Chapter1. 新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、この最新リリースまでの主な変更点の概要を示したものです。ただし、今リリースまでの変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

Cisco ACI CNI プラグインのリリース バージョン

機能

6.1(1)

VMware vSphere 7 User-Provisioned Infrastructure（UPI）での Red Hat OpenShift 4.19 のサポート。

- VMware vSphere上の Openshift 4.19

- VMware vSphere に OpenShift 4.19 をインストールするための前提条件

- VMware vSphere での OpenShift 4.19 のインストール

- デフォルトの入力コントローラの更新

- ACI CNI を使用した MachineSet の設定

- VMware vSphereに OpenShift 4.19 をインストールするためのサンプル ファイル

- ワーカーノードで IP 転送を有効にする

- OpenShift の廃止

VMware vSphere上の Openshift 4.19

Cisco ACI は、VMware vSphere 7 User-Provisioned Infrastructure (UPI) で Red Hat OpenShift 4.19 をサポートしています。このドキュメントでは、Ansible プレイブックを使用し、コンテナ ネットワーク インターフェイス（CNI）プラグインを使用して VMware vSphereで OpenShift 4.19 をプロビジョニングする手順について説明します。

Ansible プレイブックは、必要なインターフェイス構成で仮想マシン（VM）をプロビジョニングし、イグニッション構成ファイルを生成します。ユーザーは、独自の DHCP、DNS、およびロードバランシング インフラストラクチャを高可用性のベストプラクティスに従って展開する必要があります。

Ansible プレイブックは GitHubで入手できます。

以下は Ansible プレイブックです。

- asserts.yml：このプレイブックは、 all.yml ファイル内の変数宣言について、基本的な検証を行います。

- setup.yml：このプレイブックは次のタスクを実行します。

- オーケストレータ ノードの設定：

- Terraform、OpenShift クライアント、および OpenShiftインストーラをインストールします。ブートストラップ、マスターノード、およびワーカーノードの Terraform 変数を作成します。マスターとワーカーの machine-config オペレータ、OpenShift インストール構成ファイルを作成します。

- ロードバランサ ノードの設定：Security-Enhanced Linux（SELinux）を無効にし、HAProxy を設定し、選択されている場合は DHCPと DNS をセットアップします。

このオプションの手順は、これらの 3 つのコンポーネントを、 provision_dhcp、 provision_dns、および provision_lb 変数が true に設定した場合にのみ、構成します。

- oshift_prep.yml：

- インストールおよびブートストラップ ディレクトリをセットアップします。

- openshift-install を使用してマニフェストを生成します。

- 追加の machine-config オペレータ マニフェストを追加します。

- Cisco ACI-CNI マニフェストを追加します。

- マニフェストのバックアップを作成します。

- ブートストラップ、マスター、およびワーカー ノードのイグニッション ファイルを設定します。

- ブートストラップ イグニッション ファイルをロードバランサ ノードにコピーします。

- create_nodes.yml：

- Terraform を使用して、ブートストラップ、マスター、およびワーカー ノードをプロビジョニングします。

- 選択されている場合、シスコの証明書署名要求（CSR）を承認する cron ジョブをセットアップします。

- delete_nodes.yml：すべてのマスター ノードとワーカー ノードを削除します。

VMware vSphere に OpenShift 4.19 をインストールするための前提条件

VMware vSphere に OpenShift Container Platform（OCP）4.19 をインストールするには、次の前提条件を満たします。

Cisco ACI

- acc-provision ツール バージョン 6.1.1.1 以降をダウンロードします。

「--flavor」オプション値を「openshift-4.19-esx」と指定し、「-z」オプションを使用します。このツールでは、「-z」オプション値によって指定された .tar アーカイブファイルが作成されます。インストール時にはこのアーカイブ ファイルが必要になります。

acc-provision ツールへの入力として指定されている Cisco ACI コンテナ イメージがバージョン 6.1.1.1 以降であることを確認してください。

VMware vSphere

仮想対応マシン（VM）を作成する権限を持つユーザーのログイン情報を取得します。

OpenShift

Red Hat のWeb サイトから次の情報を入手します。

- OCP4 Open Virtualization Appliance（OVA）：関連するリリースの OVA イメージをダウンロードしていることを確認します。次に mirror ページに移動します。これはすべての RHCOS バージョンがリストされている OpenShift Web サイトのページで、ここで必要なバージョンを選択します。次に rhcos-vmware.x86_64.ova ファイルをダウンロードします。

- OCP4 クライアント ツール： mirror ページに移動します。これはインストールとクライアントツールのバージョンがリストされている OpenShift Web サイトのページで、ここで必要なバージョンを選択します。次に openshift-client-linux.tar.gz および openshift-install-linux.tar.gz ファイルをダウンロードします。

- シークレットのプル

VMware vSphere での OpenShift 4.19 のインストール

（注）

詳細については、 サンプル Ansible group_vars/all.yml ファイル セクションに指定します。

始める前に

前記の 前提条件 セクションのタスクを完了します。

vSphere へのクラスタのインストールの前提条件と他の詳細については、 RedHat OpenShift のドキュメント を参照することを推奨します。

手順

ステップ 1

acc-provision ユーティリティを使用して Cisco ACI ファブリックをプロビジョニングします：

acc-provision -a -c acc_provision_input.yaml -u admin -p ### -f openshift-4.19-esx -z manifests.tar.gz

詳細については、 サンプル acc-provision-input ファイル セクションに指定します。

（注）

現在、RHEL8 でのみ満たされる Python 3 の依存関係が存在するため、acc-provision ツールは RHEL8 オペレーティング システムでのみ実行できます。

ステップ 2

Cisco ACI ファブリックがプロビジョニングされたら、ポート グループが、 system_id_vlan_kubeapi_vlan という名前で、分散スイッチの下に作成されます。

このドキュメントでは、このポート グループを次のように参照しています： api-vlan-portgroup。

（注）

api-vlan-progroup　 ポートグループは、VMware 分散仮想スイッチ内に、acc_provision_input ファイル内で kubeapi_vlan として指定されたカスタム VLAN ID を使用して作成されます。

VMM VMware ドメインの aci-containers-node EPG との 関連付け

Kube_api VLAN は、 VMware VMM ドメインに関連付けられたダイナミック VLAN プールに追加されます。割り当てモードは静的として設定されます。

VMM VMwareドメインに使用される VLAN プール

ステップ 3

VMware vSphereで、OpenShift Container Platform 4（OCP4）Open Virtual Appliance（OVA）イメージをインポートします。

ドメインの api-vlan-portgroup を、ネットワーク インターフェイスのポート グループとして指定します。

ステップ 4

Red Hat Enterprise ロードバランサ仮想マシン（VM）を、 api-vlan-portgroup に接続されたネットワーク インターフェイスを使用して、プロビジョニングします。。

Ansible プレイブックでは、必要に応じて、この VM を OpenShift クラスターのロードバランサ、DNS サーバー、および DHCP サーバーとして設定できます。

ステップ 5

Red Hat Enterprise オーケストレータ VM を、 api-vlan-portgroup に接続されたネットワーク インターフェイスを使用して、プロビジョニングします。。

Ansible プレイブックはオーケストレータ VM から動作します。

ステップ 6

オーケストレータ VM で次のタスクを実行します：

1. GitHub からリポジトリをクローンします。 https://github.com/noironetworks/openshift_vsphere_upi。

2. 「ocp419」ブランチをチェックアウトします。

3. セキュア シェル（SSH）キーを生成し、それらをロードバランサ VM にコピーします。

4. 有効化 ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms リポジトリを有効化します。 リポジトリにイメージを追加します。

5. Ansible パッケージを最新バージョンに更新します。

6. ディレクトリを Git のクローン先ディレクトリに変更します。

7. Ansible モジュールのインストールの要件：

ansible-galaxy install -r requirements.yaml

8. よく利用するテキストエディタで groups/all.yml および hosts.ini ファイルを編集し、サイトに必要な値を設定します。

詳細については、 サンプルの hosts.ini ファイル セクションに指定します。

9. 変数値の基本的な検証を asserts.yml プレイブックを使用して実行します。

ansible-playbook asserts.yml

10. acc-provision ユーティリティで作成したアーカイブ ファイルをファイル ディレクトリにコピーし、 aci_manifests.tar.gz という名前を付けます。。

11. Ansible setup プレイブックを実行します。

ansible-playbook setup.yml

オーケストレータとロードバランサの VM を構成するために setup プレイブックを実行します。

12. Ansible oshift_prep プレイブックを実行します。

ansible-playbook oshift_prep.yml

OpenShift マニフェストおよびイグニッション ファイルを生成するために、 oshift_prep を実行します。

13. Ansible create_nodes プレイブックを実行します。

ansible-playbook create_nodes.yml

値は、 create_nodes プレイブックは VM を作成します。VM が作成されると、OCP4 のインストールプロセスがバックグラウンドで開始されます。この段階では、インストーラが作成した kubeconfig ファイルによって、クラスター API にアクセスできるはずです。

次の kubeconfig ファイルは、 base_dir/bootstrap/auth ディレクトリにあります。値 base_dir は group_vars/all.yml ファイルで設定されます。そのデフォルト値は /root/ocpinstallです。

ステップ 7

（オプション）次のコマンド openshift-install wait-for bootstrap-complete および openshift-install wait-for install-complete は、インストールの進行状況をチェックするために使用できます。ブートストラップ ディレクトリからコマンドを実行します。

デフォルトの入力コントローラの更新

ACI ロードバランサを使用するようにデフォルトの Ingress コントローラの公開戦略を更新するには、cluster-admin 権限を持つユーザーとしてログインし、次を実行します：

oc replace --force --wait --filename - <<EOF apiVersion: operator.openshift.io/v1 kind: IngressController metadata:   namespace: openshift-ingress-operator   name: default spec:   endpointPublishingStrategy:     type: LoadBalancerService     loadBalancer:       scope: External EOF >

詳細については、 クラスターのデフォルト Ingress コントローラを内部に構成する セクションを参照してください。 Ingress Operator in OpenShift Container Platform Red Hat ガイドに記載されています。

ACI CNI を使用した MachineSet の設定

マシン API は、アップストリームのクラスタ API プロジェクトとカスタムの OpenShift Container Platform リソースに基づくプライマリリソースの組み合わせです。

OpenShift Container Platform 4.19 クラスタの場合、クラスタのインストールが完了した後、マシン API はすべてのノード ホストのプロビジョニング管理アクションを実行します。OpenShift Container Platform 4.19 は、マシン API により、パブリックまたはプライベート クラウド インフラストラクチャ上で柔軟でダイナミックなプロビジョニング方式を提供します。

2 つの主要なリソースは次のとおりです。

- マシン：ノードのホストを記述する基本単位。マシンには、さまざまなクラウド プラットフォームに提供されるコンピューティング ノードのタイプを説明する providerSpec 仕様があります。たとえば、Amazon Web Services（AWS）のワーカーノードのマシン タイプは、特定のマシン タイプと必要なメタデータを定義できます。

- MachineSet：MachineSet リソースはマシンのグループです。マシン セットはマシンに対応し、レプリカセットはポッドに対応します。マシンの追加が必要な場合や、それらのマシンをスケールダウンする必要がある場合は、マシンセットのレプリカ フィールドを変更して、コンピューティングのニーズに合わせます。

OpenShift Container Platform ノード上のオペレーティング システムは、Machine Config Operator によって管理される MachineConfig オブジェクトを作成することで変更することができます。

- MachineConfiguration ファイルの作成

- MachineSet を使用したコンピューティング ノードの拡張

MachineConfiguration ファイルの作成

次の手順に基づき、新しいノードのネットワーク インターフェイスを設定する MachineConfig ファイルを作成します。

- ACI インフラ インターフェイス（ens224）

- ACI インフラ サブインターフェイス（ens224.{InfraVlanID}）

- BUM トラフィック レプリケーションの Opflex-route（224.0.0.0/4）

必要な構成（サンプル）は、次の手順に示されていますが、特定の環境に合わせてカスタマイズする必要があります。一般に、次の変更が必要です。

- 現れている {InfraVLAN} をすべてファブリックの ACI インフラ VLAN で置き換えます。

- 現れているすべての {MTU} をすべてクラスターに選択した MTU で置き換えます。

（注）

ネットワーク インターフェイスが ens224 であることを確認します（別の名前ではありません）。

手順

ステップ 1

80-opflex-route を作成します。

#!/bin/bash
if [ "$1" == "ens224.{InfraVLAN}" ] && [ "$2" == "up" ]; then
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev ens224.{InfraVLAN}
fi

ステップ 2

次に ens224.nmconnectionを作成します。

[connection]
id=ens224
type=ethernet
interface-name=ens224
multi-connect=1
permissions=

[ethernet]
mac-address-blacklist=
mtu={MTU}

[ipv4]
dns-search=
method=disabled

[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
dns-search=
method=disabled

[proxy]

ステップ 3

次に ens224.{InfraVLAN}.nmconnectionを作成します。

[connection]
id=ens224.{InfraVLAN}
type=vlan
interface-name=ens224.{InfraVLAN}
multi-connect=1
permissions=

[ethernet]
mac-address-blacklist=

[vlan]
egress-priority-map=
flags=1
id={InfraVLAN}
ingress-priority-map=
parent=ens224

[ipv4]
dns-search=
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
dns-search=
method=auto

[proxy]

ステップ 4

上記の 3 つの構成（ステップ 1、2、3）を、 base64 エンコード文字列で置き換え、次に示すように、machineconfigテンプレートで使用します（base64 の後）。

apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
kind: MachineConfig
metadata:
labels:
machineconfiguration.openshift.io/role: worker
name: 00-worker-cni
spec:
config:
ignition:
version: 3.2.0
storage:
files:
- contents:
source: data:text/plain;charset=UTF-8;base64,
IyEvYmluL2Jhc2gKIGlmIFsgIiQxIiA9PSAiZW5zMjI0LjM0NTYiIF0gJiYgWyAi
JDIiID09ICJ1cCIgXTsgdGhlbgogcm91dGUgYWRkIC1uZXQgMjI0LjAuMC4wIG5ld
G1hc2sgMjQwLjAuMC4wIGRldiBlbnMyMjQuMzQ1NgogZmk=
mode: 0755
overwrite: true
path: /etc/NetworkManager/dispatcher.d/80-opflex-route
- contents:
source: data:text/plain;charset=UTF-8;base64,
W2Nvbm5lY3Rpb25dCmlkPWVuczIyNAp0eXBlPWV0aGVybmV0CmludGVyZmFjZS1uYW1lPWVuczIy
NAptdWx0aS1jb25uZWN0PTEKcGVybWlzc2lvbnM9CgpbZXRoZXJuZXRdCm1hYy1hZGRyZXNzLWJs
YWNrbGlzdD0KbXR1PTkwMDAKCltpcHY0XQpkbnMtc2VhcmNoPQptZXRob2Q9ZGlzYWJsZWQKCltpc
HY2XQphZGRyLWdlbi1tb2RlPWV1aTY0CmRucy1zZWFyY2g9Cm1ldGhvZD1kaXNhYmxlZAoKW3Byb3h5XQ==
mode: 0600
overwrite: true
path: /etc/NetworkManager/system-connections/ens224.nmconnection
- contents:
source: data:text/plain;charset=UTF-8;base64,
W2Nvbm5lY3Rpb25dCmlkPWVuczIyNC4zNDU2CnR5cGU9dmxhbgppbnRlcmZhY2UtbmFtZT1lbnMyMjQuMz
Q1NgptdWx0aS1jb25uZWN0PTEKcGVybWlzc2lvbnM9CgpbZXRoZXJuZXRdCm1hYy1hZGRyZXNzLWJsYWNrb
GlzdD0KClt2bGFuXQplZ3Jlc3MtcHJpb3JpdHktbWFwPQpmbGFncz0xCmlkPTM0NTYKaW5ncmVzcy1wcmlv
cml0eS1tYXA9CnBhcmVudD1lbnMyMjQKCltpcHY0XQpkbnMtc2VhcmNoPQptZXRob2Q9YXV0bwoKW2lwdjZd
CmFkZHItZ2VuLW1vZGU9ZXVpNjQKZG5zLXNlYXJjaD0KbWV0aG9kPWF1dG8KCltwcm94eV0=
mode: 0600
overwrite: true
path: /etc/NetworkManager/system-connections/ens224.{InfraVLAN}.nmconnection

（注）

次のパス内の {InfraVLAN} をACI InfraVLAN ID で置き換えます。 /etc/NetworkManager/system-connections/ens224.{InfraVLAN}.nmconnection （上記の例の最終行）。MachineConfig の名前をカスタマイズすることもできます。上記の例では、名前は 00-worker-cniです。

ステップ 5

次の oc create -f コマンドを使用して、クラスターの MachineConfig を作成します。

machineconfig は既存のワーカーノード（2 つ）に適用され、すでに存在する 3 つのファイルを同一のコピーで置き換えます。マシン構成に md5 構成を含めると、ノードに 3 つのファイルが作成されます。既存のワーカーノードは、一度に 1 つずつ再起動します。

ステップ 6

クラスターID を、 oc get -o jsonpath='{.status.infrastructureName}{"\n"}' infrastructure cluster コマンドを使用して取得します

ステップ 7

マシンセットを作成します。

apiVersion: machine.openshift.io/v1beta1
kind: MachineSet
metadata:
name: ocp4aci-jlff9-worker
namespace: openshift-machine-api
labels:
machine.openshift.io/cluster-api-cluster: ocp4aci-jlff9
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
machine.openshift.io/cluster-api-cluster: ocp4aci-jlff9
machine.openshift.io/cluster-api-machineset: ocp4aci-jlff9-worker
template:
metadata:
labels:
machine.openshift.io/cluster-api-cluster: ocp4aci-jlff9
machine.openshift.io/cluster-api-machine-role: worker
machine.openshift.io/cluster-api-machine-type: worker
machine.openshift.io/cluster-api-machineset: ocp4aci-jlff9-worker
spec:
metadata: {}
providerSpec:
value:
numCoresPerSocket: 1
diskGiB: 120
snapshot: ''
userDataSecret:
name: worker-user-data
memoryMiB: 8192
credentialsSecret:
name: vsphere-cloud-credentials
network:
devices:
- networkName: ocp4aci_vlan_35
- networkName: ocp4aci
metadata:
creationTimestamp: null
numCPUs: 2
kind: VSphereMachineProviderSpec
workspace:
datacenter: my-dc
datastore: mydatastore
folder: /mydatastore/vm/ocp4aci
server: myvsphere.local.lab
template: RHCOS418
apiVersion: vsphereprovider.openshift.io/v1beta1

上記は設定例であり、次のように変更が必要になる場合があります。

- クラスタ ID は ocp4aci-jlff9です。必要なクラスター ID に置き換えます。

- 次の ocp4aci_vlan_35 および ocp4aci をポート グループ名で置き換えます（順序は重要です。順番を入れ替えないでください）。

- 次の replicas の値を設定します。クラスターの起動中に作成されるワーカー上に、新しいワーカーをいくつ作成するかを決めます。

- すべての workspace パラメータ（datacenter、datastore）を編集し、vSphere設定と一致させます。

- 必要に応じて、VM の仕様（memoryMiB、numCPUs、および diskGiB）を編集します。

（注）

元のワーカーは MachineSet によって管理されていないため、削除することができます。ワーカーを削除する場合は、OCP ルータが新しいノードで起動するまで待ちます。

MachineSet を使用したコンピューティング ノードの拡張

この手順に従って、MachineSet を使用してコンピューティング ノードを拡張します。

手順

ステップ 1

VMフォルダを作成します： /DC name/vm/cluster name コマンドを vCenter内 で実行します。 cluster name は OpenShift クラスターID です。この例では、フォルダの名前は次のようになります。 /mydatastore/vm/ocp4aci。

ステップ 2

vCenterでテンプレートを作成します。

次に、 template name が が RHCOS419 テンプレートの cluster name と一致していることを確認します 。

ステップ 3

vCenter で id という TAG カテゴリを作成します。

ステップ 4

DHCP サーバを設定して、ノードに IP アドレスを割り当てます。

VMware vSphereに OpenShift 4.19 をインストールするためのサンプル ファイル

このセクションには、 VMware vSphereにエージェント ベースの OpenShift 4.19 をインストールするために必要なサンプル ファイルが含まれています。

- サンプル acc-provision-input ファイル

- サンプル Ansible group_vars/all.yml ファイル

- サンプルの hosts.ini ファイル

サンプル acc-provision-input ファイル

次に acc-provision-input.yamlの例を示します。強調表示または太字で示されている値は、設置場所の要件に合わせて変更する必要がある値です。

#
# Configuration for ACI Fabric
#
aci_config:
system_id: ocp4aci
#apic-refreshtime: 1200
apic_hosts:
- 1.1.1.1
vmm_domain:
encap_type: vxlan
mcast_range:                # Every opflex VMM must use a distinct range
start: 225.28.1.1
end: 225.28.255.255
nested_inside:
type: vmware
name: my-vswitch
elag_name: <eLAG_name>   # Beginning Cisco APIC 5.0(1), you can configure VMware teaming policy
# when link aggregation groups (LAGs) are used.
installer_provisioned_lb_ip: 10.213.0.201

# The following resources must already exist on the APIC.
# They are used, but not created, by the provisioning tool.
aep: my-aep
vrf:                          # This VRF used to create all kubernetes EPs
name: myl3out_vrf
tenant: common
l3out:
name: myl3out
external_networks:
- myl3out_net

#
# Networks used by ACI containers
#
net_config:
node_subnet: 192.168.18.1/24
pod_subnet: 10.128.0.1/16     # Subnet to use for Kubernetes
#   Pods/CloudFoundry containers

extern_dynamic: 10.3.0.1/24   # Subnet to use for dynamic external IPs
extern_static: 10.4.0.1/24    # Subnet to use for static external IPs
node_svc_subnet: 10.5.0.1/24  # Subnet to use for service graph
kubeapi_vlan: 35
service_vlan: 36
infra_vlan: 3901
#interface_mtu: 1600
#service_monitor_interval: 5  # IPSLA interval probe time for PBR tracking
# default is 0, set to > 0 to enable, max: 65535
#pbr_tracking_non_snat: true  # Default is false, set to true for IPSLA to
# be effective with non-snat services

#
# Configuration for container registry
# Update if a custom container registry has been setup
#
kube-config:
image_pull_policy: Always
ovs_memory_limit: 1Gi

registry:
image_prefix: quay.io/noiro

サンプル Ansible group_vars/all.yml ファイル

次はサンプルの group_vars/all.ymlです。強調表示または太字で示されている値は、設置場所の要件に合わせて変更する必要がある値です。

#domainname
#   type: string, base dns domain name, cluster metadata name is added as subdomain to this
#   required: yes
domainname: ocplab.local

#provision_dns
#   type: boolean, True or False
#   required: yes
#   notes: If set to true, load balancer is configured as dns server.
#          If false, it is assumed that the dns server pre-exists.
provision_dns: True

#dns_forwarder:
#   type: ip address
#   required: yes
#   notes: This value is used when setting up a dhcp service and also for 'forwarders' value in dns configuration.
dns_forwarder: 172.28.184.18

#loadbalancer_ip:
#   type: ip address or resolvable hostname
#   required: yes
#   notes: This host is configured as load balancer for cluster and also as dhcp and dns server if required . This IP address is the same as the one that you configure in installer_provisioned_lb_ip in the acc-provision config.
loadbalancer_ip: 192.168.18.201. This IP address is the same as the one that you configure in installer_provisioned_lb_ip in the acc-provision config.

#auto_approve_csr:
#   type: boolean
#   required: yes
#   notes: when set to true, sets up a cron job to auto approve openshift csr
auto_approve_csr: True

#proxy_env
#
proxy_env:
#donot remove dummy field, irrespective of whether setup needs a proxy or not.
dummy: dummy
#set the http/https proxy server, if setup does not need proxy, comment the below values.
#these values are used for ansible tasks and also passed on to openshift installer
http_proxy: http://1.1.1.1:80
https_proxy: http://1.1.1.1:80
no_proxy: 1.2.1.1,1.2.1.2

#packages
#  defines the urls to download terraform, openshift client and openshift-install tools from.
packages:
validate_certs: False
terraform_url: https://releases.hashicorp.com/terraform/1.0.0/terraform_0.13.6_linux_amd64.zip
openshift_client_linux_url: https://mirror.openshift.com/pub/openshift-v4/clients/ocp/4.19.9/openshift-client-linux-4.19.9.tar.gz
openshift_install_linux_url: https://mirror.openshift.com/pub/openshift-v4/clients/ocp/4.19.9/openshift-install-linux-4.19.9.tar.gz

#default_aci_manifests_archive:
#  default filename that is searched under files directory.
#  this can be overridden by passing extra parameter aci_manifests_archive on ansible command line
default_aci_manifests_archive: aci_manifests.tar.gz

#opflex_interface_mtu:
# required: yes
# MTU size for interface connected to fabric, must be greater than 1564
opflex_interface_mtu: 1800

#vsphere
platform
vsphere:
vcenters:
- server:  myvsphere.local.lab
user: administrator@vsphere.local
passwd: xxxx
datacenters:
- my-dc

failureDomains:
- name: fd-1
region: region-1
zone: zone-1
server: myvsphere.local.lab
topology:
computeCluster:  /my-dc/host/my-cluster
networks:
- VM Network
datacenter: my-dc
datastore:  /my-dc/datastore/my-datastore
RHCOS_template_name:  RHCOS419
folder:  ocp-419

#base_dir
#  type: directory path
#  required: yes
#  notes: All install files and directories are created under this directory
base_dir: /root/ocpinstall

#node network details. This is common for bootstrap, master and worker nodes.
node_network_cidr: 192.168.53.0/24
node_network_gateway: 192.168.53.1
node_network_netmask: 255.255.255.0

service_network_cidr: 172.30.0.0/16
#bootstrap node variables
bootstrap_vars:
node_ip: 192.168.18.210       #required
cpu_count: 8                  #optional: defaults to 4
memory_KB: 16384              #optional: defaults to 8192
disk_size_MB: 40              #optional: defaults to 40

masters_vars:
cpu_count: 8                  #optional: defaults to 4
memory_KB: 16384              #optional: defaults to 16384
disk_size_MB: 40              #optional: defaults to 40
nodes:
#mac address and ip address for each node is required
- master-1:
ip: 192.168.18.211
- master-2:
ip: 192.168.18.212
- master-3:
ip: 192.168.18.213

workers_vars:
cpu_count: 8                #optional: defaults to 4
memory_KB: 16384            #optional: defaults to 16384
disk_size_MB: 40            #optional: defaults to 40
nodes:
#mac address and ip address for each node is required
- worker-1:
ip: 192.168.18.214
- worker-2:
ip: 192.168.18.215

#user_ssh_key:
#  required: no
#  notes: if specified this key is setup on nodes, else ssh key of current
#        user is used.
user_ssh_key: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQD...

#additional_trust_bundle:
#  required: no
#  notes: use this field to add a certificate for private repository
#
# example:
#additional_trust_bundle: |
#   -----BEGIN CERTIFICATE-----
#   MIIDDDCCAfQCCQDuOnV7XBjpODANBgkqhkiG9w0BAQsFADBIMQswCQYDVQQGEwJV
#   UzELMAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBAcMA1NKQzEOMAwGA1UECgwFQ2lzY28xDjAM
#  -----END CERTIFICATE-----

#openshift_pullsecret:
#  required: yes
#  notes: refer to https://cloud.redhat.com/openshift/install/pull-secret
#  example:
#    openshift_pullsecret: {"auths":{"cloud.openshift.com":{"auth":.........}
openshift_pullsecret: xxx

サンプルの hosts.ini ファイル

次はサンプルの hosts.iniです強調表示または太字で示されている値は、設置場所の要件に合わせて変更する必要がある値です。

[orchestrator]
192.168.18.200

[lb]
192.168.18.201

ワーカーノードで IP 転送を有効にする

ノードポート構成を使用してサービスをテストするには、ワーカーノードで IP 転送を有効にする必要があります。

この手順を使用して、ワーカーノードで IP 転送を有効にします。

手順

ステップ 1

ワーカーノードに SSH で接続します。

ステップ 2

次のコマンドを実行して、IP 転送を有効にします。

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

OpenShift の廃止

この手順に従って、OpenShift を廃止し、ACI からプロビジョニングされた設定を ACI から削除します。

（注）

Cisco APIC リリース 5.2 以降、OpenShift の VMM ドメインを APIC GUI から削除することはできません。これは REST API を使用する場合にのみ可能であるため、acc-provision ツールを使用して VMM ドメイン、および廃止された OpenShift クラスターで使用されているその他の関連オブジェクトを削除するのが便利です。APIC にアクセスするために acc-provision ツールが使用する acc-input-config.yaml ファイルと証明書があることを確認します。

始める前に

Openshift クラスターを廃止または削除する場合は、そのクラスターにプロビジョニングされた ACI 設定を ACI から削除する必要があります。acc-provision ツールを使用して、その構成を削除できます。

手順

次のコマンドを使用して、ACI インフラストラクチャのプロビジョニングに使用されたマシンとフォルダから、事前にプロビジョニングされた設定と VMMドメインを削除します。

acc-provision -d -f openshift-4.19-esx -c acc-input-file -u user -p password

例：

acc-provision -d -f openshift-4.19-esx -c acc-input-config.yaml -u admin -p password

注意事項