目次

はじめに

背景説明

省略形

Mop の作業の流れ

Ultra-M セットアップのリーフ スイッチ

概要

ホスト StarOS バーチャルネットワークが機能することこの資料が設定される Ultra-M の不良なリーフ スイッチ（Nexus 93180YC-EX）を取り替えるために必要なステップを記述したものです（VNFs）。

背景説明

Ultra-M は VNFs の配備を簡素化するように設計されている事前包装され、検証された仮想化されたモービル パケット コア ソリューションです。 Ultra-M セットアップの一部であるサーバはスイッチの 3 つの異なる型に接続されます:

- Catalyst スイッチ

- リーフ スイッチ

- スパイン スイッチ

Ultra-M セットアップのネットワーク トポロジは次のとおりです:

UltraM ネットワーク トポロジ

注: ネットワーク トポロジはソリューションによってただの表示、配備されるスイッチ間の接続わずかに異なるかもしれませんです。

この資料は Cisco Ultra-M セットアップおよび Nexus スイッチについて詳しく知っている Cisco社員のために意図されています。

省略形

VNF

バーチャルネットワーク 機能

API

アプリケーション プログラミング インターフェイス

MOP

プロシージャの方式

DI

分散例

FTP

File Transfer Protocol（FTP）

SFTP

Secure File Transfer Protocol（SFTP）

BGP

Border Gateway Protocol（BGP）

BFD

双方向フォワーディング 検出

Mop の作業の流れ

交換手順の高レベル作業の流れ

Ultra-M セットアップのリーフ スイッチ

Ultra-M セットアップでは、リーフ スイッチはこれらのネットワークを処理します:

- OpenStack ネットワーク-借用者の、内部 API 処理、ストレージ ネットワーク、記憶域管理 ネットワーク

- StarOS VNF ネットワーク- DI ネットワークおよびサービス ネットワークの処理

- アップリンク ネットワーク-スパイン スイッチへのアップリンク接続

Ultra-M セットアップの各ラックにリーフ スイッチのペアがあります。 リーフ スイッチによって処理されるネットワークはラックのリーフ スイッチを渡る冗長性があるかもしれません。 このように、ネットワークはリーフ スイッチの置換によって影響を与えるべきではありません。

前提条件

1. スイッチ 置換を続行する前に ftp/sftp の使用のリーフ スイッチからのコンフィギュレーション ファイルのバックアップを奪取 して下さい。

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. スイッチで動作するチェックし、それのメモを作って下さい現在のソフトウェアバージョンを。

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. 現在のライセンス資格賦与をチェックして下さい。

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. スイッチおよびポートステータスに接続される物理的 なケーブルのメモを作って下さい。

POD1-leaf1# show int status

5. ポート チャネル、BGPピアおよび BFD 相手の現在のステータスをチェックして下さい。

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

スイッチ 交換手順:

1. 新しいスイッチをラックにインストールし、スイッチに注意されるようにケーブルを接続して下さい。 スイッチ インストールのためのステップは見つけることができます: Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS モード ハードウェアインストールガイド

2. それ以上の設定のための管理IPアドレスによってスイッチにアクセスをイネーブルにするために最初のIP 設定を行って下さい。 ステップは最初のIP 設定を行うためにから参照することができます: ネットワークにスイッチを接続する場合。

3. Nexus スイッチのソフトウェア バージョンをチェックし、前のソフトウェア バージョンへのアップグレードして下さい/ダウングレード: Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ソフトウェア アップグレードおよびダウングレード ガイド

4. 新しい Nexus スイッチの水平なライセンスをチェックし、それをあります古いライセンス設定によって確認して下さい。

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. 新しいスイッチに設定のバックアップを転送して下さい。

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. バックアップコンフィギュレーションをロードした後スイッチをリロードして下さい。

POD1-leaf1# reload

7. ポートステータス、ポート チャネル、BGPピアおよび BFD 相手を確認して下さい。

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all