内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

仮想パケットコアノードでSF/CFカードを停止する手順

追加情報

はじめに

このドキュメントでは、StarOSでサービス機能(SF)カードとコントロール機能(CF)カードを停止する手順について説明します。

前提条件

要件

Virtual Packet Core(VPC)ソリューションコンポーネントに関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Virtual Packet Data Network Gateway(VPGW)に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

カードが停止すると、動作機能が制限されます。システムからアクティブなカードを取り外す前に、そのカードをスタンバイにするか停止することをお勧めします。アクティブなカードを突然取り外すと、システムに悪影響が及びます。カード停止はオフラインになり、システムから簡単に取り外すことができます。

仮想パケットコアノードでSF/CFカードを停止する手順

1. show card tableコマンドを使用して、停止するカードを決定します。

例：

[ABCD]XYZ# show card table

Tuesday July 14 05:17:03 UTC 2020

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         Yes

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

2.カード5を停止します。

[ABCD]XYZ# card halt 5

Thursday August 05 05:44:35 UTC 2021

Are you sure? [Yes|No]: yes

Thursday August 05 05:44:39 UTC 2021

3.カードの移行が停止したカードからスタンバイカードに開始したことを確認します。

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:44:46 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate From   -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate To     -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4.停止したカードがオフラインになる。

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:45:08 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Offline        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5.このカードをシステムに戻す場合は、リブートする必要があります。

[ABCD]XYZ# card reboot 5

Thursday August 05 05:45:27 UTC 2021

6.リブート後、スタンバイ状態になります。

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:47:48 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

追加情報

1.システムにControl Functionカードを停止するオプションがない。

[ABCD]XYZ# card halt

3..8

>> System gives options from card 3, as card 1 & 2 is reserved for CF cards

2.コントロールファンクションカードを強制的に停止しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

[ABCD]XYZ# card halt 2

Unknown command - "2?", card not present or unrecognized keyword