内容

はじめに

リンク

メモ帳

はじめに

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13は、Cisco IOS XE 17.12.4 FCS（9800ワイヤレスコントローラおよびアクセスポイント）に対する重要な修正を提供します。

リンク

Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 こちらをダウンロードします。

- Catalyst 9100シリーズアクセスポイントの組み込みワイヤレスコントローラの場合は、C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zipを使用

- クラウド用Catalyst 9800-CLワイヤレスコントローラの場合は、C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.binを使用します。

- Catalyst 9800-Lワイヤレスコントローラの場合は、C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.binを使用します。

- Catalyst 9800-40および9800-80ワイヤレスコントローラの場合は、C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.binを使用

- 17.12.4 ES13のリリースノート

メモ帳

CCOリリース17.12.5への移行が可能になった時点で、その旨の連絡を受けてください。次回のCCOコード（メンテナンスリリース）にすでに修正が組み込まれている場合、このESブランチでは追加のバグ修正は提供されません。このコードはTAC組織でサポートされています。このコードに関するすべてのコメント、提案、問題については、wnbu-escalation@cisco.comに直接レポートしてください。