内容

概要

Cisco WLAN インフラストラクチャで Wireless Location Appliance を使用する理由は何ですか。

ロケーション サーバと互換性があるのは、WCS のどのバージョンですか。ロケーション サーバと WCS の間の互換性マトリクスはありますか。

Cisco Location Appliance のデフォルトのユーザ名とパスワードは何ですか。Location Appliance が Cisco WCS との通信に使用するデフォルトのポート番号は何ですか。

Cisco Location Appliance は、どのようにロケーション情報を計算しますか。

Wireless Location Appliance のロケーションの精度はどれくらいですか。

Cisco Wireless Location Appliance を導入して管理するために使用可能なツールは何ですか。

WCS での設定および管理が可能になる前に、Wireless Location Appliance（WLA）で設定する必要のある基本パラメータは何ですか。

Cisco WCS にロケーション サーバを追加できません。どのような原因が考えられますか。

Out-of-Sync（同期がとれていない）アラート メッセージが WCS に数多く表示されます。これらのメッセージが WCS で表示されるのは、なぜですか。

Wireless Location Appliance にパスワード回復手順はありますか。

ロケーション サーバでソフトウェアをアップグレードする手順を教えてください。

ロケーション サーバ コンソールからロケーション サーバをアップグレードする手順はありますか。

Cisco Wireless Location Server からソフトウェア イメージをアンインストールする方法を教えてください。

Location Appliance を停止する方法を教えてください。

Location Appliance を起動する方法を教えてください。

WCS で、工場出荷時のデフォルトにロケーション サーバをリセットする方法を教えてください。

ワイヤレス ロケーション サーバが期待どおりに動作するかどうかを確認する必要があります。どうしたらよいですか。

クライアントとタグのどちらのロケーションも表示されません。どうすればよいでしょうか。

タグのロケーションが現在のものではありません。どうすればよいでしょうか。

ロケーション サーバはポートの冗長性をサポートしていますか。ロケーション サーバで 2 個のイーサネット ポートを設定して、ポートの冗長性を実現できますか。

Cisco Wireless Location Appliance のログへのアクセス方法を教えてください。

Cisco Wireless Location Appliance のデータベースのバックアップおよび復元方法を教えてください。

WLC と WCS でバージョン 4 を使用しています。Location Appliance をアップグレードする必要があります。アップグレードすると、サーバが動作しているというメッセージが表示されます。「サーバーは実行中です。サーバーを停止して、再試行してください…" サービスを停止しようとすると、サービスは停止しているように見えます。サービスを開始しようとしますが、開始できません。

最近、WLC を変更したところ、Location Appliance でクライアント データが送信されなくなりました。Location Appliance のログには、多くの THROW エラーが表示されています。WCS の WLC から設定を最新の状態にして、ロケーション サーバと同期しようとしました。しかし、ロケーション サーバからクライアント データを受信しません。

Wireless Location Appliance のトラブルシューティングのヒントは、どこで見つけられますか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Wireless Location Appliance（WLA）に関するよくある質問（FAQ）の一部に回答しています。

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Q. Cisco WLANインフラストラクチャにWireless Location Applianceがある理由は何ですか。

A. Cisco 2700シリーズロケーションアプライアンスは、Cisco Unified Wireless LAN Solutionインフラストラクチャ内で動作するデバイスです。Cisco Wireless Location Appliance は、数千ものデバイスを同時に追跡する、業界初のロケーション ソリューションです。ロケーション アプライアンスは、ロケーションの履歴の計算、収集、保存を行い、最大 2500 個の無線デバイスの物理的な場所を追跡します。これは、ラップトップ クライアント、パームトップ クライアント、VoIP 電話クライアント、アクティブな無線周波数 ID（RFID）の資産タグ、不正アクセス ポイントおよびクライアントなどです。

収集されたロケーション データは、集中型 WLAN 管理プラットフォームである Cisco Wireless Control System（WCS）で GUI 形式で確認できます。

Q. WCSとロケーションサーバの互換性があるバージョンはどれですか。ロケーション サーバと WCS の間の互換性マトリクスはありますか。

A.この表では、WCSとロケーションサーバのバージョンの互換性について説明します。

Q. Cisco Location Applianceのデフォルトのユーザ名とパスワードは何ですか。Location Appliance が Cisco WCS との通信に使用するデフォルトのポート番号は何ですか。

A.デフォルトのユーザ名とパスワードは両方ともadminです。ロケーション サーバが使用するデフォルト ポートは 8001 です。

Q. Cisco Location Applianceでは、ロケーション情報はどのように計算されるのですか。

A. Cisco Wireless Location Applianceは、802.11ワイヤレスクライアントおよびWi-Fiタグのロケーション「リーダー」としてトラフィックを配信する同じCisco Lightweightアクセスポイントを使用します。これらのアクセス ポイントは、すべての Wi-Fi デバイスから受信信号強度インジケーション（RSSI）情報を収集します。これらのデバイスには、Wi-Fi 対応ラップトップ、音声受話器、Wi-Fi タグ、不正な（未承認の）デバイス、不正アクセス ポイントがあります。RSSI 情報は、収集された後、Lightweight Access Point Protocol（LWAPP）を介して、Cisco Wireless LAN Controller または特定の無線統合スイッチまたはルータに送信されます。次に、Cisco Wireless LAN Controller は RSSI 情報を集約し、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を介して Cisco Wireless Location Appliance に送信します。

Cisco Wireless Location Appliance は、Cisco Wireless LAN Controller から受信した RSSI 情報に基づいてロケーションの計算を実行します。RSSI 情報を収集する Cisco Wireless LAN Controller は、Cisco Wireless Location Appliance に関連付ける必要があります。

ネットワーク マップおよびアクセス ポイントがアプライアンスに追加されると、RF 予測とヒート マップの生成が可能になり、サイトのフロア プラン上に数千のデバイスのロケーションがグラフィカルに表示されます。Cisco WCS Location は、ロケーション情報を視覚的に表示します。これにより、RF キャパシティ管理の向上、ロケーションに基づくセキュリティの使用、WLAN デバイスのアセット可視性の実現を求めるお客様に即時ロケーション アプリケーションが提供されます。この位置情報は、アプライアンスで Simple Object Access Protocol/Extensible Markup Language（SOAP/XML）API を介してサードパーティ アプリケーションでも使用でき、豊富なロケーション ベース アプリケーションのホストの拡張可能な基盤を形成します。Location Appliance は、SNMP プロトコルを利用して WCS と通信します。次の図に、ネットワークでの Location Appliance の位置付けを示します。

Q. Wireless Location Applianceのロケーション精度は何ですか。

A. Location Applianceは、特許出願中のRFフィンガープリント技術を使用して、ロケーションの精度を向上させます。 時間のうち、90% の間、デバイスは 10 m 以内にあります。50% の間は、Location Appliance で表示される場所から 5 m 以内にデバイスがあります。このような望ましい結果を実現するには、「アクセス ポイントの配置」ガイドを参照してください。精度は、アクセス ポイントの配置によって異なります。

Q. Cisco Wireless Location Applianceの導入と管理に使用できるツールは何ですか。

A. Cisco Wireless Location Applianceには、ロケーションサービスの導入と管理を簡素化するさまざまな導入前および導入後のツールが含まれています。

導入前のツール

- プランニング モード ツール：このツールは、Location Appliance の仕様内のロケーション精度をサポートする WLAN 展開を作成できるように、アクセス ポイントの配置および密度の推奨事項を提供します。

- ロケーション レディネス評価ツール：このツールは、お客様の現在の WLAN 展開で、Location Appliance の仕様内のロケーション精度を十分にサポートできるかどうかを判断するのに役立ちます。

導入後のツール

- 調整ツール：ネットワーク精度のロケーションが仕様範囲外になる場合、お客様はこれらのネットワークの導入後調整を実行することもできます。この調整では、802.11 無線クライアント デバイスを使用して環境の RSSI 測定を行います。RSSI 測定値を使用して、Location Appliance により、ロケーション デバイスのロケーション精度が最適化されます。ロケーション精度の改善は、ロケーション インスペクタ ツールで表示できます。

- ロケーション インスペクタ ツール：このツールは、WLAN 全体のロケーション精度を特定するために導入後に使用されます。このツールで、ロケーション精度の品質が視覚的に表示されます。また、ネットワークの将来のパフォーマンスを調整するためにも使用できます。

- ロケーションのトラブルシューティング：ロケーション精度が仕様に適合しない場合は、WCS でロケーションのデバッグ機能を有効にすることができます。この機能は、ロケーションの計算に使用されたアクセス ポイント、これらのデバイスの信号強度、および信号強度の測定値が最後に受信された時間のタイム スタンプを表示します。この表示のスクリーン ショットは、ロケーション サービスのトラブルシューティングに役立つように Cisco Technical Assistance Center（TAC）に送信できます。

Q. WCSで設定および管理する前に、Wireless Location Appliance(WLA)で設定する必要がある基本的なパラメータは何ですか。

A. Cisco WLAで実行する必要がある基本設定については、「Location Applianceの設定」を参照してください。

Q. Cisco WCSにロケーションサーバを追加できません。どのような原因が考えられますか。

A. Cisco WCSにロケーションサーバを追加できない場合は、次のパラメータが正しく設定されているかどうかを確認します。

- 設定されたロケーション サーバの IP アドレスが正しいかどうかを確認します。

- ping コマンドを使用して、WCS と Location Appliance 間に接続性があるかどうかを確認します。

- Location Appliance で設定された SNMP パラメータが、Cisco WCS で設定されたものと一致しているかどうかを確認します。これが必要なのは、WCS が SNMP を使用してロケーション サーバと通信するためです。

- Location Appliance と通信するように設定されたポート番号が正しいことを確認します。Location Appliance が Cisco WCS との通信に使用するデフォルトのポート番号は 8001 です。このポートが経路上でブロックされていないことを確認します。

- WCS およびロケーション サーバに相互の互換性があるかどうかを確認します。互換性マトリクスで確認できます。

- Location Appliance で設定されているユーザ名とパスワードが正しいかどうかを確認します。ロケーション サーバを WCS に追加するときは、デフォルトのユーザ名とパスワードの使用を推奨します。Location Appliance を WCS に追加した後は、パスワードを変更してください。

- WCS とロケーション サーバでの時間が同期していることを確認します。

詳細については、「ロケーション サーバの追加と削除」を参照してください。

Q. WCSに多くのOut-of-Syncアラートメッセージが表示されます。これらのメッセージが WCS で表示されるのは、なぜですか。

A. Out-of-Syncアラームはマイナー重大度（黄色）で、次の条件に対応して起動されます。

- Cisco WCSで要素が変更されました（自動同期ポリシーがこれらの要素をプッシュします）。

- ロケーション サーバで要素が変更された（これらの要素は自動同期ポリシーによってプルされます）。

- コントローラ以外のすべての要素はロケーションサーバに存在しますが、Cisco WCSには存在しません（自動同期ポリシーによってこれらの要素がプルされます）。

- 要素がロケーション サーバに割り当てられていない（自動同期ポリシーは適用されません）。

Out-of-Sync アラームは、次の状況が発生するとクリアされます。

- ロケーション サーバが削除される。

- 要素が、手動または自動で同期される。

- ユーザが手動でアラームをクリアする（アラームは、スケジュールされているタスクの次回の実行時に再表示される場合があります）。

注：ロケーションサーバを削除すると、そのサーバのOut-of-Syncアラームも削除されます。また、使用できる最後のロケーション サーバを削除すると、「どのロケーション サーバにも割り当てられていない要素」のアラームも削除される場合があります。

注：Out-of-Syncアラートが表示されないようにするには、WCSとLocation Applianceが同期している必要があります。自動同期化を有効にするには、次の手順を実行します。

1. [Administration] > [Scheduled Tasks] を選択します。

2. [Location Server Synchronization] をクリックします。

3. [Auto-Synchronization] チェックボックスをオンにします。

4. [Submit] をクリックします。

Q. Wireless Location Applianceのパスワード回復手順はありますか。

A.手順の詳細は、『Cisco 2700シリーズロケーションアプライアンスのパスワード回復手順』を参照してください。

Q.ロケーションサーバのソフトウェアをアップグレードする手順は何ですか。

A.次の手順を実行して、ロケーションサーバにソフトウェアをダウンロードします。

1. アプリケーション コードのダウンロードに使用する Cisco WCS サーバまたは外部 FTP サーバから、ロケーション サーバへの ping が成功することを確認します。

2. Cisco WCS で [Location] > [Location Servers] を選択します。

3. ソフトウェアのダウンロード先にするサーバの名前をクリックします。

4. [Maintenance]（左）をクリックします。

5. [Download Software] をクリックします。

6. ソフトウェアをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

- WCS ディレクトリに表示されたソフトウェアをダウンロードするには、[Select] を選択して、アップロードされたイメージからロケーション サーバに転送します。次に、ドロップダウン メニューからバイナリ イメージを選択します。Cisco WCS により、ドロップダウン メニューに表示されているバイナリ イメージが、インストールされている Cisco WCS 内で指定した FTP サーバ ディレクトリにダウンロードされます。

- ローカルまたはネットワーク上で使用できるダウンロード済みソフトウェアを使用するには、[Browse a new software image to transfer into the Location Server] を選択し、[Browse] をクリックします。ファイルを見つけ、[Open] をクリックします。

注：2.0より前のバージョンでインストールされたロケーションサーバをアップグレードする場合は、まずファイル(gzip -d imageFilename)をダウンロードして解凍してから、イメージをインストールする必要があります。ファイルを圧縮解除した後、得られた *.bin インストーラ ファイルを実行します。ファイルのダウンロード後に次のコマンドを入力し、ファイルを実行可能ファイルにします。

chmod + x. *.bin

注：  バージョン 2.0 以降のロケーション サーバ イメージがすでにインストールされている場合は、WCS からのダウンロード内でソフトウェア イメージが自動的に圧縮解除されます。

7. ソフトウェア ダウンロードがタイムアウトになるまでの時間（秒単位、1 ～ 999）を入力します。

8. [Download] をクリックして、ロケーション サーバの /opt/locserver/installers ディレクトリにソフトウェアを送信します。次の図は、WCS でのソフトウェアのアップグレードに必要な手順を示します。

注：イメージがロケーションサーバに転送されたら、画面の指示に従ってください。ロケーション サーバのコマンドライン インターフェイス（CLI）にログインし、サーバを停止して、/opt/locserver/installers ディレクトリからインストーラ イメージを実行します。

Q.ロケーションサーバコンソールからロケーションサーバをアップグレードする手順はありますか。

A.コンソールセッションを通じてソフトウェアをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Location Appliance のハード ドライブに、新しい Location Appliance コードを転送します。イメージ ファイルは .gz 形式なので、それを最初に圧縮解除し、得られた .bin のインストーラ ファイルを実行できます。

1. root としてログインし、バイナリ設定を使用して、外部 FTP サーバのルート ディレクトリからアプリケーション コードを送信します（例：AIR-LOC2700-L-K9-1-2-17-0.bin。ここで、1-2-17-0 はリリース番号で、リリースごとに変わります）。エントリは以下のようになります：

#cd /opt/locserver/installers

#ftp

Name:

!--- The default login name for the FTP server is ftp-user.

Password:

binary

get AIR-LOC2700-L-K9-1-2-17-0.bin

<CTRL-Z>

#

2. アプリケーション コード（AIR-LOC2700-L-K9-x-x-x-x.bin）が Location Appliance の /opt/locserver/installers ディレクトリにあることを確認します。

3. root ユーザに対して AIR-LOC2700-L-K9-x-x-x-x.bin ファイルの実行が許可されていることを確認します。許可されていない場合は、chmod 755 AIR-LOC2700-L-K9-x-x-x-x.bin と入力します。

2. 以前の Location Appliance のアプリケーションを手動で停止します。これを行うには、root としてログインし、/etc/init.d/locserverd stop と入力します。

3. /opt/installers/AIR-LOC2700-L-K9-x-x-x-x.bin と入力して、新しい Location Appliance アプリケーション ファイルをインストールします。

4. /etc/init.d/locserverd start コマンドを実行して、新しい Location Appliance アプリケーションを起動します。
注：アップグレードの進行を監視するためにテールを使用できます。

注：システムから指示された場合にのみ、Location Applianceをアンインストールしてください。アプリケーション ファイルが削除されると、不必要に履歴データが消去されます。「Cisco Wireless Location Server からソフトウェア イメージをアンインストールする方法を教えてください。」を参照すると、サーバから Location Appliance ソフトウェアをアンインストールする方法を確認できます。

Q. Cisco Wireless Location Serverからソフトウェアイメージをアンインストールするにはどうすればよいのですか。

A.次の手順を実行します。

1. root としてログインします。

2. uninstall/ ディレクトリに移動します。

3. ./uninstall コマンドを入力して、アンインストール手順を実行します。

4. 表示されるプロンプトを受諾して、古いソフトウェアをアンインストールします。次のスクリーンショットは、この手順を示しています。

InstallAnywhere が、古いソフトウェアをアンインストールします。次のスクリーンショットは、アンインストール完了後に表示されるプロンプトを示しています。

Q. Location Applianceを停止するにはどうすればよいのですか。

A. Location Applianceソフトウェアは、初期設定と再起動の後に自動的に実行されます。ソフトウェアを手動で停止するには、Location Appliance の CLI インターフェイスで /etc/init.d/locserverd stop と入力します。次のスクリーンショットは、Location Appliance を停止した後のサーバからのメッセージを示しています。

Q. Location Applianceを起動するにはどうすればよいのですか。

A. Location Applianceソフトウェアは、初期設定と再起動の後に自動的に実行されます。ソフトウェアを手動で起動するには、Location Appliance の CLI インターフェイスで /etc/init.d/locserverd start と入力します。

Q. WCSでロケーションサーバを工場出荷時のデフォルトにリセットするにはどうすればよいのですか。

A. Cisco WCSでロケーションサーバの設定をクリアし、工場出荷時のデフォルトに戻すには、次の手順を実行します。

1. Cisco WCS で [Location] > [Location Servers] を選択します。

2. 設定するサーバの名前をクリックします。

3. [Administration]（左側）をクリックして、管理設定オプションを表示します。

4. [Advanced Parameters] をクリックします。

5. [Advanced Commands] セクションで、[Clear Configuration] をクリックします。
注：このコマンドは、サーバのデータベースもクリアします。

6. [OK] をクリックして、ロケーション サーバの設定をクリアします。

Q.ワイヤレスロケーションサーバが期待どおりに動作するかどうかを確認したいと思います。どうしたらよいですか。

A. Wireless Control System(WCS)でCisco Wireless Location Applianceのユーザインターフェイスを参照できる場合は、接続が確立されています。

コンソールからいつでも、Location Appliance のソフトウェアの状態を確認できます。Location Appliance の CLI インターフェイスで /opt/locserver/bin/getserverinfo と入力します。Location Appliance が動作している場合は、コマンド出力が次のようになります。

-------------

Server Config

-------------

Product name: Cisco Wireless Location Appliance

Version: 1.1.73.0

Use HTTPS: false

Port: 8001

Log Modules: 4036

Log Level: TRACE

Days to keep events: 2

Keep absent data in mins: 1440

Session timeout in mins: 30

DB backup in days: 0

--------------

Server Monitor

--------------

Start time: Tue May 03 10:30:45 PDT 2005

Server current time: Wed May 04 12:10:44 PDT 2005

Server timezone: America/Los_Angeles

Restarts: 0

Used Memory: 7849768

Allocated Memory: 17477632

Max Memory: 530907136

DB virtual memory: 14501

DB disk memory: 81952768

Active Sessions: 3

---------------

Active Sessions

---------------

Session ID: 25994

Session User ID: 1

Session IP Address: 127.0.0.1

Session start time: Wed May 04 12:10:44 PDT 2005

Session last access time: Wed May 04 12:10:44 PDT 2005

Session ID: 5693

Session User ID: 1

Session IP Address: 1.100.52.13

Session start time: Tue May 03 10:31:15 PDT 2005

Session last access time: Wed May 04 12:06:19 PDT 2005

Session ID: 16228

Session User ID: 1

Session IP Address: 1.100.52.11

Session start time: Tue May 03 10:39:22 PDT 2005

Session last access time: Wed May 04 12:09:59 PDT 2005

#

Location Appliance が動作していない場合は、コマンド出力が次のようになります。

com.aes.common.util.AesException: Failed to connect to server: http://localhost:8001

at com.aes.client.AesClient.connect(AesClient.java:218)

at com.aes.location.test.AesAbstractTest.init(AesAbstractTest.java:181)

at com.aes.location.test.admin.AesTestGetServerInfo.main(AesTestGetServerInfo.java:75)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

at com.zerog.lax.LAX.launch(DashoA8113)

at com.zerog.lax.LAX.main(DashoA8113)

#

Q.クライアントまたはタグのロケーションは表示されません。どうすればよいでしょうか。

A.次のチェックリストに記入します。

1. Cisco Wireless Location Appliance サーバが稼働していることを確認します。これは、CLI から /opt/locserver/bin/getserverinfo コマンドを使用して実行できます。次に示すように、有効な応答が表示されます。

-------------

Server Config

-------------

Product name: Cisco Wireless Location Appliance

Version: 1.1.73.0

Use HTTPS: false

Port: 8001

Log Modules: 4036

Log Level: TRACE

Days to keep events: 2

Keep absent data in mins: 1440

Session timeout in mins: 30

DB backup in days: 0

--------------

Server Monitor

--------------

Start time: Tue May 03 10:30:45 PDT 2005

Server current time: Wed May 04 12:10:44 PDT 2005

Server timezone: America/Los_Angeles

Restarts: 0

Used Memory: 7849768

Allocated Memory: 17477632

Max Memory: 530907136

DB virtual memory: 14501

DB disk memory: 81952768

Active Sessions: 3

---------------

Active Sessions

---------------

Session ID: 25994

Session User ID: 1

Session IP Address: 127.0.0.1

Session start time: Wed May 04 12:10:44 PDT 2005

Session last access time: Wed May 04 12:10:44 PDT 2005

Session ID: 5693

Session User ID: 1

Session IP Address: 1.100.52.13

Session start time: Tue May 03 10:31:15 PDT 2005

Session last access time: Wed May 04 12:06:19 PDT 2005

Session ID: 16228

Session User ID: 1

Session IP Address: 1.100.52.11

Session start time: Tue May 03 10:39:22 PDT 2005

Session last access time: Wed May 04 12:09:59 PDT 2005

#

2. コントローラと WCS が、ping コマンドを使用して到達可能であることを確認します。

3. SNMP パラメータが、Location Appliance とコントローラの間、および Location Appliance と WCS の間にあることを確認します。コントローラでは、ロケーション サーバと WCS の両方の IP アドレスが [WLC Management] > [SNMP] > [Communities] で許可され、ポーリングが可能である必要があります。WLC で SNMP を変更した場合は、リブートする必要があります。

4. Cisco Wireless Location Appliance がタグおよびクライアントをポーリングすることを確認します。これは、WCS GUI で確認できます。[Location] > [Location Servers] に移動し、サーバで [Polling Parameters] をクリックします。

5. Wireless LAN Controller（WLC）がタグおよびクライアントを認識していることを確認します。デフォルトでは、WLC でタグの追跡が有効になっていません。クライアントは表示されるが、タグが表示されない場合は、コントローラに SSH を実行し、CLI から show rfid config コマンドを実行すると、これを確認できます。

6. 必要な場合は、config rfid status enable コマンドで、タグの追跡を有効にします。必ず、[save config] をクリックしてください。

7. WCS に Cisco Wireless Location Appliance を追加していることを確認します。これを行うには、[Locate] > [Add Server] に移動します。デフォルトのユーザ名とパスワードはどちらも admin です。

8. ネットワーク設計（マップ）とコントローラの両方について、WCS と Cisco Wireless Location Appliance を同期していることを確認します。これは、WCS を介して実行されます。[Location] に移動し、[Synchronize Servers] を選択します。

Q.タグの場所が最新ではありません。どうすればよいでしょうか。

A.次の手順を実行します。

1. ロケーション サーバが、WCS とコントローラの両方と同期していることを確認します。Location Appliance での同期を有効にするには、「ロケーション サーバの同期の維持」を参照してください。

2. デバイスのロケーションが最新であるようにするには、コントローラからの高速アップデートが必要です。これは、ロケーション サーバのポーリング パラメータを減らすことで実現できます。

1. Cisco WCS で [Location] > [Location Servers] を選択します。

2. 設定するサーバの名前をクリックします。

3. [Administration]（左側）をクリックして、管理設定オプションを表示します。

4. [Polling Parameters] をクリックします。

5. [Polling Parameters] ページで、次のパラメータを設定します。

パラメータ

説明

Retry Count

ポーリング サイクルの再試行回数を入力します。デフォルト値は 3 で、入力可能な値は 1 ~ 99999 です。

Client Stations

クライアント ステーションのポーリングを有効にするには、[Enable] チェックボックスをオンにし、ポーリング間隔を秒単位で入力します。デフォルト値は 300 で、入力可能な値は 1 ~ 99999 です。

Rogues

不正アクセス ポイントのポーリングを有効にするには、[Enable] チェックボックスをオンにし、ポーリング間隔を秒単位で入力します。デフォルト値は 600 で、入力可能な値は 1 ~ 99999 です。

Asset Tags

資産タグのポーリングを有効にするには、[Enable] チェックボックスをオンにし、ポーリング間隔を秒単位で入力します。デフォルト値は 600 で、入力可能な値は 1 ~ 99999 です。

注：ポーリングパラメータの値を小さくすると、コントローラのリソースがLocation Applianceの更新に使用されるため、ワイヤレススループットに影響します。

3. WCS、ロケーション サーバ、および WLC の時間が同期していることを確認します。これらを NTP サーバと同期することを推奨します。

4. コントローラでは、タグのタイムアウト値をタグのビーコン レートの 3 倍にすることを推奨します。WLC の CLI で config rfid timeout 30 コマンドを実行します。

Q.ロケーションサーバはポートの冗長性をサポートしていますか。ロケーション サーバで 2 個のイーサネット ポートを設定して、ポートの冗長性を実現できますか。

A.いいえ。冗長機能はロケーションサーバではサポートされていません。2 つ目のイーサネット インターフェイスに利点があるのは、各ネットワークに 1 台、合計 2 台の WCS サーバを使用する計画がある場合だけです。それ以外の場合は、インターフェイスを 1 つだけ設定します。2 つ目のインターフェイスは、1 つ目がダウンした場合に使用できません。

Q. Cisco Wireless Location Applianceのログにアクセスするにはどうすればよいのですか。

A. WCS GUIから次の手順を実行します。

1. [Location] > [Location Servers] > [Logs Location Server] > [Log Files] > [‘w-WLA-2700’] に移動します。

2. [Download Logs] をクリックして、ロケーション サーバのログをダウンロードします。

3. [Save] をクリックしてログ ファイルを保存します。

注：ロケーションサーバで実行できる監視オプションの詳細については、「ロケーションサーバの監視」を参照してください。

Q. Cisco Wireless Location Applianceでデータベースをバックアップおよび復元するにはどうすればよいのですか。

A. WCS GUIで、[Location] > [Location Servers]に移動し、ロケーションアプライアンスをクリックし、[Maintenance] > [Backup]に移動し、[Maintenance] > [Restore]に移動します。

注：その他のオプションについては、「メンテナンス操作の実行」を参照してください。

Q. WLCとWCSにバージョン4があります。Location Appliance をアップグレードする必要があります。アップグレードすると、サーバが動作しているというメッセージが表示されます。「サーバーは実行中です。サーバーを停止して、再試行してください…" サービスを停止しようとすると、サービスは停止しているように見えます。サービスを開始しようとしますが、開始できません。

A.この問題を回避するために、Location ApplianceのCLI(telnet/SSHまたはコンソール)で一部のLinuxコマンドを使用できます。Linux コマンド ps を使用すると、マシン上で動作しているプロセスの一覧が表示されます。kill -9 コマンドで、これらのプロセスを、プロセス ID または PID を指定して強制終了できます。

最初にコマンド ps -ax | grep locserv (引用符を付けずに)を実行し、locservを含むすべてのプロセスを名前にリストします。ps コマンドの出力には、実行中のプロセスが最大で 3 つ表示されるはずです。kill -9 <pid> コマンドを使用します（これも、引用符なし。<pid> は、ps の一覧にある PID に置換します）。 すべての locserv プロセスを強制終了したら、ps -ax | grep locservコマンドを再び発行して、すべてが停止していることを確認します。すべてが終了したら、手順に従って、ソフトウェアのインストールを続行できます。

Q. WLCにいくつかの変更を加えましたが、Location Applianceからクライアントデータが送信されていません。Location Appliance のログには、多くの THROW エラーが表示されています。WCS の WLC から設定を最新の状態にして、ロケーション サーバと同期しようとしました。しかし、ロケーション サーバからクライアント データを受信しません。

A.コアな問題はLocation Applianceではなく、WCSが変更されたLocation Applianceを正確に更新できないことです。その結果、Location Appliance に、クライアントについての古いデータが残っています。したがって、アプライアンスがクライアント データを提供できません。

Cisco Bug ID CSCsh40682（登録ユーザ専用）は、この問題に関連しています。このバグは WCS バージョン 4.2 で修正されています。

Q. Wireless Location Applianceのトラブルシューティングのヒントはどこで入手できますか。

A. Wireless Location Applianceのトラブルシューティングのヒントは、「トラブルシューティングのヒントQ & A」で確認できます。

Wireless Location Appliance のその他の FAQ は、マニュアル「Cisco 2700 シリーズ Wireless Location Appliance 導入ガイド」の「よくある技術的な質問」の項で参照できます。

関連情報

- 『Cisco 2700 Series Location Appliance Installation and Configuration Guide』

- 『Cisco Location Appliance Configuration Guide』

- 『Cisco 2700 シリーズ Wireless Location Appliance 導入ガイド』

- トラブルシューティングのヒント Q & A

- Cisco Wireless Control System コンフィギュレーション ガイド、リリース 4.0

- Cisco ワイヤレス LAN コントローラ コンフィギュレーション ガイド、リリース 4.0

- Cisco Wireless Location Appliance データシート

- ワイヤレス製品に関するサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems