内容

はじめに

背景説明

問題

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、RCMベースの導入で対応するrcm-checkpointmgrポッドへのソケット接続が欠如しているスタンバイUPFセッションマネージャタスクについて説明します。

背景説明

このドキュメントでは、ソケット対応の問題が発生するStandby User Plane Function(UPF)セッションマネージャタスクの散発的な発生について説明します。Redundancy Configuration Manager(RCM)ベースのUPF導入では、対応するrcm-checkpointmgrポッドへのソケット接続が不足しています。

問題

スタンバイUPFでは、セッションマネージャタスクインスタンス10にrcm-checkpointmgrポッドへのソケット接続がありません。

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

解決方法

現在の回避策：

- スタンバイUPFセッションマネージャとそのrcm-checkpointmgrポッド間のソケット通信の問題に対処するには、次の手順を実行します。

- 対応するスタンバイUPFにログインします。

- デバッグモードに入ります(cli test-commands password <password>)。

- rcm-checkpointmgrへのソケット接続なしで、影響を受けたセッションマネージャタスクに対して、「task kill facility sessmgr instance <instance-id>」を実行します。

- 1分待ってから、セッションマネージャタスクに安定したソケット接続がReady状態になっていることを確認します。

- 問題が解決しない場合は、スタンバイUPFのリブートを検討し、UPFが完全に動作可能になった後で再度チェックしてください。

パーマネント フィックス:

- 導入環境でのTCP強化機能の実装を確認できます。この機能は、セッションマネージャタスクとrcm-checkpointmgrポッドの間にハートビートメカニズムを導入し、必要に応じてソケット接続が再確立されるようにします。詳細については、『Redundancy Configuration Manager -Configuration and Administration Guide, Release 2022.04』を参照してください。