内容

はじめに

背景説明

前提条件

Dockerコンテナのインストールと実行

Web UIへのアクセス

データ監視

ライセンスアクティベーション

はじめに

このドキュメントでは、UbuntuサーバでのCisco FMモニタとそのインストールについて説明します。

背景説明

Cisco FM Monitorは、ネットワーク全体をカバーするオンプレミスのモニタリングツールです。Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul(URWB)ユーザは、1つまたは複数のワイヤレス運用テクノロジー(OT)ネットワークを予防的に維持およびモニタできます。ネットワーク内のすべてのCisco URWBデバイスからのデータと状況アラートをリアルタイムで表示します。このツールは、Docker形式で提供される仮想イメージを使用した、仮想イメージベースの診断および分析インターフェイスです。

前提条件

- CURWBデバイスファームウェア：

CURWBハードウェアは、FMモニタツールとの互換性を確保するために、新しいファームウェアバージョン上に存在する必要があります。特定のFMモニタとCURWBファームウェアバージョンの互換性を確認するには、最新の設定ガイドを参照してください。 Fluidmeshデバイスのファームウェアをアップグレードするには、該当するハードウェアタイプの『CURWBインストールおよび構成ガイド』の「ユニットファームウェアの上書きおよびアップグレード」セクションを参照してください。

- [Server]：

アプリケーションのDockerコンテナを実行するには、次の仕様を備えた専用サーバが必要です。

サーバの最小仕様

- サポートされるWebブラウザ：

Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Apple Safari

- ソフトウェアプラグイン

従来のCURWBハードウェアの監視にはソフトウェアプラグインが必要ですが、IWハードウェアではプラグインは不要です。

- Docker:
Dockerがサーバにインストールされている場合は、サーバが仮想化と第2レベルのアドレス変換(SLAT)をサポートしていることを確認する必要があります。インテルのSLATバージョンは、EPT （拡張ページテーブル）と呼ばれています。

Dockerコンテナのインストールと実行

- このドキュメントでは、主に初期セットアップ時にインターネットに接続されたUbuntuサーバへのインストールを中心に説明します。

- software.cisco.comにログインし、サーバに最新のモニタイメージファイルをダウンロードします。

- 次のステップは、サーバにDockerエンジンをインストールすることです。詳細についてはDockerのドキュメントを参照できますが、基本的な手順は次のとおりです。

- 競合するすべてのパッケージをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done

- Docker aptリポジトリを設定します。

> sudo apt-get update

> sudo apt-get install ca-certificates curl

> sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

> sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

> sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

> echo \

"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

> sudo apt-get update

- Dockerパッケージのインストール

次のコマンドを実行して、最新のDockerパッケージをインストールしてください。

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

- hello-worldイメージを実行して、Dockerエンジンが正常にインストールされたことを確認します

sudo docker run hello-world

sudo docker images

- Dockerエンジンがインストールされたら、次のコマンドを使用してCisco FMモニタイメージをモニタサーバにロードします。

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

- このコマンドをもう一度実行して、ロードされていることを確認します。また、イメージIDをメモしておきます。

sudo docker images

- 次の手順を実行して、Dockerコンテナを初めて実行します。

sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

（ここで、XはMONITOR DockerイメージのIMAGE ID値です）。

Web UIへのアクセス

- 最後に、任意のブラウザからWebページにアクセスします。https://X:YからURLに移動します。ここで、XはサーバのIPアドレス、Yは設定済みのホストポート番号です。

- 次に、最初のインストール時に、名前の電子メールとパスワードを入力して、FM-Monitorのオフラインアカウントを作成する必要があります。

- 完了したら、FM-MonitorへのCURWBデバイスのオンボーディングを開始できます。サーバのIPアドレスが正しいことを確認します。

- すべての無線がFM Monitorに追加されると、ダッシュボードのホーム画面にすべての無線が表示されます。

- モニタに追加されたすべてのデバイスは、テーブルビューでさらに詳細に表示できます。

- これらのデバイスは、Settings > Devicesページに移動して、モニタから削除または追加できます。

- 多数の無線は、ロケーションや機能に基づいて小さなセクションにグループ化できるため、ダッシュボードのホームページから簡単にモニタリングできます。

データ監視

- 接続は、リアルタイムで監視したり、履歴データを検索したり、トラブルシューティングの目的で分析したりできます。特定の無線を選択する必要があるという無線の観点からパフォーマンスを確認します。

ライセンスアクティベーション

FMモニタを使用してネットワークをモニタするには、シスコからアクティベーションライセンスを取得して入力する必要があります。インストールするアクティベーションライセンスのレベルによって、モニタ可能なFluidmesh無線トランシーバデバイスの数が決まります。範囲は5 ～ 5000デバイスです。

デモライセンスオプションも利用できます。有効にすると、デモライセンスは3ヵ月間有効になります。FM Monitorライセンスをアップグレードすると、1つのライセンスでモニタ可能なデバイスの数を、最初にライセンスされた数から増やすことができます。