内容

はじめに

このドキュメントでは、IW 9167で診断ファイルを収集するために必要な手順について説明します。シスコ® Catalyst® IW9167シリーズは、最先端のプラットフォームでミッションクリティカルなアプリケーションに信頼性の高いワイヤレス接続を提供します。Wi-Fi 6、Workgroup Bridge(WGB)、またはCisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul(Cisco URWB)モードで動作します。

ログファイルを収集しています

FMデバイスのWeb UIにログインするには、  https://<IPアドレス>

固定インフラストラクチャ：

1. すべての無線の診断ファイル

FMデバイスのWeb UIにログインします。c左側の設定メニューのMANAGEMENTSETTINGSの下にあるstatusリンクをクリックします。 次に、download diagnosticsをクリックします

2.各無線の接続ポートでのトラフィックキャプチャ（Wireshark/tcpdumpを使用）（必須ではない、問題に応じて必要）

流動性：

1. すべての無線の診断ファイル（必須）

FMデバイスのWeb UIにログインします。c左側の設定メニューのMANAGEMENTSETTINGSの下にあるstatusリンクをクリックします 次に、download diagnostics asをクリックします。

2.問題が発生したときのFluidstatsキャプチャ（必要な場合）

a. Fluidstatsアプリを開きます

b.対象のモバイル無線にSSHで接続し、次のコマンドを発行します。

fluidity monitor <宛先IPアドレス> <宛先UDPポート>

c. 「キャプチャの開始」をクリックし、終了時に停止して、pcapファイルを保存します

3.分析グラフのダウンロード

データ分析に移動し、タイムフレームを指定し、対象の無線のメッシュID/IPを入力して、確認をクリックします。すべてのデータをエクスポートします。

4.各無線の接続ポートでのトラフィックキャプチャ（Wireshark/tcpdumpを使用）（必須ではない、非常に特殊な場合に必要）

CURWBモードのLEDパターン定義

現在の問題に関連するLEDの状態情報を含めると有益です。