled: True

stcli services timezone コマンド

HX Data Platform タイム ゾーン設定操作。

stcli services timezone [-h] {show | set}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

set

いずれか 1 つが必須。

コントローラ VM のタイム ゾーンを指定します。

show

セットのいずれかが必要。

現在設定されているシステム タイム ゾーンを表示します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli services timezone コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli services timezone show コマンド

- stcli services timezone set コマンド

stcli services timezone show コマンド

コントローラ VM に現在設定されているシステム タイム ゾーンを表示します。

stcli services timezone show [-h]

コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services timezone show コマンドは、現在設定されているタイム ゾーンを表示するために実行します。

# stcli services timezone show

America/New_York

stcli services timezone set コマンド

コントローラ VM のタイム ゾーンを指定します。

stcli services timezone set [-h] --timezone TIMEZONE

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--timezone TIMEZONE

必須。

タイム ゾーンの値を指定します。

有効なタイム ゾーン値のリストについては、次にアクセスしてください。

http://manpages.ubuntu.com/manpages/jaunty/ma%20n3/DateTime::TimeZone::Catalog.3pm.html

- タイム ゾーンの値は、このリストからのみ（大文字と小文字を区別して）指定するようにしてください。たとえば、Europe/Paris や America/Los_Angeles とします。

- このリストにない値は無効です。

- 無効なタイム ゾーンを指定すると、GMT に戻されます。

コマンド デフォルト

なし。タイム ゾーンは必須です。

使用上のガイドライン

stcli services timezone set コマンドでは、有効なタイム ゾーンを指定します。

# stcli services timezone set --timezone America/Los_Angeles

stcli file clone コマンド

指定されたファイルの HX クローンを作成します。

stcli file clone [-h] --name NAME --clone CLONE [--parentname PARENTNAME] [--replfirst] [--repl] [--readonly] [--thick]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--clone CLONE

必須。

ファイルのクローンに割り当てる名前。

--name NAME

必須です。

クローンを作成するファイルの名前。

--parentname PARENTNAME

オプション。

クローンを作成するファイルの親ファイルの名前。

--replfirst

オプション。

最初のレプリケーション ファイルのクローン。

--repl

オプション。

レプリケーション ファイルのクローン。

--readonly

オプション。

読み取り専用ファイルのクローン。

--thick

オプション。

シック ファイルのクローン。

コマンド デフォルト

なし。ファイル名とクローン名は必須です。

使用上のガイドライン

stcli file clone コマンドでは、位置指定引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli snapshot-schedule コマンド

このクラスタ内のすべてのオブジェクトに対するネイティブ スナップショット スケジュールを有効または無効にします。

stcli snapshot-schedule [-h] {--enable | --disable}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--enable

いずれか 1 つが必須。

ネイティブ スナップショット スケジュールを有効にします。

--disable

セットのいずれかが必要。

ネイティブ スナップショット スケジュールを無効にします。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli snapshot-schedule コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

ネイティブ スナップショット スケジュールを作成するには、HX Data Platform プラグインを使用します。このコマンドを使用すると、スケジュールを再構築することなく、スケジュールを無効にしてから再度有効にできます。

stcli vm コマンド

HX Data Platform VM ReadyClone およびネイティブ スナップショット操作。

stcli vm [-h] {clone | snapshot}

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

clone

いずれか 1 つが必須。

特定の VM の ReadyClone を指定された数だけ作成します。

snapshot

セットのいずれかが必要。

特定の VM のネイティブ スナップショットを作成します。

コマンド デフォルト

なし。いずれか 1 つのオプションが必須です。

使用上のガイドライン

stcli vm コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

- stcli vm clone コマンド

- stcli vm snapshot コマンド

stcli vm clone コマンド

特定の VM の ReadyClone を指定された数だけ作成します。

stcli vm clone [-h] {--id ID | --name NAME} --clone CLONE --number NUMBER [--poweron] [--custspec CUSTSPEC] [--guestname GUESTNAME] [--startnumber STARTNUMBER] [--increment INCREMENT] [--resourcepool-id RP-ID | --resourcepool-name RP-NAME]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--clone CLONE

必須。

ReadyClone の名前。

--id ID

セットのいずれかが必要。

ソース VM の ID。ID は、stcli cluster info コマンドでリストされます。

--name NAME

いずれか 1 つが必須。

ソース VM の名前。

-number NUMBER

必須です。

作成する ReadyClone の数。

--custspec CUSTSPEC

オプション。

ReadyClone のゲスト カスタマイズ仕様。vCenter のゲスト OS カスタマイズ機能を参照してください。

--guestname GUESTNAME

オプション。

ソース VM 名とは異なることがあるため、ReadyClone のゲスト名を指定します。

デフォルトは、ホストの DNS 名です。この名前を指定するには、その名前を DNS で解決できる必要があります。

--increment INCREMENT

オプション。

ReadyClone 名をインクリメントするために使用するサフィックス。

（注）

10000000000 以上の値でクローン番号を増分しないでください。

--poweron

オプション。

クローン作成後に、作成された ReadyClone の電源を入れます。

--resourcepool-id RP-ID

オプション。

ReadyClone を配置するリソース プールの ID。

--resourcepool-name RP-NAME

オプション。

ReadyClone を配置するリソース プールの名前。

--startnumber STARTNUMBER

オプション。

ReadyClone 名をインクリメントするためのサフィックスの開始番号。

コマンド デフォルト

なし。一部のオプションは必須です。

使用上のガイドライン

stcli vm clone コマンドでは、リストされている必須の位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli vm snapshot コマンド

特定の VM のネイティブ スナップショットを作成します。

stcli vm snapshot [-h] {id ID | --name NAME | --folder-id FOLDER-ID | --folder-name FOLDER-NAME | --resourcepool-id RP-ID | --resourcepool-name RP-NAME} --snapshot SNAPSHOT [--desc DESC] [--memory | --quiesce]

構文の説明

Option

必須またはオプション

説明

--snapshot SNAPSHOT

必須。

ネイティブ スナップショットの名前。

-folder-id FOLDER-ID

セットのいずれかが必要。

ネイティブ スナップショットを作成するためのフォルダの ID。

--folder-name FOLDER-NAME

セットのいずれかが必要。

ネイティブ スナップショットを作成するためのフォルダの名前。

--id ID

セットのいずれかが必要。

ネイティブ スナップショットを作成するために使用するソース VM の ID。

--name NAME

セットのいずれかが必要。

ネイティブ スナップショットを作成するために使用するソース VM の名前。

--resourcepool-id RP-ID

セットのいずれかが必要。

ネイティブ スナップショットを作成するために使用するリソース プールの ID。

--resourcepool-name RP-NAME

セットのいずれかが必要。

ネイティブ スナップショットを作成するために使用するリソース プールの名前。

--desc DESC

オプション。

ネイティブ スナップショット説明。

--memory

ペアとなるオプションの 1 つ。

ネイティブ スナップショット用のメモリ。

--quiesce

ペアとなるオプションの 1 つ。

仮想マシンのファイル システムを休止します。

コマンド デフォルト

なし。一部のオプションは必須です。

使用上のガイドライン

stcli vm snapshot コマンドでは、リストされている必須の位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

Full Cisco Trademarks with Software License

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on standards documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)