Chapter1. Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller 検証済み拡張性

- リリース 12.1.3b の検証済みスケール制限

リリース 12.1.3b の検証済みスケール制限

このセクションでは、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller、リリース 12.1.3b のさまざまな展開タイプに対する検証済みのスケール値を示します。

この値は、適切な数の機能が有効になっているテストベッドで検証されており、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller ソフトウェアまたは Cisco Nexus/MDS スイッチのハードウェアおよびソフトウェアの理論上のシステム制限ではありません同時に複数の機能を拡張することによって、最大の拡張性を達成しようとする場合、結果はここに示されている値と異なる場合があります。

Nexus Dashboard システム技術情報

Nexus Dashboard 上で NDFC を実行するためのサーバー技術情報要件に関する情報を次の表に示しています。Nexus Dashboard キャパシティプラン を参照して、それぞれの展開をサポートするスイッチの数を決定します。

Cisco Nexus Dashboard は、さまざまなフォーム ファクタを使用して展開できます。NDFC は、次のフォーム ファクタで展開できます：

- pND - 物理 Nexus ダッシュボード

- vND - 仮想 Nexus ダッシュボード

- rND - RHEL Nexus ダッシュボード

Nexus Dashboard 上で NDFC を実行するためのサーバー技術情報要件

展開タイプ

ノードタイプ

CPU

メモリ

ストレージ（スループット：40-50 MB/秒）

ファブリック検出

仮想ノード（vND）：アプリケーション ノード

16 vCPU

64 GB

550GB SSD

物理ノード（pND）

（PID：SE-NODE-G2）

2 X 10 コア 2.2G Intel Xeon Silver CPU

256 GB の RAM

4 x 2.4 TB HDD

400 GB SSD

1.2 TB NVME ドライブ

物理ノード（pND）

（PID: ND-NODE-L4）

2.8GHz AMD CPU

256 GB の RAM

4 x 2.4 TB HDD

960 GB SSD

1.6 TB NVME ドライブ

ファブリック コントローラ

仮想ノード（vND）：アプリケーション ノード

16 vCPU

64 GB

550GB SSD

物理ノード（pND）

（PID：SE-NODE-G2）

2 X 10 コア 2.2G Intel Xeon Silver CPU

256 GB の RAM

4 x 2.4 TB HDD

400 GB SSD

1.2 TB NVME ドライブ

物理ノード（pND）

（PID: ND-NODE-L4）

2.8GHz AMD CPU

256 GB の RAM

4 x 2.4 TB HDD

960 GB SSD

1.6 TB NVME ドライブ

SAN コントローラ

仮想ノード（vND）：アプリケーション ノード

（SAN Insights を使用）

16 vCPU

（物理予約と一緒）

64 GB

（物理予約と一緒）

550GB SSD

アプリノード（rND）

（SAN Insights を使用）

16 vCPU

（物理予約と一緒）

64 GB

（物理予約と一緒）

550GB SSD

データ ノード（vND）：データ ノード

（SAN Insights を使用）

32 vCPU

（物理予約と一緒）

128GB

（物理予約と一緒）

3 TB SSD

データ ノード (rND)

（SAN Insights を使用）

32 vCPU

（物理予約と一緒）

128 GB

（物理予約と一緒）

3 TB SSD

物理ノード（pND）

（PID：SE-NODE-G2）

2 X 10 コア 2.2G Intel Xeon Silver CPU

256 GB の RAM

4 x 2.4 TB HDD

400 GB SSD

1.2 TB NVME ドライブ

物理ノード（pND）

（PID: ND-NODE-L4）

2.8GHz AMD CPU

256 GB の RAM

4 x 2.4 TB HDD

960 GB SSD

1.6 TB NVME ドライブ

NDFC Fabric Discovery のスケール制限

Fabric Discovery のペルソナおよび Nexus Dashboard のスケール制限

プロファイル（Profile）

導入タイプ

確認済みの制約

ファブリック検出

1-ノード vND（アプリケーション ノード）

スイッチ 100 台

ファブリック検出

3-ノード vND（アプリケーション ノード）

200 個のスイッチ

ファブリック検出

5-ノード vND（アプリケーション ノード）

1000 個のスイッチ

ファブリック検出

1-ノード pND

スイッチ 100 台

ファブリック検出

3-ノード pND

1000 スイッチ

NDFC Fabric Controller のスケール制限

Fabric Controller のペルソナおよび Nexus Dashboard のスケール制限

プロファイル（Profile）

導入タイプ

確認済みの制約

ファブリック コントローラ

1-ノード vND（アプリケーション ノード）

50 個のスイッチ

ファブリック コントローラ

3-Node vND（app ノード）

スイッチ 100 台

ファブリック コントローラ

5-ノード vND（アプリケーション ノード）

Easy Fabrics 1 用の 400 スイッチ

ファブリック コントローラ

5-ノード vND（アプリケーション ノード）

外部ファブリック 2 用 1000 スイッチ

ファブリック コントローラ

1 ノード pND

50 個のスイッチ

ファブリック コントローラ

3-ノード pND

Easy Fabrics 1 用に 500 台のスイッチ

ファブリック コントローラ

3-ノード pND

外部ファブリック 2 用 1000 スイッチ

1 Easy Fabrics には、データセンター VXLAN EVPN ファブリックと BGP ファブリックが含まれます。

2外部ファブリックには、フレキシブル ネットワーク ファブリック、クラシック LAN ファブリック、外部接続ネットワーク ファブリック、およびマルチサイト インターコネクト ネットワーク ファブリックが含まれます。管理対象とモニタリング対象の両方のモードがサポートされます。

ファブリック コントローラのスイッチとファブリックのスイッチ制限

説明

確認済みの制約

ファブリックごとのスイッチ

200

ファブリック数

50

NDFC インスタンスごとの物理的インターフェイス^1

30000

1 1-ノード vND にサポートされたスケールは、2500 個の物理的インターフェイス。

新しいデータセンター VXLAN EVPN ファブリックのプロビジョニングのスケール制限（「グリーンフィールド」展開とも呼ばれます）

説明

確認済みの制約

ファブリック アンダーレイ オーバーレイ

ファブリックごとのスイッチ

200

VRF と ネットワークのオーバーレイ スケール^1

500 個の VRF、2000 個の Layer-3 ネットワーク

または

2500 レイヤ-2 ネットワーク

外部接続用の VRF インスタンス

500

IPAMの統合アプリケーション

Infoblox サーバー上に合計 4K IP が割り当てられた 150 のネットワーク

ToR およびリーフ デバイス

データセンター VXLAN EVPN ファブリックは、レイヤー 2 ToR スイッチとリーフ スイッチの両方を管理できます。この種のファブリックの最大規模は、リーフ スイッチ 40 個と ToR スイッチ 320 個です。

エンドポイント ロケータ^2

エンドポイント

100000

VXLAN EVPN マルチサイト ドメイン

サイト

30

仮想マシン マネージャ (VMM)3

仮想マシン（VM）

5500

VMware Center サーバー

4

Kubernetes Visualizer アプリケーション

最大 159 個の名前空間（最大 1002 ポッド付き）

1 1-ノード vND のサポートされたスケールは、250 VRFS と 1000 ネットワークです。

2 1-ノード vND のサポートされたスケールは、10000 個のエンドポイントをもつ 1 インスタンスのエンドポイント ロケータ。

3 1-ノード vND のサポートされたスケールは、1 個の VMware Center サーバーと 1000 個の VM です。

（注）

CLI（コマンド ライン インターフェイス）で設定された Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ ベースの VXLAN EVPN ファブリックを NDFC に移行する場合は、次の表を参照してください。

既存のデータセンター VXLAN EVPN ファブリック管理を NDFC に移行する場合のスケール制限（「ブラウンフィールド移行」とも呼ばれます）

説明

確認済みの制約

ファブリック アンダーレイおよびオーバーレイ

ファブリックごとのスイッチ

200

物理インターフェイス

11500

VRF インスタンス

400

オーバーレイ ネットワーク

1050

外部接続用の VRF インスタンス

400

エンドポイント ロケータ

エンドポイント

50000

IPAM の統合アプリケーション

Infoblox サーバー上に合計 4K IP が割り当てられた 150 のネットワーク

Virtual Machine Manager（VMM）の

仮想マシン（VM）

5500

VMware Center サーバー

4

Kubernetes Visualizer アプリケーション

最大 1000 ポッドで最大 160 の名前空間

NDFC およびその他のサービスを共同ホストする場合のスケール制限

Nexus Dashboard Insights と NDFC を共同ホストする場合のスケール制限

プロファイル（Profile）

導入タイプ

確認済みの制約

Nexus Dashboard Insights と Nexus Dashboard Fabric ディスカバリ

3-ノード pND

50 個のスイッチ、1050 個のレコード/秒

Nexus Dashboard Insights と Nexus Dashboard Fabric Controller

3-ノード pND

50 個のスイッチ、1050 個のレコード/秒

IPFM ファブリックのスケール制限

Nexus Dashboard と IPFM Fabrics のスケール制限

プロファイル（Profile）

導入タイプ

確認済みの制約

ファブリック コントローラ

1-ノード vND

35 個のスイッチ（2 スパイン スイッチと 33 リーフ スイッチ）

ファブリック コントローラ

3-ノード vND

120 個のスイッチ（2 スパイン スイッチ、100 個のリーフ スイッチ、18 個のティア-2 リーフ スイッチ）

ファブリック コントローラ

1 ノード pND

35 個のスイッチ（2 スパイン スイッチと 33 リーフ スイッチ）

ファブリック コントローラ

3-ノード pND

120 個のスイッチ（2 スパイン スイッチ、100 個のリーフ スイッチ、18 個のティア-2 リーフ スイッチ）

Nexus Dashboard と IPFM Fabrics のスケール制限

説明

確認済みの制約

NBM アクティブ モードのみ

NBM パッシブ モードのみ

混合モード

NBM アクティブ VRF

NBM パッシブ VRF

スイッチ

120

32

32

32

フロー数

32000

32000

32000

32000

エンドポイントの数（検出済みのホスト）

5000

1500

3500

1500

VRF

16

16

16

16

ホスト ポリシー - 送信者

8000

NA

8000

NA

ホスト ポリシー - 受信者

8000

NA

8000

NA

ホスト ポリシー - PIM（リモート）

512

該当なし

512

該当なし

フロー ポリシー

2,500

該当なし

2,500

該当なし

NBM ASM グループ範囲

20

該当なし

20

該当なし

ホストエイリアス

2,500

該当なし

2,500

該当なし

フロー エイリアス (Flow Alias)

2,500

該当なし

2,500

該当なし

NAT フロー

3000

3,000

3,000

3,000

RTP フロー モニタリング

8000

8000

8000

8000

PTP Monitoring

120 個のスイッチ

32 個のスイッチ

32 個のスイッチ

32 個のスイッチ

NDFC SAN Controller のスケール制限

SAN ゾーンのスケール制限

説明

確認済みの制限値

ゾーン セット

1000

ゾーン

16000

Nexus Dashboard と SAN Controller ペルソナのスケール制限

プロファイル（Profile）

導入タイプ

確認済みの制約

SAN Insights なし

SAN Insights あり

SAN コントローラ

1-ノード vND（アプリケーション ノード）

80 個のスイッチ、20K のポート

40 個のスイッチ、10,000 個のポート、および 40,000 個の IT

1-ノード vND（データ ノード）

80 個のスイッチ、20K のポート

80 個のスイッチ、20K ポート、1M ITL/ITN 1

1 ノード pND（SE）

80 個のスイッチ、20K のポート

80 個のスイッチ、20K ポート、120K ITL/ITN

SAN コントローラ

3-ノード vND（アプリケーション ノード）

160 個のスイッチ、40K ポート

80 個のスイッチ、20,000 個のポート、100,000 個の IT

3 ノード vND（データノード）

160 個のスイッチ、40K ポート

160 個のスイッチ、40K ポート、240K ITL/ITN

3-ノード pND

160 個のスイッチ、40K ポート

160 個のスイッチ、40K ポート、500K ITL/ITN

Linux 上の SAN コントローラ（rND）

（インストール プロファイル：デフォルト）

1-ノード vND

80 個のスイッチ、20K のポート

40 個のスイッチ、10K のポート、および 40K の IT

Linux 上の SAN コントローラ（rND）

（インストール プロファイル：大）

1 ノード vND

80 個のスイッチ、20K のポート

80 個のスイッチ、20K ポート、1M ITL/ITN 1

Linux 上の SAN コントローラ（rND）

（インストール プロファイル：デフォルト）

3-ノード vND

160 個のスイッチ、40K ポート

80 個のスイッチ、20K ポート、100K IT

Linux 上の SAN コントローラ（rND）

（インストールプロファイル：大）

3-ノード vND

160 スイッチ、40K ポート

160 個のスイッチ、40K ポート、240K ITL/ITN

1 サポートされている最大数は、100 万フローです。リソースを消費する他の機能が有効になっている場合、100 万フローはあらゆる状況で安定するとは限りません。NDFC は、多数のデバイスからのテレメトリを処理するときに、フローあたりより多くのリソースを消費します。フロー数とノードのメモリ使用量を監視します（1 分平均が約 105GB を超えると、不安定になり始めます）。

（注）

ITL -イニシエータ-ターゲット-LUN

ITN ‐ イニシエータ-ターゲット-名前空間ID

IT - イニシエータ-ターゲット

Full Cisco Trademarks with Software License

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)