内容

はじめに

このドキュメントでは、IoT Operations Dashboardのテンプレートを使用して、産業ワイヤレス(IW)AP上のポイントツーマルチポイントネットワークを設定する方法について説明します。

IoT ODへのアクセス

IW9165およびIW9167などのIWアクセスポイント(AP)は、CAPWAPモードまたはURWBモードで設定できます。

これらのアクセスポイントをURWBモードで設定する場合は、IoT-Operations Dashboardを使用して設定するか、またはローカルでオフラインモードで設定できます。IoT運用ダッシュボードには、テナントの場所に応じて、これらのリンクからアクセスできます。

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

ログインして適切なテナントを選択した後、サービスの下のIndustrial Wirelessを選択して、CURWB無線の機能セットにアクセスします。

手動オンボーディング

デバイスは、インベントリページから手動でIoT ODにオンボーディングできます。

Add Devicesを選択し、追加するデバイスのPIDを選択します。CSVファイルは、そのファイルに含まれるデバイスのシリアル番号とMACアドレスを使用してアップロードできます。各行には1つのエントリがあります。

例：SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

アップロードが完了したら、下部の[デバイスの追加]をクリックして、デバイスをダッシュボードに手動でインポートします。その後、[Inventory]タブの下に表示されます。

IoT ODポイントツーマルチポイント設定

IW916xアクセスポイントを使用したポイントツーマルチポイント設定は、いくつかの簡単な手順でIoT ODを介して設定できます。3台のAPで、無線Aがメッシュエンドとして機能し、無線Bと無線Cがメッシュポイントとして機能しているとします。

1. デバイスがIoT ODに追加され、ステータスが「Online」になったら、必要なデバイスを選択して設定を編集できます。デバイスをクリックし、「Configuration」タブに移動し、「Edit」ボタンを選択して構成を更新します。

2. PTMP設定の場合、「General Mode」セクションで、物理ネットワークに直接接続されているAP（無線A）がメッシュエンドとして設定され、エンドデバイスに接続されている2つのAP（無線Bと無線C）がメッシュポイントとして設定されます。

無線Aの設定

無線Bの設定

無線Cの設定

3. 「Wireless Radio」セクションで、3つの無線すべてを同じパスフレーズで設定する必要があります。この設定では、IWデバイスごとに1つの無線のみを有効にしています。選択した無線（無線1または無線2）を有効にし、すべての無線の周波数とチャネル幅が同じであることを確認します。アンテナを接続するときは、選択した無線に基づいて適切な外部ポートを使用する必要があります。

PTMPセットアップの「Wireless Radio」セクションでは、メッシュエンド無線Aの無線ロールはFluidmax Primaryとして設定され、メッシュポイント無線BおよびCはFluidmax Secondaryとして設定されます。

無線Aの設定

無線BおよびCの設定

4. Fluidmaxプライマリ/セカンダリモードは、カスケードトポロジに複数のPTMPセクションがある場合に、個々のクラスタを識別するために使用されます。Fluidmaxプライマリ無線とそれに対応するFluidmaxセカンダリ無線の各クラスタには、クラスタIDが割り当てられます。このパラメータは、「Fluidmax」セクションで設定します。この設定では、3つすべての無線でクラスタIDがデフォルトの「CiscoURWB」として設定されます。

設定を編集したら、下部にある「Save」をクリックします。

5. これで、「IoT OD設定のプッシュ」ボタンを使用して、更新された設定をIoT-ODから無線に直接プッシュできます。プロンプトが表示されたら、Confirmを押します。デバイスがリブートされ、プッシュされた設定からIPからアクセス可能になります。

6. 無線が「オフライン」の場合にconfigをプッシュするもう1つのオプションは、コンフィギュレーションファイルをダウンロードすることです。[Inventory]タブで1つ以上のデバイスを選択し、[More Actions]ドロップダウン・メニューから[Download Selected]ボタンを選択します。

拡張子が.iwconfのファイルがダウンロードされます。同じファイルをIoT-ODタブからデバイスのGUIにアップロードできます。

設定は、「ステータス」ページで確認できます。

7. Mesh EndラジオのFM-Quadroページにアクセスして、PTP設定のレイアウトを確認できます。