内容

特記事項

IOS AP ダウンロードループ

Wave 2 AP がレーダーを検出しないことがある

はじめに

AireOS の推奨ビルド

AireOS 8.10

AireOS 8.9、8.8、8.7、8.6

AireOS 8.5

8.5 メインライン

8.5 IRCM

Mobility Express

AireOS リリースに関する一般的な推奨事項

5520 および 8540 上の CIMC ソフトウェアに関する注意事項

Software Defined Access（SDA）に関する注意事項

関連情報

特記事項

IOS AP ダウンロードループ

2022 年 12 月 5 日の時点では、Lightweight IOS アクセスポイントは、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード時にダウンロードループでスタックする可能性があります。  参照先：

- 『Field Notice: FN - 72524 - During Software Upgrade/Downgrade, Cisco IOS APs Might Remain in Downloading State』

- 『IOS AP Image Download Fails Due to Expired Image Signing Certificate Post December 4th, 2022 (CSCwd80290)』

を参照してください。

Wave 2 AP がレーダーを検出しないことがある

次の Wave 2 AP シリーズ（2800、3800、4800、1560、6300）は、5 GHz DFS チャネルでレーダーを検出できず、法的規制に違反して動作する可能性があります。  これらの AP で DFS チャネルを使用する場合は、修正済みソフトウェア（8.10.190.0、8.5.182.11、または 8.5.182.108）にアップグレードします。 参照先：

Field Notice: FN74035 - シスコアクセスポイントが利用可能チャネル確認 (CAC) 動作後、要求されている基準を満たした状態でレーダー波を検出しないことがある – ソフトウェアのアップグレードが必須

はじめに

このドキュメントでは、最も信頼性の高い、使用可能な AireOS ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）ソフトウェアを検索する方法について説明します。シスコは、リリースされた一連の WLC ソフトウェアから AireOS ビルドを推奨します。これらの推奨事項は週次で更新されることがあります。

注：2023 年 5 月 1 日現在、AireOS のソフトウェアメンテナンスは終了しています。  2025年1月30日までは、セキュリティと脆弱性の修正のみが提供されます。これには、Aironetアクセスポイント用のCisco Mobility Express(ME)ソフトウェアのソフトウェアサポートが含まれます。  参照：シスコはCisco Wireless Softwareバージョン8.10のサポート終了を発表しました。Cisco TACは、これらのプラットフォームのサポート終了日（2027年1月31日）まで、8540、5520、および3504ワイヤレスLANコントローラで稼働するAireOSのサポートを継続します。

AireOS の推奨ビルド

AireOS 8.10

注：AireOS 8.10.190.0 は、AireOS の最後のスケジュール済みリリースです。

シスコでは、802.11ac/802.11ax アクセスポイント（AP）および 8540/5520/3504/vWLC コントローラを使用した展開に AireOS 8.10.185.0 または 8.10.190.0 を推奨しています。

- 8.10 を実行している場合、DFS チャネルで動作する 2800、3800、4800、1560、および 6300 シリーズ AP には 8.10.190.0 8.10.185.3 が必要です（上記の「Wave 2 AP がレーダーを検出しない場合がある」を参照してください）。

- 8.10.185.3 および 8.10.189.111 は、このレーダーの問題が修正された特別なリリースでした。これらのリリースを実行しているお客様は、都合のよいときに 8.10.190.0 にアップグレードする必要があります。

- 8.10.185.0では、クライアント接続の問題に対する重要なAP修正が導入されています(CSCwb82694 、CSCwd59921、CSCwe04602、CSCwe07802、CSCwd21996 、その他)

- 『Field Notice: FN - 72524 - During Software Upgrade/Downgrade, Cisco IOS APs Might Remain in Downloading State』のため、IOS AP を使用した展開では 8.10.183.0 より前の 8.10 リリースにアップグレードまたはダウングレードしないでください（『2022 年 12 月 4 日の期限切れイメージ署名証明書のポストが原因で失敗する IOS AP イメージのダウンロード（CSCwd80290）』を参照）。

- 2022 年 9 月以降に製造された特定の C9105/9120/9130 ユニットをサポートするには、8.10.181.0 以降が必要です（『https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/218081-c9105-c9120-c9130-access-points-manufact.html』を参照）。

AireOS 8.9、8.8、8.7、8.6

AireOS 8.9、8.8、8.7、8.6 はサポートが終了しており、『Field Notice: FN - 72524』（IOS AP が 2022 年 12 月より前にリリースされたソフトウェアをダウンロードできない）の影響を受ける可能性があります。最新の 8.10 にアップグレードする必要があります。

AireOS 8.5

AireOS 8.5 はサポートが終了しています。これに関する修正が今後リリースされることはありません。  製品案内を参照してください。  これは、AP1600、AP2600、AP3500、AP3600、AP1552（128MBバージョン）、AP802、WLC2504、WLC5508、WLC7510、WLC8510、WiSM2プラットフォームの最後のトレインです。 aireOS 8.5には2つのブランチがあります。

8.5 メインライン

8.5 メインラインブランチは、5508/8510/5520/8540/3504/2504/7510/WiSM2/vWLC コントローラをサポートしています。  このブランチは、AireOS と古い「New Mobility」（「コンバージドアクセス」）コントローラ（5760/3850/3650）の間のコントローラ間モビリティ（IRCM）をサポートしています。  9800 コントローラとの IRCM はサポートしていません。  8.5 メインライン展開の場合、TAC は、8.5.182.7 または 8.5.182.11 を推奨します。

- 注：8.5メインラインを実行している場合、DFSチャネルで動作する2800、3800、4800、1560、および6300シリーズのAPには8.5.182.11が必要です（上記の「Wave 2 APがレーダーを検出しない場合があります」を参照）。  こちらから 8.5.182.11 をダウンロードできます。

- 注：17.6.1 以降がロードされたアクセスポイントは、2021 年 7 月より前にリリースされた AireOS を実行しているコントローラに参加できなくなります。8.5 メインラインの場合、これは 8.5.182.0 以降で修正されています。  詳細については、CSCvx98176を参照してください。

- 注：ただし TAC は、次の理由により、実稼働環境で 8.5.182.0 を実行することを推奨しません。

- CSCvz84912：WLC にモビリティピアがある展開で、予期しないリロードが頻繁に発生する可能性があります。

- 『Field Notice: FN - 72524』（CSCwd80290）：IOS AP がソフトウェアをダウンロードできません。

- 上記の問題は 8.5.182.7 以降で修正されています。

8.5 IRCM

8.5 IRCM ブランチは、5508/8510/5520/8540/3504 コントローラのみをサポートしています。  このブランチは、AireOS と 9800 コントローラの間の IRCM をサポートしています。古い「New Mobility」（「コンバージドアクセス」）コントローラとの IRCM はサポートしていません。  8.5 IRCM 展開の場合、シスコは 8.5.182.108（隠しポスト）を推奨します。これにより、以下が修正されます。

- 次の Wave 2 AP シリーズ（2800、3800、4800、1560、6300）は、5 GHz DFS チャネルでレーダーを検出できず、法的規制に違反して動作する可能性があります。   『Field Notice: FN - 74035』を参照してください。

- 17.6.1 以降がロードされたアクセスポイントは、2021 年 7 月より前にリリースされた AireOS を実行しているコントローラに参加できなくなります。詳細については、CSCvx98176 を参照してください。

- IOS AP は、2022 年 12 月より前にリリースされたソフトウェアをダウンロードできない場合があります。『Field Notice: FN - 72524』（CSCwd80290）を参照してください。

Mobility Express

Mobility Express 展開の場合、TAC では、最新の 8.10 リリースの使用を推奨します。

AireOS リリースに関する一般的な推奨事項

AireOS リリースに関する一般的な推奨事項については、次を参照してください。

- シスコ ワイヤレス ソフトウェア リリース移行速報のガイドライン

- ソフトウェア調査

5520 および 8540 上の CIMC ソフトウェアに関する注意事項

新規：WLC で証明書が失われる原因となる FlexFlash の問題を回避するために、5520 および 8540 コントローラには CIMC 4.1(2k) がインストールされています。  現在のCIMCバージョンから4.1(2k)にアップグレードする手順については、『Cisco UCXラックサーバアップグレードマトリックス』を参照してください。  （5520の場合は「C220 M4」、8540の場合は「C240 M4」と入力します）。

Software Defined Access（SDA）に関する注意事項

SDA に最適なコードの組み合わせに関する推奨事項については、常に SDA 互換性マトリックスを参照してください。これには、シスコの SDA ソリューションテストチームによってテストされた、Cisco DNA Center、Identity Service Engine（ISE）、スイッチ、ルータ、およびワイヤレス LAN コントローラでのコードの特定の組み合わせが示されています。

関連情報

- IOS-XE 上のワイヤレスコントローラについては、『Catalyst 9800 ワイヤレス LAN コントローラの推奨 Cisco IOS XE リリース』を参照してください。

- シスコサポートコミュニティにある TAC 推奨 AireOS に関するディスカッションスレッドを利用してください。

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems

- どのリリースがどのハードウェア プラットフォームをサポートするのかについては、『Cisco Wireless Solutions Software Compatibility Matrix』を参照してください。