内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、アクセスポイント(AP)でのイメージ前のダウンロードプロセスと、長時間にわたる停止時間を回避するために考慮すべき手順について説明します。

前提条件

要件

CAPWAPの基本的な知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- AIR-AP2602I-Z-K9

- WLC5508プライマリイメージ8.2.154.7およびセカンダリイメージ8.2.151.0

- 15.0(2)SE5を実行するC3560

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

このドキュメントでは、新しいリリースのワイヤレスLANコントローラ(WLC)コードが残っているWiFiの問題に対処したとしても、サービス停止時間を最小限に抑えて前のリリースにロールバックする必要はないことを検証するシナリオについて説明します。これは、内部と外部の両方の顧客にワイヤレスネットワークを維持する技術者が直面する一般的なシナリオです。

設定

ネットワーク図

設定

APがWLCに登録できる限り、この設定に固有の設定要件はありません。

確認

セカンダリイメージを事前にダウンロードする前に、AIR-AP2602I-Z-K9のフラッシュメモリの内容を確認します。

APには2つのイメージがあります。  1つは工場出荷時のAPに付属するリカバリイメージで、もう1つは登録先のWLCからダウンロードしたイメージです。注意すべき別のポイントは、ディスク領域の大部分がリカバリとダウンロードされたイメージによって使用されることです。最後に、これは32MByteのフラッシュシステムであることがわかります。WLCビューからこれを再度確認してみましょう。

次に、セカンダリのイメージをプレイメージでダウンロードし、イメージに示されているようにフラッシュコンテンツをもう一度確認します。

プレイメージのダウンロードプロセスが完了すると、次に表示される内容が次の図に示されます。

WLCビューでは、すべてプリイメージのダウンロードが成功したようです。ただし、APをリロードする前に、AP自体のフラッシュメモリの内容を確認しましょう。

ここで何が？  元のイメージがフラッシュ内のセカンダリイメージに置き換えられたようです。この問題が発生した理由は、フラッシュメモリにプライマリとセカンダリの両方のイメージを保持するための十分な領域がないためです。そのため、プライマリイメージが削除され、セカンダリイメージに置き換えられました。APイメージは徐々に大きくなり、32Mバイトのフラッシュシステムが複数のAPイメージを格納できるほど大きくなくなるような機能が追加されています。

これで、WLCをセカンダリイメージでリブートする（安全のため、APイメージもスワップする）と、APが加入するとすぐにダウンロード済みイメージが起動します。ただし、前のイメージにロールバックする場合は、APに古いイメージが存在しなくなるため、WLCから再ダウンロードされ、サービス停止時間が長くなり、メンテナンス時間帯に予期されないワイヤレスクライアントにサービスを提供できます。

トラブルシュート

長時間の停止時間を最小限に抑えるために考慮すべきオプションには、次のようなものがあります

オプション1. AP CLIコマンドdelete flash:/<filename>を使用して、クラッシュファイルなどの不要なファイルでAPフラッシュメモリをクリアし、可能な限り空き領域を確保します。

オプション2.必要に応じて、FlexConnect AP Upgradeなどの機能を使用して、単一のプライマリAPがWAN経由でイメージをダウンロードしてから、残りのAPにイメージを配布し、低速WANリンクによる影響を最小限にします。  詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-0/configuration-guide/b_cg80/b_cg80_chapter_0110001.pdfをご覧ください。

オプション3:APリンク経由でイメージがダウンロードされないように、APに地理的にローカルなTFTPサーバを配置し、AP CLIコマンドdebug capwap console cliを使用して手動でAPイメージをロードし、archive download-sw /overwrite tftp://<tftp server ip address>/<AP image name>。  次の表に、TACが推奨する一般的なWLCバージョンの一部と、それに関連するLightweight APイメージのバージョンを示します。

WLC ソフトウェア

Lightweight APイメージ

7.6.130.0

15.2(4)JB6

8.0.140.0

15.3(3)JA9

8.1.131.0

15.3(3)JBB6

8.2.151.0

15.3(3)JC5

8.3.112.0

15.3(3)JD4

実行可能な回避策がない場合は、メンテナンスウィンドウでロールバックが完了するまで十分な時間を確保してください。