内容

概要

背景説明

略語

MoPのワークフロー

EMでの導入ID、UUID、およびそれらの関係

事前チェック

EM内

ESCキー

StarOS VNF内

UUIDの不一致の特定

UUIDの回復

EM Zookeeperで保留中のリクエストをクリア

概要

このドキュメントでは、StarOS VNFをホストするUltra-MセットアップでのElement Manager(EM)とStarOS Virtual Network Functions(VNF)間のUniversally Unique IDentifier(UUID)の不一致を修正するために必要な手順について説明します。

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するように設計された、パッケージおよび検証済みの仮想化モバイルパケットコアソリューションです。

Ultra-Mソリューションは、次の仮想マシン(VM)タイプで構成されます。

- 自動IT

- 自動導入

- Ultra Automation Services（UAS）

- エレメントマネージャ(EM)

- Elastic Services Controller（ESC）

- 制御機能(CF)

- セッション機能(SF)

次の図に、Ultra-Mの高レベルのアーキテクチャと関連するコンポーネントを示します。

UltraMアーキテクチャ

注：このドキュメントの手順を定義するには、Ultra M 5.1.xリリースを考慮します。

略語

VNF

仮想ネットワーク機能

CF

制御機能

SF

サービス機能

ESC

Elastic Service Controller

MOP

手順の方法

OSD

オブジェクトストレージディスク

HDD

ハードディスクドライブ

SSD

ソリッドステートドライブ

VIM

仮想インフラストラクチャマネージャ

VM

仮想マシン

EM

エレメント マネージャ

UAS

Ultra Automation Services

UUID

ユニバーサル一意識別子

MoPのワークフロー

EMでの導入ID、UUID、およびそれらの関係

Ultra-Mセットアップには、ESC、EM、StarOS VNFの3つの主要コンポーネントがあります。EMはConfDクエリのプロキシとして機能し、StarOS VNFに代わって応答を送信します。これらの各コンポーネントはVMとして実行され、情報を維持します。これら3つのノード間でVMのデータと状態が一致しない場合、EMにUUID不一致アラームが発生します。ESCは、ConfDデータを取得するためにEMにYANGコールを発信します。ConfDには、設定情報と動作データ/状態の両方があります。EMはESCから送信されたクエリを変換し、必要に応じて応答を送信します。

事前チェック

EM内

EMがHAモードであり、マスター/スレーブとして表示されることを確認します。

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs --status | more

vsn: 4.1.1

SMP support: yes, using 2 threads

Using epoll: yes

available modules: backplane,netconf,cdb,cli,snmp,webui

running modules: backplane,netconf,cdb,cli,webui

status: started

cluster status:

mode: master

node id: 6-1528831279

connected slaves: 1

EMにログインし、EMクラスタが正常かどうかを確認します。

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

---------------------

5 up up up

9 up up up

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 9-1518035669

ncs-state ha connected-slave [ 5-1518043097 ]

ESCキー

ESCで、EMへのnetconf接続が確立されていることを確認します。

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ netstat -an | grep 830

tcp        0      0 0.0.0.0:830                 0.0.0.0:*                   LISTEN

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39266         ESTABLISHED

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39267         ESTABLISHED

tcp        0      0 :::830                      :::*                        LISTEN

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

ESCから、すべてのVMがアライブ状態であり、サービスがアクティブであることを確認します。

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep "<vm_name>|<state>"

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

StarOS VNF内

vnfm-proxy-agentがオンラインであることを確認します。

[local]POD1-VNF2-PGW# show vnfm-proxy-agent status

Thursday June 21 07:25:02 UTC 2018

VNFM Proxy Agent Status:

State        : online

Connected to : 172.18.180.3:2181

Bind Address : 172.18.180.13:38233

VNFM Proxy address count: 3

emctrl show aliveステータスを確認します。

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl status

Thursday June 21 07:25:09 UTC 2018

emctrl status:

emctrl in state: ALIVE

UUIDの不一致の特定

不一致を特定するには、StarOS VNFとEMの間でUUIDを比較する必要があります。これらの手順では、StarOS VNFおよびEMで実行して、それぞれのノードからUUIDを取得する手順を示します。

StarOSでは、show emctrl vdu listまたはshow card hardwareの出力からUUIDを取得できます。

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 07:24:46 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

EM内のUUIDをリストします。

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

この出力から、カード5のEMとStarOSの間にUUID MISMATCHがあることがわかります。

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

.....

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

.....

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

session-function  .......

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

......

注：複数のカードでUUIDが一致しない場合は、一方のカードを使用した後にのみ、もう一方のカードに移動するようにしてください。同時に複数のカードを試すと、ESC VMインデックスの問題が発生する可能性があります。

UUIDの回復

UUIDの不一致がCFカードにある場合は（CFカードがUUIDと一致していない場合は）、ファイルシステムの同期を実行してください。

[local]VNF2# filesystem synchronize all

不一致UUIDカードがSFでアクティブの場合は、カードの移行を実行してスタンバイ状態にします。

[local]VNF2# card migrate from 4 to 5

UUIDカードの不一致がCFでアクティブの場合は、カードスイッチを実行してスタンバイ状態にします。

[local]VNF2# card switch from 2 to 1

EMのNCS CLIからUUIDが一致しないカードをサスペンドします。

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# suspend-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

注：まれなシナリオでは、EMからのsuspend-vnfci CLIがESCのサービスアップデートを開始しません。  EMでは、ログ(/var/log/em/vnfm-proxy/vnfm-proxy.log)に、EMに保留中の要求があり、新しい要求を無視していることを示すエラーメッセージが表示されます。この問題を解決するには、EMのzookeeperをチェックして保留中の要求がスタックしているかどうかを確認し、手動でクリアします。このアクションを実行するには、このドキュメントの最後のセクション「Clearing Pending Request in EM Zookeeper (Optional)」を参照してください。

ESCのyangesc.logでトランザクションが受け入れられたことを確認し、完了するまで待ちます。

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_ALIVE

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group deployment completed successfully!

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Tenant: core

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:29:49,510 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:30:32,318 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,083 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:37:04,535 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_UNDEPLOYED

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Undeployed during deployment update, VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb]

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      VM ID: cf0c63df-d041-42e1-b541-6b15b0bf2f3e

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

VMの展開が解除され、サービスが更新されたら、中断されたカードを再開します。

admin@scm# resume-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

yangesc.logから、VMが再び導入されて有効になったことを確認します。

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:41:56,412 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,413 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_DEPLOYED

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Deployed in a deployment update. VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_ALIVE

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM_Alive event received during deployment update, VM ID: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

StarOSとEMからUUIDを再度比較し、不一致が修正されたことを確認します。

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 09:09:02 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[session-function/BOOT_generic_di-chasis_SF3_1     ] uuid[637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 09:09:11 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : 637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

EM Zookeeperで保留中のリクエストをクリア

注：この設定はオプションです。

zookeeperにアクセスします。

ubuntu@ultramvnfm1em-0:~$ /opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkCli.sh

<snip>

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0]

保留中の要求の一覧：

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] ls /request

リストされているすべての要求を削除します。

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] rmr /request/request00000000xx

保留中の要求がすべてクリアされたら、中断要求を再度開始します。