Chapter1. 新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、この最新リリースまでの主な変更点の概要を示したものです。ただし、今リリースまでの変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

リリース バージョン

特長

説明

NDFC リリース 12.0.1

このユース ケース ドキュメントの初版。

このユース ケース ドキュメントの初版。

- プログラム可能なレポートの理解

- パフォーマンス モニタリング用のプログラム可能なレポートの理解

- 前提条件

- 注意事項と制約事項

- プログラム可能レポートの構成

- 使用例：スイッチ パフォーマンスのモニタリングのためのプログラム可能なレポートの構成

プログラム可能なレポートの理解

[プログラム可能レポート（Programmable Reports）] アプリケーションを使用して、Python 2.7 スクリプトを使用してレポートを生成できます。レポート ジョブは、レポートを生成するために実行されます。各レポート ジョブは複数のレポートを生成できます。特定のデバイスまたはファブリックに対して実行するレポートをスケジュールできます。これらのレポートは、デバイスに関する詳細情報を取得するために分析されます。

レポート テンプレート タイプは、[プログラム可能レポート（Programmable Reports）] の機能をサポートするために使用されます。このテンプレートには、アップグレード（UPGRADE） と 汎用（GENERIC） の 2 つのテンプレート サブタイプがあります。レポート テンプレートの詳細については、『Cisco NDFC-Fabric Controller 構成ガイド』 の「レポート テンプレート（Report Template） 」の章を参照してください。レポート生成を簡素化するために Python SDK が提供されています。SDK は Nexus Dashboard Fabric Controller とバンドルされます。

RBAC サポート

- 管理者またはネットワーク オペレータはレポートを作成できます。

- ネットワーク オペレータは、他の管理者やオペレータによって作成されたレポートを表示できます。

- ネットワーク オペレータは、管理者や他のネットワーク オペレータによって作成されたレポートを削除/編集/再実行することはできません。

- 管理者は、レポートを作成したユーザーに関係なく、レポートを表示および削除できます。

- ファブリックとデバイスの関連付けにより、管理者は、ネットワーク オペレータを含む別のユーザーが作成したレポートを編集できません。

（注）

Jython テンプレートは 100k バイトの最大ファイル サイズをサポートします。いずれかのレポート テンプレートがこのサイズを超えると、Jython の実行が失敗する可能性があります。

プログラム可能なレポートの詳細については、『Cisco NDFC-Fabric Controller 構成ガイド』の「プログラム可能レポート（Programmable Reports） 」の章を参照してください。

パフォーマンス モニタリング用のプログラム可能なレポートの理解

Nexus Dashboard Fabric Controller リリース 12.0(1) より前の Data Center Network Manager 11.x リリースでは、スイッチ インベントリ、ISSU アップグレード前およびアップグレード後のチェック、ファブリック リソースなど、いくつかのプログラム可能なレポートのサポートが提供されていました。

NDFC リリース 12.0(1) 以降、スイッチのパフォーマンスをモニタリングするための新しいプログラム可能なレポートが利用できるようになりました。このタイプのレポートは、LAN および SAN ファブリックに適用して、CPU、メモリ、トラフィック、インターフェイスの使用率をモニタリングします。スイッチ パフォーマンス モニタリング用のプログラム可能なレポートは、特定のスイッチ（デバイス レベル）に対して有効にすることも、次のファブリックをサポートするファブリック レベルで有効にすることもできます。

- Easy_Fabric

- Easy_Fabric_eBGP

- 外部

- LAN Classic

また、電子メールをアウトオブバンド通知方法として使用し、定期的なレポート生成を使用して外部からレポートを受信することもできます。これにより、データセンターのファブリックの正常性、使用率、パフォーマンスの状態、および統計に関する情報を定期的に受け取ることができます。

次のエリアで、スイッチ パフォーマンス モニタリング用に設定されたプログラム可能なレポートに関する情報を表示できます。

- [ダッシュボード（Dashboards）] > [概要（Overview）] に移動し、 [レポート] エリアに移動して、ファブリック レベルとデバイス レベルの両方で、すべてのレポート定義にわたる最新のレポートを表示します。

- [LAN] > [ファブリック] に移動し、プログラム可能なレポートを設定したファブリックをダブルクリックして、[レポート（Reports）] エリアを見つけて、すべてのレポート定義にわたるそのファブリックの最新レポートを表示します。ファブリックがいくつかの定義の一部である場合、[レポート（Reports）] エリアはすべての定義にわたるこのファブリックの最新レポートを表示します。

- [LAN] > [Switches（スイッチ）] に移動し、プログラム可能なレポートを設定したスイッチをダブルクリックして、[レポート（Reports）] エリアを見つけて、すべてのレポート定義にわたるそのスイッチの最新のレポートを表示します。スイッチはいくつかの定義の一部の場合、[レポート（Reports）] エリアはすべての定義にわたるこのスイッチの最新レポートを表示します。

前提条件

プログラム可能なレポートを使用してパフォーマンス モニタリングを有効にする前に、次の前提条件を満たしている必要があります。

- Fabric Controller 機能ペルソナでパフォーマンス モニタリング機能を有効にします。

1. NDFC で、[設定（Settings）] > [機能管理（Feature Management）] の順に選択します。

[機能管理（Feature Management）] ページが表示されます。

2. [ファブリック コントローラ（Fabric Controller）] ボックスをクリックし、[パフォーマンス モニタリング（Performance Monitoring）] の横にあるボックスをクリックします。

3. [適用 (Apply)] をクリックします。

- ファブリック レベルで [パフォーマンス モニタリング（Performance Monitoring）] オプションを有効にします。

1. NDFC で、[LAN] > [ファブリック（Fabrics）] に移動します。

[LAN ファブリック（LAN Fabrics）] ページが表示され、設定済みのすべてのファブリックがリストされます。

2. モニタリングするファブリックをダブルクリックします。

このファブリックの [ファブリックの概要（Fabric Overview）] ページが表示されます。

3. [アクション（Actions）] > [ファブリックの編集（Edit Fabric）]をクリックします。

このファブリックの [ファブリックの編集（Edit Fabric）] ページが表示されます。

4. [一般的なパラメータ（General Parameters）] タブでは、この機能を有効にするために、[パフォーマンス モニタリングの有効化（Enable Performance Monitoring）]（NX-OS スイッチのみ） オプションの下のボックスをオンにします。

5. [保存（Save）] をクリックします。

- 電子メール通知を有効にする場合、NDFC サーバー設定の SMTP ホスト情報を更新します。

1. NDFC で、[設定（Settings）] > [サーバー設定（Server Settings）] に移動します。

[サーバー設定（Server Settings）] ページが表示されます。

2. [SMTP] タブをクリックします。

3. [SMTP ホスト（SMTP Host）] フィールドに SMTP IP アドレスを入力します。

SMTP ホストは、Nexus Dashboard との IP 接続が必要です。

4. [レポートの送信元電子メール アドレス（From Email Address for Reports）] フィールドで、生成されたレポートの送信元電子メール アドレスを入力します。

5. [保存（Save）] をクリックします。

これらのタスクの詳細については、『Cisco NDFC-Fabric Controller 構成ガイド』を参照してください。

注意事項と制約事項

次に、Nexus Dashboard Fabric Controller でプログラム可能なレポートを使用したパフォーマンス モニタリングのガイドラインと制限事項を示します。

- Nexus Dashboard Fabric Controller のプログラム可能なレポートを使用したスイッチ パフォーマンス モニタリングでは、NX-OS スイッチのみがサポートされます。

プログラム可能レポートの構成

始める前に

これらの手順を進める前に、前提条件 に記載されているすべてのタスクを完了してください。

手順

ステップ 1

[オペレーション（Operations）] > [プログラム可能なレポート（Programmable Reports）] に移動します。

[レポート（Reports）] ページは、表示された構成済みレポートの定義と共に表示されます。

ステップ 2

[Create Report] をクリックします。

ステップ 3

[Report Name] フィールドに、レポートの名前を入力します。

ステップ 4

[テンプレートの選択（Select a Template）] フィールドの横にある矢印をクリックし、使用するレポート テンプレートを選択します。

次のレポート テンプレートから選択できます。

- Inventory_Report: 特定のファブリックまたはファブリックのセット（ファブリック内にあるスイッチの数など）のインベントリを監視するには、このレポート テンプレートを選択します。

- Performance_Report: ファブリックおよびそのファブリック内のすべてのスイッチの CPU、メモリ、トラフィック、またはインターフェイスの使用率を監視するには、このレポート テンプレートを選択します。

- Switch_Performance_Report: ファブリック内の特定のスイッチの CPU、メモリ、トラフィック、またはインターフェイスの使用率をモニタリングするには、このレポート テンプレートを選択します。

- fabric_cloudsec_oper_status: CloudSec に関連する動作ステータスをモニタリングするには、このレポート テンプレートを使用します。たとえば、外部マルチサイト上で CloudSec を使用するセキュリティ メカニズムを有効にすると、CloudSec を使用して暗号化されたマルチサイト境界ゲートウェイ間を通過するトラフィックのカウンターを確認できます。

- fabric_macsec_oper_status: レイヤ 2 レベルでの MACsec 暗号化に関連する運用ステータスを監視するには、このレポート テンプレートを選択します。

- fabric_nve_vni_counter: ファブリック内の各 VNI の show nve vni counters コマンド出力を収集するには、このレポート テンプレートを選択します。これは本質的には VXLAN NVE 端末インターフェイスです。特定の Nexus 9000 VTEP にカプセル化/カプセル化解除がある場合は常に、このレポートを使用して、その NVE インターフェイスに着信するトラフィックをキャプチャします。

- fabric_resources: 特定のファブリックのリソースの使用に関する情報を表示するには、このレポート テンプレートを選択します。特定のファブリックにあるリソースの数をモニターできます。たとえば、このレポートを使用して、loopback 0 と loopback 1 に存在する IP サブネット プールの数を判断できます。

- interface_policy_details: デバイス情報とインターフェイスの説明などのインターフェイスの詳細を表示するには、このレポート テンプレートを選択します。特定のファブリックまたはファブリックのグループを選択すると、これらのファブリックにわたるすべてのデバイスがこのレポートの下に表示されます。

- sfp_report: ファブリックおよびデバイス レベルでの SFP の使用率に関する情報を収集するには、このレポートを選択します。このレポート テンプレートを使用して、ポートに接続されている SFP、その SFP の名前、およびトランシーバの速度を確認します。

- switch_inventory：スイッチ インベントリに関する概要を取得するには、このレポートを選択します。

Inventory_Report、Performance_Report、 Switch_Performance_Report レポート テンプレートは、パフォーマンス管理レポートに使用されます。

ステップ 5

テンプレートを選択するために、[選択（Select）] をクリックします。

[レポートの作成（Create Report）] ページに戻ります。

ステップ 6

（任意） レポート テンプレート ページのパラメータを編集して、レポートをカスタマイズします。

使用可能なパラメータは、前の手順で選択したレポート テンプレートのタイプに応じて異なります。次の表に、各レポート テンプレートで使用できるパラメータに関する追加情報を示します。

（注）

次のレポート テンプレートには編集可能なパラメータがないため、次の表には含まれていません。

- fabric_cloudsec_oper_status

- fabric_macsec_oper_status

- fabric_nve_vni_counter

- fabric_resources

- sfp_report

- switch_inventory

パラメータ

説明

Inventory_Report

モジュールを含める

モジュールがスイッチに関連付けられている場合、モジュールを含めるかどうかを決定します。選択肢：

- true

- false

ライセンスを含める（Include Licenses）

ライセンスがスイッチに関連付けられている場合、ライセンスを含めるかどうかを決定します。選択肢：

- true

- false

Performance_Report

チャートの上位レコード数（Top records to Chart）

グラフ化する上位レコードの数を選択します。

テーブルごとに表示する最大行数

テーブルごとに表示する最大行数を選択します。

CPU を含める

パフォーマンス レポートに CPU 統計を含めるかどうかを決定します。選択肢：

- true

- false

メモリを含む（Include Memory）

パフォーマンスレポートにメモリ統計を含めるかどうかを決定します。選択肢：

- true

- false

リンクを含む（Include Links）

パフォーマンス レポートにリンク統計情報を含めるかどうかを決定します。選択肢：

- true

- false

他のポートを含める

パフォーマンス レポートに他のポートの統計を含めるかどうかを決定します。選択肢：

- true

- false

Switch_Performance_Report

CPU を含める

スイッチ パフォーマンス レポートに CPU 統計情報を含めるかどうかを決定します。選択肢：

- true

- false

メモリを含む（Include Memory）

スイッチ パフォーマンス レポートにメモリ統計を含めるかどうかを決めます。選択肢：

- true

- false

他のポートを含める

スイッチ パフォーマンス レポートにその他のポート統計を含めるかどうかを決めます。選択肢：

- true

- false

グラフの上位レコード数（Top records to Chart）

グラフ化する上位レコードの数を選択します。

interface_policy_details

スイッチのシリアル番号（Switch serealnumber）

スイッチのシリアル番号を入力します。

インターフェイス名フィルタ（Interface name filter）

インターフェイス名（イーサネット、ポート チャネルなど）に基づいてフィルタ処理します。Regex はサポートされていません。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックして、[ソースと繰り返し（Source & Recurrence）] のステップに進みます。

ステップ 8

[繰り返し（Recurrence）] フィールドで、レポート ジョブを実行する頻度を選択します。

次の表に、使用可能なオプションとそれらの説明を示します。

使用可能な方法

説明

現在

レポートは直ちに生成されます

毎日

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の時点で毎日生成されます。

[Weekly]

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の時点で 1 週間に 1 度生成されます。

毎月

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の時点で 1 か月に 1 度生成されます。

定期的

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の期間で定期的に生成されます。レポート間の時間間隔は、分単位または時間単位で指定できます。

ステップ 9

電子メール通知を有効にした場合、[電子メール レポート先（Email Report To）] フィールドに、電子メールでレポートが必要な場合に、電子メール ID またはメーラー ID を入力します。

前提条件 で説明される場合、[設定（Settings）] > [サーバー設定（Server Settings）] > [SMTP] の SMTP 設定を構成する必要があります。データ サービス IP アドレスがプライベート サブネットにある場合、SMTP サーバーの静的管理ルートは Cisco Nexus Dashboard クラスタ構成で追加される必要があります。

ステップ 10

パフォーマンス モニタリング レポートを生成するファブリックまたはデバイスを選択します。

- Inventory_Report レポートや Fabric_resources レポートなど、特定のレポートはファブリック レベルで生成されます。 これらのレポートでは、パフォーマンス モニタリング レポートを生成するファブリックを選択します。この領域では、単一のファブリックまたは複数のファブリックを選択できます。 選択したファブリックは生成されたレポートに取り込まれます。

このページでは、マルチファブリック ドメインのファブリック タイプが次のように表示されることに注意してください。

- マルチファブリック ドメインの親ファブリックは 1 つのエントリとして表示され、マルチファブリック ドメインは [ファブリック タイプ（Fabric Type）] 列のエントリとして表示されます (次の図の MSD-Edge など)。マルチファブリック ドメイン タイプのファブリックを選択した場合、そのマルチファブリック ドメイン内の親ファブリックと子ファブリックの両方が生成されたレポートにキャプチャされます。

- マルチファブリック ドメインの子ファブリックは、次の図の MSD-Edge / Edge-1 のように、スラッシュ (/) で区切られた 2 つのエントリとして表示されます。最初に親ファブリックが表示され、2 番目は子ファブリックがスラッシュの後に表示されます。

- Switch_Performance_Report レポートや switch_inventory レポートなど、他のレポートはデバイス（スイッチ）レベルで生成されます。 これらのレポートでは、パフォーマンス モニタリング レポートを生成するデバイス（スイッチ）を選択します。このエリアでは、単一デバイスであるか、複数デバイスであるかを選択できます。選択する任意のデバイスは、生成レポートから取り込まれます。特定のファブリック内のすべてのデバイスを選択するには、[フィルタ（filter）] フィールドを使用して、特定のファブリック内のデバイスのみを表示します。

Fabric == <fabric_name>

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックします。

メイン [レポート（Reports）] ページに戻ります。新しいレポートとレポート定義が作成され、[レポート定義（Report Definitions）] と [レポート（Reports）] タブに表示され、作成したばかりのレポートがバックグラウンド実行を開始します。

ステップ 12

[レポート定義（Report Definitions）] タブで指定した情報を確認します。

最初に [ステータス（Status）] 列に、[実行中（RUNNING）] として新しいレポートのステータスが表示されます。最新表示アイコンをクリックするか、しばらく待つと、ステータスは [成功（SUCCESS）] に変わります。

各レポートに使用されるレポート テンプレート、レポートを生成したユーザー、各レポートの繰り返し設定など、[レポート定義（Report Definitions）] タブの新しいレポートのその他の情報も確認できます。

ステップ 13

[レポート（Reports）] タブをクリックします。

構成したプログラム可能なレポートごとに、各レポートで使用されるテンプレートのタイプ、レポートの作成者、各レポートの繰り返しの内容などの情報が提供されます。

- レポートをダウンロードするには、レポートの横のボックスをクリックし、[アクション（Actions）] > [ダウンロード（Download）]. をクリックします。

- 2 つのレポートを比較するには、比較するレポートの横のボックスをクリックし、[アクション（Actions）] > [比較（2 つのレポート）（Compare (2 Reports)）] をクリックします。

ステップ 14

[レポート（Reports）] タブで、作成したばかりのレポートをダブルクリックします。

レポートの概要情報が、次の 2 つのタブの下に追加情報が指定されて表示されます。

- 詳細：このプログラム可能なレポートに関する詳細情報が提供されます。また、各タイプのプログラム可能なレポートに固有の拡張可能なエリアで追加の詳細情報を利用できます。

たとえば、特に Inventory_Report プログラム可能レポートの場合、次の各展開可能なエリアの下に追加情報が表示されます。

- サマリ：シャーシ（スイッチ）の数、各スイッチで実行されている NX-OS オペレーティング システムのバージョン、選択したファブリック内の各スイッチに割り当てられている役割などの一般的な概要情報を提供します。

- シャーシ：選択したファブリック内のシャーシ（スイッチ）に関する情報を示します。

- モジュール：モジュール式のスイッチの場合、選択したファブリックの中の各シャーシ（スイッチ）のモジュールに関する情報を示します。

- スイッチ ライセンス：選択したファブリック内の各スイッチに関するライセンス情報を提供します。

- NDFC ライセンス：選択したファブリックの NDFC ライセンス情報を示します。

- コマンド：適宜、実行されたコマンドの情報を示します。

ステップ 15

ステップ 9 で電子メール通知を有効にした場合は、プログラム可能なレポートからの詳細情報を含む電子メールを開きます。

たとえば、Performance_Report プログラム可能レポートの電子メール通知を有効にした場合、電子メールで送信されたレポートには、特定のファブリックとそのファブリック内のスイッチに関する次のようなパフォーマンス情報が表示されます。

- 最新の CPU トップ 5

- 最新のメモリと CPU 使用率のトップ 5

- 最新のリンクとインターフェイスの使用率のトップ 5

このタイプのプログラム可能なレポートでは、各領域で、その領域内の複数のコンポーネントをクリックして、それらのコンポーネントの比較情報を取得できます。たとえば、2 つのリンクをクリックして、それら 2 つのリンク間の情報を比較できます。

使用例：スイッチ パフォーマンスのモニタリングのためのプログラム可能なレポートの構成

このセクションでは、プログラム可能レポートの構成 に記載されている手順に基づく使用例を示します。この使用例では、スイッチ パフォーマンス モニタリング専用のプログラム可能なレポートを設定します。

始める前に

これらの手順を進める前に、前提条件 に記載されているすべてのタスクを完了してください。

手順

ステップ 1

[オペレーション（Operations）] > [プログラム可能なレポート（Programmable Reports）] に移動します。

[レポート（Reports）] ページは、表示された構成済みレポートの定義と共に表示されます。

ステップ 2

[Create Report] をクリックします。

ステップ 3

[レポート名（Report Name）] フィールドに、プログラム可能なレポートの名前を入力します。

この使用例では、スイッチ パフォーマンス モニタリング用のプログラム可能なレポートに PM-VXLAN という名前を使用します。

ステップ 4

[テンプレートの選択（Select a Template）] フィールドの横にある矢印をクリックし、[Switch_Performance_Report] を選択します。

ファブリック内の特定のスイッチの CPU、メモリ、トラフィック、またはインターフェイスの使用率をモニタリングするには、このレポート テンプレートを選択します。

ステップ 5

テンプレートを選択するために、[選択（Select）] をクリックします。

[レポートの作成（Create Report）] ページに戻ります。

ステップ 6

（任意） レポート テンプレート ページのパラメータを編集して、レポートをカスタマイズします。

パラメータ

説明

CPU を含む（Include CPU）

スイッチ パフォーマンス レポートに CPU 統計を含めるかどうかを決めます。選択肢：

- true

- false

メモリを含む（Include Memory）

スイッチ パフォーマンス レポートにメモリ統計を含めるかどうかを決めます。選択肢：

- true

- false

その他のポートを含む（Include Other Ports）

スイッチ パフォーマンス レポートにその他のポート統計を含めるかどうかを決めます。選択肢：

- true

- false

チャートの上位レコード数（Top records to Chart））

チャートの上位レコードの数を決めます。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックして、[ソースと繰り返し（Source & Recurrence）] のステップに進みます。

ステップ 8

[繰り返し（Recurrence）] フィールドで、レポート ジョブを実行する頻度を選択します。

次の表に、使用可能なオプションとそれらの説明を示します。

使用可能な方法

説明

今すぐ（Now）

レポートは直ちに生成されます

毎日（Daily）

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の時点で毎日生成されます。

毎週（Weekly）

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の時点で 1 週間に 1 度生成されます。

毎月（Monthly）

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の時点で 1 か月に 1 度生成されます。

定期的（Periodic）

レポートは、指定した開始日から終了日の間の特定の期間で定期的に生成されます。レポート間の時間間隔は、分単位または時間単位で指定できます。

ステップ 9

電子メール通知を有効にした場合、[電子メール レポート先（Email Report To）] フィールドに、電子メールでレポートが必要な場合に、電子メール ID またはメーラー ID を入力します。

前提条件 で説明される場合、[設定（Settings）] > [サーバー設定（Server Settings）] > [SMTP] の SMTP 設定を構成する必要があります。データ サービス IP アドレスがプライベート サブネットにある場合、SMTP サーバーの静的管理ルートは Cisco Nexus Dashboard クラスタ構成で追加される必要があります。

ステップ 10

パフォーマンス モニタリング レポートを生成するデバイスを選択します。

プログラム可能レポートの構成 で説明されているように、Switch_Performance_Report などの特定のレポートはデバイス（スイッチ）レベルで生成されるため、このページでパフォーマンス モニタリング レポートを生成するデバイスを選択します。このエリアでは、単一デバイスであるか、複数デバイスであるかを選択できます。選択する任意のデバイスは、生成レポートから取り込まれます。

次の図に示すように、フィルタ フィールドを使用して特定のファブリック内のデバイスのみを表示し、特定のファブリック内のすべてのデバイスを選択することもできます。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックします。

メイン [レポート（Reports）] ページに戻ります。新しいレポートとレポート定義が作成され、[レポート定義（Report Definitions）] と [レポート（Reports）] タブに表示され、作成したばかりのレポートがバックグラウンド実行を開始します。

ステップ 12

[レポート定義（Report Definitions）] タブで指定した情報を確認します。

最初に [ステータス（Status）] 列に、[実行中（RUNNING）] として新しいレポートのステータスが表示されます。最新表示アイコンをクリックするか、しばらく待つと、ステータスは [成功（SUCCESS）] に変わります。

各レポートに使用されるレポート テンプレート、レポートを生成したユーザー、各レポートの繰り返し設定など、[レポート定義（Report Definitions）] タブの新しいレポートのその他の情報も確認できます。

ステップ 13

[レポート（Reports）] タブをクリックし、作成したレポートをダブルクリックします。

レポートの概要情報が、次の 2 つのタブの下に追加情報が指定されて表示されます。

- [詳細（Details）]

- コマンド

ステップ 14

デフォルトでまだ選択されていない場合は、[詳細（Details）] タブをクリックし、任意の領域を展開してこのレポートの詳細情報を取得します。

次に例を示します。

- Summary 行を展開して、CPU、メモリ、およびトラフィック使用率の観点からファブリックのすべてのスイッチに関する情報を取得します。特定のデバイスをクリックして特定のデバイスの詳細情報を取得するか、複数のデバイスをクリックしてそれらのデバイス間の情報を比較します。

- Performance-cpu 行を展開して、ファブリック内のスイッチの平均およびピーク CPU パフォーマンス情報を取得します。

- Performance-memory 行を展開して、ファブリック内のスイッチの平均およびピーク メモリ パフォーマンス情報を取得します。

- Links 行を展開して、あるスイッチのポートが別のスイッチのポートに接続されている方法や、それらのポート間のトラフィックの平均送受信時間など、デバイス間のリンク使用率に関する情報を取得します。また、リンク間に潜在的なエラーまたは破棄があるかどうかを確認することもできます。

- Performance-ethernet 行を展開して、スイッチの速度とトラフィックの使用率、および特定のイーサネットポートにエラーがあるかどうかに関する情報を表示します。

ステップ 15

ステップ 9 で電子メール通知を有効にした場合は、スイッチ パフォーマンス モニタリング用のプログラム可能なレポートを含む電子メールを開きます。

電子メールで送信されるレポートには、特定のファブリックとそのファブリック内のスイッチに関する次のようなパフォーマンス情報が表示されます。

- 最新の CPU トップ 5

- 最新のメモリと CPU 使用率のトップ 5

- 最新のリンクとインターフェイスの使用率のトップ 5

各領域で、その領域内の複数のコンポーネントをクリックして、それらのコンポーネントの比較情報を取得します。たとえば、2 つのリンクをクリックして、それら 2 つのリンク間の情報を比較します。