目次

はじめに

使用するコンポーネント

Iftask アーキテクチャ

iftask パフォーマンスのモニタ

Bulkstats

概要

この資料に QvPC DI の iftask/NPU のパフォーマンスを監視する方法を記述されています。

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は QvPC DI に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

Iftask アーキテクチャ

iftask は QvPC DI のプロセスです。 それはデータ サービス 機能 仮想 な カード（SF）および DI ネットワークポートおよびサービス ポートのための制御機能 仮想 な カード（CF）の平らな開発 キット（DPDK）機能性を有効に します。 DPDK は仮想化された環境の入出力を処理する効率的方法です。

高パフォーマンス ネットワーク インターフェイス コントローラ（NIC）のデバイス ドライバは userspace に今、それ避けます高いコンテキストの切り替え（userspace/kernelspace）を移動されます。

userspace の非 interruptable モードで動作するドライバにおよびスレッドにこれらの NIC ドライバで HW キュー/リング バッファーにダイレクトアクセスがあります。

アーキテクチャについてのシスコのドキュメントは利用できますで:

超ゲートウェイ プラットフォーム システム管理ガイドからの Ultra Services プラットフォーム（USP）紹介。

異なるバージョンのための可用性。

詳細な iftask アーキテクチャはこのダイアグラムで（SF のために）見られます:

配備の間に、iftask プロセスへの仮想 な 中央処理装置（vCPU）のある程度は静的に割り当てられます。 これは userspace アプリケーション（sessmgr 等）のためのコアの量を減らしますが、I/O のパフォーマンスを非常に高めます。

このアロケーションは配備の間に各 SF/CF と関連付けられるその param.cfg テンプレートの下記のパラメータによって行われます:

- IFTASK_CORES （iftask と割り当てられるべき利用可能 なコアの%）

- （ここに説明されていない IFTASK_CRYPTO_CORES -）

- （ここに説明されていない IFTASK_MCDMA_CORES -）

1. SF で、内部で iftask プロセスは割り当てられたコアをに配ります:

- モード ドライバ（PMD） vCPU をポーリングして下さい（tx/rx/vnpu アクティビティをする

- iftask からの sessmgr および背部へのパケットの転送をする MCDMA vCPU

2. CF で、SF が sessmgr プロセスをホストしていないので、MCDMA vCPU が必要となりません。

コマンドは「クラウドがハードウェア iftask」QVPC-DI 配備のこれについてのより多くの詳細を説明することを示します:

[local]UGP# show cloud hardware iftask

Card 1:

Total number of cores on VM:      8

Number of cores for PMD only:     0

Number of cores for VNPU only:    0

Number of cores for PMD and VNPU: 2     <--  CF: 2 out of 8 cores are assigned to iftask PMD/VNPU

Number of cores for MCDMA:        0     <--  CF: no cores allocated to MCDMA as there is no sessmgr process on CF

Number of cores for Crypto:        0

Hugepage size:           2048 kB

Total hugepages:      3670016 kB

NPUSHM hugepages:           0 kB

CPU flags: avx sse sse2 ssse3 sse4_1 sse4_2

Poll CPU's: 1 2

KNI reschedule interval: 5 us

...

Card 3:

Total number of cores on VM:      8

Number of cores for PMD only:     0

Number of cores for VNPU only:    0

Number of cores for PMD and VNPU: 2     <-- SF: 2 out of 8 core are assigned to iftask PMD/VNPU

Number of cores for MCDMA: 1            <-- SF: 1 out of 8 cores is assigned to iftak MCDMA

Number of cores for Crypto: 0

Hugepage size: 2048 kB

Total hugepages: 4718592 kB

NPUSHM hugepages: 0 kB

CPU flags: avx sse sse2 ssse3 sse4_1 sse4_2

Poll CPU's: 1 2 3

KNI reschedule interval: 5 us

コマンドは「クラウドが設定」使用されたパラメータのより多くの詳細を説明することを示します:

[local]UGP# show cloud configuration

Card 1:

Config Disk Params:

-------------------------

CARDSLOT=1

CPUID=0

CARDTYPE=0x40010100

DI_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-1,TYPE:ixgbevf-2

DI_INTERFACE_VLANID=2111

VNFM_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:23:aa:e9

VNFM_PROXY_ADDRS=172.16.180.3,172.16.180.5,172.16.180.6

MGMT_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:87:23:9b

VNFM_IPV4_ENABLE=true

VNFM_IPV4_DHCP_ENABLE=true

Local Params:

-------------------------

CARDSLOT=1

CARDTYPE=0x40010100

CPUID=0

...

Card 3:

Config Disk Params:

-------------------------

CARDSLOT=3

CPUID=0

CARDTYPE=0x42030100

DI_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-1,TYPE:ixgbevf-2

SERVICE1_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-3,TYPE:ixgbevf-4

SERVICE2_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-5,TYPE:ixgbevf-6

DI_INTERFACE_VLANID=2111

VNFM_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:29:c6:b7

IFTASK_CORES=30

VNFM_IPV4_ENABLE=true

VNFM_IPV4_DHCP_ENABLE=true

Local Params:

-------------------------

CARDSLOT=3

CARDTYPE=0x42010100

CPUID=0

iftask パフォーマンスのモニタ

iftask プロセスは複数の方法で監視することができます。

show コマンドのリストを強化して下さい:

show subscribers data-rate

show npumgr dinet utilization pps

show npumgr dinet utilization pps

show cloud monitor di-network summary

show cloud hardware iftask

show cloud configuration

show iftask stats summary

show port utilization table

show npu utilization table

show npumgr utilization information

show processes cpu

コマンド #show CPU ヒント詳細表示は iftask コアについての情報を与えません。 それらは 100% 利用でリストされています常に。

下記の例では、コア 1,2,3 は iftask と関連付けられ、100% 利用でリストされています、これ期待されます。

Card 3, CPU 0:

Status                : Standby, Kernel Running, Tasks Running

Load Average          : 3.12, 3.12, 3.13 (3.95 max)

Total Memory          : 16384M

Kernel Uptime         : 4D 21H 56M

Last Reading:

CPU Usage All       : 1.9% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 97.8% idle

Core 0          : 5.8% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 94.0% idle

Core 1          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 2          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 3          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 4          : 2.2% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 97.6% idle

Core 5          : 0.8% user, 0.5% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 98.7% idle

Core 6          : 0.4% user, 0.5% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.1% idle

Core 7          : 0.1% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.6% idle

Poll CPUs           : 3 (1, 2, 3)

Core 1          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Core 2          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Core 3          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Processes / Tasks   : 143 processes / 16 tasks

Network mcdmaN      : 0.002 kpps rx, 0.001 mbps rx, 0.002 kpps tx, 0.001 mbps tx

File Usage          : 1504 open files, 1627405 available

Memory Usage        : 7687M 46.9% used

Memory Details:

Static            : 330M kernel, 144M image

System            : 10M tmp, 0M buffers, 54M kcache, 79M cache

Process/Task      : 6963M (120M small, 684M huge, 6158M other)

Other             : 104M shared data

Free              : 8696M free

Usable            : 5810M usable (8696M free, 0M reclaimable, 2885M reserved by tasks)

コマンド #show npu 利用 表は iftask プロセスと関連付けられた各コアの利用のよい要約を表示したものです（各カードで）。

注: ここに重要いくつかのコアが他のコアより利用で一貫して高い場合識別することはです。

[local]UGP# show npu utilization table

-------iftask-------

lcore     now   5min  15min

--------  ------ ------ ------

01/0/1      0%     0%     0%

01/0/2      0%     0%     0%

02/0/1      0%     0%     0%

02/0/2      2%     1%     0%

03/0/1      0%     0%     0%

03/0/2      0%     0%     0%

03/0/3      0%     0%     0%

04/0/1      0%     0%     0%

04/0/2      0%     0%     0%

04/0/3      0%     0%     0%

05/0/1      0%     0%     0%

05/0/2      0%     0%     0%

05/0/3      0%     0%     0%

コマンド #show npumgr 利用 情報（隠しコマンド）

このコマンドはこれらのコアの CPU を消費しているか何が、各 iftask コアについての詳細を与えたものです。

注: PMD コアに PortRX で、PortTX 消費されるあっています、CPU が KNI、暗号。

注: MCDMA コアに MCDMA によって消費される CPU があっています。

PMD および MCDMA 両方コアにロードがあります。

これが事実ではない場合、調整する一部が必要となるかもしれません（多く/より少ない MDMA を割り当てることはたとえば芯を取ります）。

******** show npumgr utilization information 3/0/0 *******

5-Sec Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     41%|     47%|     73%|     62%|     48%|     49%|     69%|     71%|     49%|     64%|     48%|     69%|

PortRX:     32%|     36%|      0%|      0%|      0%|      0%|     31%|     29%|      0%|      0%|      0%|     31%|

PortTX:     16%|     18%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      3%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     11%|     15%|     22%|     21%|      0%|      0%|     20%|     14%|     20%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      1%|      2%|      3%|      2%|      0%|      0%|      3%|      3%|      3%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     15%|     21%|     27%|     27%|      0%|      0%|     27%|     18%|     28%|      0%|

Cipher:      7%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  173914|  257249|  248543|  224081|  319973|  299437|  450992|  380112|  391400|  325099|  355809|  399515|

rx frames/sec:   30557|   36549|   37465|   32560|   46914|   43938|   70711|   54818|   58482|   47462|   53477|   58793|

tx kbits/sec:  169641|  251958|  253930|  228760|  326714|  305750|  440773|  372187|  399806|  331914|  363491|  391002|

tx frames/sec:   30551|   36524|   37465|   32560|   46914|   43938|   70681|   54785|   58483|   47462|   53477|   58749|

5-Min Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     18%|     36%|     60%|     62%|     46%|     45%|     65%|     62%|     44%|     53%|     39%|     65%|

PortRX:     29%|     45%|      0%|      0%|      0%|      0%|     35%|     38%|      0%|      0%|      0%|     35%|

PortTX:     17%|     20%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      3%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

Kni:      1%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     17%|     17%|     23%|     24%|      0%|      0%|     24%|     19%|     26%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      2%|      2%|      3%|      3%|      0%|      0%|      4%|      3%|      4%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     21%|     20%|     28%|     28%|      0%|      0%|     28%|     24%|     30%|      0%|

Cipher:     32%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  217296|  297699|  261605|  268546|  389380|  397101|  479195|  528945|  438931|  360583|  454262|  468575|

rx frames/sec:   39194|   42022|   40122|   40086|   58217|   59507|   80931|   76094|   67224|   54592|   68565|   67013|

tx kbits/sec:  211773|  291616|  267373|  274308|  397747|  405655|  467493|  517944|  448590|  368412|  464116|  458868|

tx frames/sec:   39182|   41998|   40122|   40086|   58217|   59507|   80895|   76058|   67224|   54592|   68565|   66973|

15-Min Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     22%|     37%|     60%|     61%|     45%|     46%|     64%|     64%|     44%|     49%|     41%|     66%|

PortRX:     33%|     43%|      0%|      0%|      0%|      0%|     36%|     36%|      0%|      0%|      0%|     34%|

PortTX:     18%|     20%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      4%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     16%|     16%|     24%|     24%|      0%|      0%|     24%|     22%|     25%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      2%|      2%|      3%|      3%|      0%|      0%|      4%|      4%|      4%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     21%|     20%|     28%|     28%|      0%|      0%|     28%|     26%|     30%|      0%|

Cipher:     23%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  225682|  297062|  267631|  272770|  419821|  405286|  489633|  511100|  476834|  401810|  467134|  466549|

rx frames/sec:   39670|   42772|   40892|   40834|   62740|   61170|   83540|   76519|   72158|   60242|   70707|   67961|

tx kbits/sec:  220089|  290875|  273510|  278639|  428840|  414080|  477557|  500037|  487201|  410421|  477298|  456711|

tx frames/sec:   39657|   42748|   40892|   40834|   62740|   61170|   83504|   76484|   72158|   60242|   70707|   67925|

@ tick 896633 (+ve-skew-cnt=123633, -ve-skew-cnt=0), failed samples 0

#show npumgr dinet 利用 pps、#show npumgr dinet 利用 bbps および #show ポート使用率 表を命じます

それらは DI ports でロードについての情報、およびサービス ポートを提供します。

実際のパフォーマンスは iftask への NIC's/CPU および CPU アロケーションによって異なります。

[local]UGP# show npumgr dinet utilization pps

------ Average DINet Port Utilization (in kpps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

2/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

[local]UGP# show npumgr dinet utilization bps

------ Average DINet Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/0  Virtual Ethernet          1       1        1       1        1       1

2/0  Virtual Ethernet          1       0        1       0        1       0

3/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

[local]UGP# show port utilization table

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/1  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

2/1  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

コマンド #show クラウド モニタ ディディミアム ネットワーク 要約

このコマンドは DI network の健全性を監察します。 カードはハートビートを互いに送信 して、損失は監視されます。 健全なシステムでは、損失は報告されません。

[local]UGP# show cloud monitor di-network summary

Card 3 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

4      Good       0.00%      0.00%

5      Good       0.00%      0.00%

Card 4 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

3      Good       0.00%      0.00%

5      Good       0.00%      0.00%

Card 5 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

3      Good       0.00%      0.00%

4      Good       0.00%      0.00%

サマリ コマンド #show iftask 統計

より高い NPU 負荷によって、トラフィックがドロップされていることは可能性のあるであるかもしれません。

これを評価するために、コマンド #show iftask 統計サマリー出力は奪取 することができます。

注: 破棄はゼロ以外である場合もあります。

注: 他のカウンターはすべて増分するべきではありません。

[local]VPC# show iftask stats summary^M

Thursday January 18 16:01:29 IST 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                               SF3         SF4         SF5         SF6         SF7         SF8         SF9         SF10         SF11         SF12         ___TOTAL___

------------------------------------------------------------------------------------------------

svc_rx                       32491861127   16545600654   37041906441   37466889835   32762859630   34931554543   38861410897   16025531220   33566817747   32823851780  312518283874

svc_tx                       46024774071   14811663244   40316226774   39926898585   40803541378   48718868048   35252698559    1738016438    4249156512   40356388348  312198231957

di_rx                        42307187425   14637310721   40072487209   39584697117   41150445596   44534022642   31867253533    1731310419    4401095653   40711142205  300996952520

di_tx                        28420090751   16267050562   36423298668   36758561246   32731606974   30366650898   35201117980   16009902791   33536789041   32815316570  298530385481

__ALL_DROPS__                    1932492           252         17742        790473         11228        627018        844812         60402             0        460830       4745249

svc_tx_drops                           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

di_rx_drops                            0             1             0             0            49           113           579         30200             0          4888         35830

di_tx_drops                            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

sw_rss_enq_drops                       0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

kni_thread_drops                       0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

kni_drops                              0             1             0             0             0             0           124         30200             0             0         30325

mcdma_drops                            0             0             0           168            80        194535        758500             0             0         11628        964911

mux_deliver_hop_drops                  0             0             0             0             0             0             0             0             0          1019          1019

mux_deliver_drops                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

mux_xmit_failure_drops                 0             3             0             0             0             0             7             2             0             0            12

mc_dma_thread_enq_drops                0             0             0             0            49           113           580             0             0          3457          4199

sw_tx_egress_enq_drops           1904329             0             0        787971          9004        429214         85022             0             0        429810       3645350

cpeth0_drops                           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

mcdma_summary_drops                28163           247         17742          2334          2046          3043             0             0             0         10028         63603

fragmentation_err                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

reassembly_err                         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

reassembly_ring_enq_err                0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

__DISCARDS__                    20331090       9051092      23736055      23882896      23807520      24231716      24116576       8944291      22309474      20135799      20135799

Bulkstats

Bulkstat 方式は iftask/dinet に能力 QPVC-DI のために開発されます。 これはパフォーマンス/ロード観点からの dinet、サービス ポートおよび npu 利用をモニタするために役立ちます:

card schema iftask-dinet format EMS,IFTASKDINET,%date%,%time%,%dinet-rxpkts-curr%,%dinet-txpkts-curr%,%dinet-rxpkts-5minave%,%dinet-txpkts-5minave%,%dinet-rxpkts-15minave%,%dinet-txpkts-15minave%,%dinet-txdrops-curr%,%dinet-txdrops-5minave%,%dinet-txdrops-15minave%,%npuutil-now%

file 2

port schema iftask-port format EMS,IFTASKPORT,%date%,%time%,%util-rxpkts-curr%,%util-txpkts-curr%,%util-rxpkts-5min%,%util-txpkts-5min%,%util-rxpkts-15min%,%util-txpkts-15min%,%util-txdrops-curr%,%util-txdrops-5min%,%util-txdrops-15min%

file 3

card schema npu-util format EMS,NPUUTIL,%date%,%time%,%npuutil-now%,%npuutil-5minave%,%npuutil-15minave%,%npuutil-rxbytes-5secave%,%npuutil-txbytes-5secave%,%npuutil-rxbytes-5minave%,%npuutil-txbytes-5minave%,%npuutil-rxbytes-15minave%,%npuutil-txbytes-15minave%,%npuutil-rxpkts-5secave%,%npuutil-txpkts-5secave%,%npuutil-rxpkts-5minave%,%npuutil-txpkts-5minave%,%npuutil-rxpkts-15minave%,%npuutil-txpkts-15minave%