内容

はじめに

背景説明

使用するコンポーネント

前提条件

ファームウェアアップグレードのさまざまな方法

デバイスのGUIの使用

RACERオフライン方式の使用

RACER Online方式の使用

FM 1K/10Kゲートウェイ：USBフラッシュドライブを使用したファームウェアのアップグレード

追加情報

はじめに

このドキュメントでは、アップグレード手順と、レガシーCURWB無線のファームウェアアップグレードに役立つベストプラクティスについて説明します。

背景説明

Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul(CURWB)を使用すると、リモートの建物や固定または移動する資産をネットワークに接続できます。高データレート、超低遅延、パケット損失、シームレスなハンドオフを実現します。

使用するコンポーネント

この手順を適用できるデバイスのリストは次のとおりです

- FM-PONTE-50

- FM1200V-HW

- FM3200B-HW/FM4200M-HW

- FM4200F-HW

- FM3500E-HW/FM4500M-HW

- FM4500F-HW

- FM1000

- 0.FM10000

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

前提条件

FM-PONTE-50：現在のファームウェアが1.2.1より前の場合は、最新のファームウェアにアップグレードする前に、まず1.2.1にアップグレードする必要があります。

FM1200V-HW:

Gen1(シリアルが120020Xより小さい)：現在のファームウェアが7.4.1.1より前の場合は、最新のファームウェアにアップグレードする前に、まず7.4.1.1にアップグレードする必要があります。

Gen2(シリアル番号が120020Xより大きい)：現在のファームウェアが7.4.1より前の場合、最新のファームウェアにアップグレードする前に、まず7.4.1にアップグレードする必要があります。

FM3200B-HW/ FM4200M-HW：現在のファームウェアが8.1.1より前の場合、最新のファームウェアにアップグレードする前に、最初に8.1.1にアップグレードする必要があります。

FM4200F-HW：現在のファームウェアが8.1.1より前の場合、最新のファームウェアにアップグレードする前に、まず8.1.1にアップグレードする必要があります。

FM3500E-HW/FM4500M-HW：ファームウェアを最新バージョンにアップグレードするための前提条件はありません。

FM4500F-HW：ファームウェアを最新バージョンにアップグレードするための前提条件はありません。

FM1000/FM10000:2019年11月5日以降に作成されたファームウェアイメージでは、該当するゲートウェイユニットに特別なワンタイムオペレーティングシステム(OS)アップデートを適用する必要があります。このアップデートにより、今後すべてのアップグレードをインターネット接続なしで実行できます。

更新は、fluidmesh-1000-10000-sp1.fmupd(210 MB)という名前のサービスパックファイルに含まれています。この更新プログラムは、Fluidmeshパートナーポータルからダウンロードできます

この手順は、インターネットに接続しなくても実行できます。次のハードウェアとソフトウェアが必要です。

- FM1000/FM10000ファームウェアイメージファイル。  (https://partners.fluidmesh.com/からダウンロードできます)

- OSサービスパックファイルfluidmesh-1000-10000-sp1.fmupd。(https://partners.fluidmesh.com/からダウンロードできます)

- 少なくとも300 MBの空き容量を持つFAT32でフォーマットされたUSBフラッシュドライブ。

ファームウェアアップグレードのさまざまな方法

1. 無線のGUIの使用

2. RACERオフライン方式の使用

3. RACER Online方式の使用

4. TFTPを使用したファームウェアのアップグレード

5. TACチームの支援によりCLIを使用する。

1. デバイスのGUIの使用

サポート対象デバイス：(FM-PONTE-50、FM1200V-HW、FM3200B-HW/FM4200M-HW、FM4200F-HW、FM3500E-HW/FM4500M-HW、FM4500F-HW、FM 1 000)

すべてのCURWB無線のファームウェアは、GUIを使用して現在のバージョンから最新バージョンにアップグレードできます。

1. 特定の無線の最新のファームウェアは、https://partners.fluidmesh.com/ [Documentation > Firmware and Tools > Correct folder of the Hardware for upgrade]からダウンロードできます。

2. .iso/.binファイルがダウンロードされたら、これらは、次のスクリーンショットに示すように、GUIを使用して無線にファイルをアップロードすることでアップグレードできます。

2. RACERオフライン方式の使用

サポート対象デバイス：(FM-PONTE-50、FM1200V-HW、FM3200B-HW/FM4200M-HW、FM4200F-HW、FM3500E-HW/FM4500M-HW、FM4500F-HW、FM 1 000)

すべてのFluidmesh無線のファームウェアは、RACERポータルを使用して現在のバージョンから最新バージョンにアップグレードできます。ファームウェアをアップグレードする最初の方法は、RACERオフライン方式を使用することです。この方式では、ファームウェアの最新バージョンをRACERポータルからダウンロードでき、設定ファイルとして無線GUIのRACERタブに手動でアップロードできます。これによってファームウェアがアップグレードされ、設定の変更も行われます。

3. RACER Online方式の使用

無線がRACERオンラインサーバに接続されている場合は、RACERオンラインサーバを使用して無線のファームウェアをアップグレードできます。無線がRACERでサポートされている最新のファームウェア上にない場合は、ファームウェアを最新バージョンにアップグレードするように顧客に警告します。

アラートをクリックすると、デバイスに最新のファームウェアをプッシュするかどうかを顧客に尋ね、Continueをクリックすると、ファームウェアのアップグレードが開始されます。

4. TFTPを使用したファームウェアのアップグレード

これらの設定により、接続されているCURWBデバイスのファームウェアをTFTPプロトコルを介してアップグレードできます。

手順：

1. 無線がRACER経由で接続されていないことを確認します。

2. サービスが実行されているTFTPサーバのルートにソフトウェアイメージを使用してTFTPサーバを設定します。

3. ファームウェアイメージを使用してTFTPサーバのIPアドレスを指定します。

tftp-fw-upgrade tftp-server

4.必要なファームウェアイメージのファイル名を指定します。

tftp-fw-upgrade upgrade-fw-image

5.このプロセスは、新しいファイルがTFTPサーバにアップロードされたときに、CURWBデバイスがファームウェアのアップグレードを開始できる場所で自動化できます。次のコマンドを使用して、自動ファームウェアアップグレードを有効または無効にします。

tftp-fw-upgrade automatic-up

6.デバイスが新しいファームウェアアップグレードパッケージの存在を確認する定期的な間隔を指定します。

tftp-fw-upgrade check-period < value of check period in hours>

7.新しいファームウェアアップグレードパッケージの即時チェックを強制します。

tftp-fw-upgrade check-now

FM 1K/10Kゲートウェイ：USBフラッシュドライブを使用したファームウェアのアップグレード

1. 300 MB以上の空き容量のあるUSBフラッシュドライブがあることを確認してください。フラッシュドライブはFAT32でフォーマットされ、ファイルシステムエラーがない必要があります。

2. サービスパックファイルfluidmesh-1000-10000-sp1.fmupdのみをUSBフラッシュドライブのルートディレクトリにコピーします。FM1000/FM10000では認識されないため、他のファイルを使用しないでください。

3. USBフラッシュドライブをFM1000またはFM10000の空いているUSBポートに挿入します。FM1000またはFM10000に複数のUSBフラッシュメモリデバイスを同時に接続しないでください。

4. 該当するFM1000またはFM10000デバイスのユーザマニュアルの「ユニットファームウェアの上書きとアップグレード」の項に記載されているように、ファームウェアをアップグレードします。  （マニュアルはパートナーポータルから収集可能）

5. デバイスがリブートしたら、FIRMWARE UPGRADEダイアログに表示されるファームウェアバージョン番号を確認します。バージョン番号が元のバージョン番号から変更されていない場合は、ファームウェアのアップグレードが失敗しています。この場合は、前の手順をすべて繰り返して実行する必要があります。

追加情報

前の手順に従って、Service PackをUSBドライブに追加し、FM1000 Gatewayに接続します。

次に、GUI/ファームウェアアップグレードに移動し、ファイルFM1000-1.6.0.binを選択してゲートウェイをアップグレードします

FM10000:

Gen1（現在のファームウェア1.X.X）:Cisco TACに連絡して、CLI経由でファームウェアをアップグレードしてください。

Gen2（現在のファームウェア2.X.X）:Cisco TACに連絡して、CLI経由でファームウェアをアップグレードしてください。