Ultra Cloud Core 5G SMF & UPF??Virtual DNN???
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-01T05:00:00+00:00
Description: ???????????Cisco SMF???UPF???????????DNN/APN?????????????????

内容

はじめに

バックグラウンド情報

問題

ソリューション

NF相互作用動作

SMFベースDNN >仮想DNN解決フロー

ソリューションパート1:新しい仮想DNNの作成

設定オプション

セッションタイプオプション

SMF設定 – 新規仮想DNN

ポリシーサブスクライバ優先順位

オペレータポリシー

ポリシーDNN

プロファイルDNN（仮想DNN定義）

SMFのコミット後の検証

UPF設定：新しい仮想DNN

UPFコミット後の検証

UPF設定の保存

ソリューションパート2:既存の仮想DNNの変更

ステップ 1：既存の仮想DNNプロファイルをオフラインにする

ステップ 2仮想DNNプロファイルの変更とオンライン化

変更後の検証

変更後の検証およびテスト

モニタサブスクライバを使用したコール検証のテスト

変数参照

構成オプションの概要

変更シナリオの概要

はじめに

このドキュメントでは、Cisco SMFおよびUPFネットワーク要素で仮想DNN/APNを設定する手順について説明します。

バックグラウンド情報

3GPP 5Gアーキテクチャでは、データネットワーク名(DNN)は4G/LTEのアクセスポイント名(APN)に相当する5Gです。PDUセッションが確立されるデータネットワークを識別する。標準的な導入では、単一のDNNが、Unified Data Management(UDM)、AMF、SMF、CHF、UPF、RADIUS、PCFなど、セッション管理に関係するすべてのネットワーク機能(NF)で一様に使用されます。

仮想DNNを使用すると、ネットワークは特定のネットワーク機能に対して異なるDNNアイデンティティを提示し、サブスクライバが他のネットワーク機能とやり取りする際にはベースDNNを使用できます。これにより、個別の物理インフラストラクチャやUDM内の加入者サブスクリプションデータの変更を必要とせずに、課金の差別化、選択的なポリシー適用、およびサービスの分離が可能になります。

このドキュメントでは、次の項目の技術的なソリューションについて説明します。

- Cisco SMFおよびUPFでの新しい仮想DNNの作成

- 既存の仮想DNN設定の変更（NFリストの変更、PCFインタラクションの無効化、RADIUS認証の削除など）

サポートされる導入モデル：

モデル

説明

インスタンス

GeoレプリケートSMF

冗長性のためにペアになった2つのSMFサイト。両方のサイトに同時に変更が適用されました。

SMFあたり2つのインスタンス(_inst1、_inst2)

スタンドアロンSMF

geoレプリケーションなしの単一SMF。

1インスタンス（_inst1のみ）

サポートされる実装方法：

メソッド

説明

NSO MoP自動化

MoP自動化ペイロードを使用してCisco NSO RESTful APIを介して導入される設定

ダイレクトCLI

SMF/UPF CLIに直接適用される設定

問題

標準の5Gコア展開では、UEが特定のDNNを使用してPDUセッションを開始すると、同じDNN IDが、セッションライフサイクルに関係するすべてのネットワーク機能（UDM、CHF、UPF、RADIUS、およびPCF）に送信されます。 これにより、固有の課題が生じます。

1. 課金の差別化：事業者は、加入者のUDMサブスクリプションプロファイルを変更することなく、特定のサービスまたは企業顧客に対して課金機能(CHF)を介して異なる課金処理を適用する必要があります。単一のDNNを使用すると、同じIDがUDMとCHFの両方に送信されるため、完全に別個のDNNサブスクリプションを作成せずに課金を区別することは不可能です。

2. ポリシー適用の柔軟性：一部のシナリオでは、PCFポリシーを特定の仮想DNNまたはエンタープライズDNNに適用しないか、UDMの観測内容に関係なく、PCFに送信されるDNN IDに基づいて異なるポリシーを適用する必要があります。

3. インフラストラクチャの重複を伴わないサービスの分離：事業者は、同じSMF/UPFインフラストラクチャとベースサブスクリプションデータをUDMで共有しながら、異なるDNN IDを課金およびユーザプレーンレベルで使用して、サービス（IoT、エンタープライズB2B、ルールベースモビリティなど）を論理的に分離したいと考えています。

4. 選択的なRADIUS/AAA処理：UDMルックアップに使用されるベースサブスクリプションDNNに関係なく、サービスDNNに基づいて異なるRADIUS AAAグループを対象にできます。

仮想DNN機能がなければ、事業者は次のことを行う必要があります。

- サービスバリアントごとに個別の物理DNN導入を作成する

- 新しいサービスDNNごとにUDMサブスクリプションデータを変更

ソリューション

仮想DNN機能は、個々のネットワーク機能に対して選択的なDNN ID表示を可能にすることで、これらの問題を解決します。主なメカニズムは次のとおりです。

- （dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>で設定された）仮想DNNは、network-function-listで指定されたNFに提示されます。

- ベースDNN（dnn rmgr <BASE-DNN-RMGR>で設定）は、UDMサブスクリプションのルックアップとリソース管理に使用されます

- pcf-interaction falseパラメータは、オプションでDNNのPCF通信を無効にします

NF相互作用動作

Virtual DNN：ネットワーク機能の対話動作

SMFベースDNN >仮想DNN解決フロー

SMFが（AMFから受信した）ベースDNNを仮想DNNに解決するプロセスは次のとおりです。

SMFベースDNNから仮想DNNへの解決フロー

ソリューションパート1:新しい仮想DNNの作成

手順の概要:

1. SMFがオンラインで、登録され、UPFの優先順位と容量が正しいことを確認します。

2. SMFに新しい仮想DNNプロファイル設定を追加します（geoレプリケートの場合は両方のインスタンス、スタンドアロンの場合は単一のインスタンス）。

3. コミット後のSMFシステムステータスを確認します。

4. すべてのUPFに対応するDNN/APN設定を追加します。

5. すべてのUPFの設定を保存します。

6. monitor subscriberを使用した検証およびテスト

設定オプション

オプション

NFリスト

PCFの相互作用

RADIUS認証

使用例

オプション A

[ chf upf半径]

Disabled

Enabled

UDMはベースDNNを使用、PCFなし、RADIUSは有効化

オプション B

[ chf udm upf pcf ]

Enabled

Disabled

RADIUS認証なし、PCF有効

オプション C

[ chf upf ]

Disabled

Disabled

最小限のNFインタラクション（CHF + UPFのみ）

注：要件に基づいて設定を変更します。

セッションタイプオプション

セッションタイプ

SMF設定

UPF pdpタイプ

IPv4のみ

セッションタイプIPV4

pdpタイプipv4

IPv6のみ

セッションタイプIPV6

pdpタイプipv6

IPv4v6（デュアルスタック）

セッションタイプIPV4V6

pdpタイプipv4 ipv6

SMF設定 – 新規仮想DNN

方式 1.SMFでの直接CLI

すべてのターゲットSMFで実行します（両方のgeoレプリケート・サイトで同時に実行）。

ポリシーサブスクライバ優先順位
policy subscriber polsubにprecedenceエントリを追加し、（SUPI範囲、国コード、およびインスタンスごとに）サブスクライバを仮想DNNオペレータポリシーにマッピングします。

config

policy subscriber polsub

precedence 1

supi-start-range     <SUPI-START>

supi-stop-range      <SUPI-STOP>

cc-start-range       <CC-VALUE>

cc-stop-range        <CC-VALUE>

instance-start-range 1

instance-stop-range  1

operator-policy      oppol_<VDNN>_inst1

exit

precedence 2

supi-start-range     <SUPI-START>

supi-stop-range      <SUPI-STOP>

cc-start-range       <CC-VALUE>

cc-stop-range        <CC-VALUE>

instance-start-range 2

instance-stop-range  2

operator-policy      oppol_<VDNN>_inst2

exit

exit

オペレータポリシー

仮想DNNポリシーDNNを指すオペレータポリシーをインスタンスごとに作成します。

config

policy operator oppol_<VDNN>_inst1

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst1

exit

policy operator oppol_<VDNN>_inst2

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst2

exit

ポリシーDNN

ここで、仮想DNN置換が定義されます。（AMFからの）着信ベースDNNが仮想DNNプロファイルにマッピングされます。

config

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst1

dnn <BASE-DNN-NAME> profile dnnprof-<VDNN>_inst1

exit

policy dnn poldnn_<VDNN>_inst2

dnn <BASE-DNN-NAME> profile dnnprof-<VDNN>_inst2

exit

プロファイルDNN（仮想DNN定義）

DNNプロファイルは、仮想DNN名、NFリスト（仮想DNNを受信するNF）、RMGRタグ（共有リソースリンケージ）、およびその他のセッションパラメータを定義します。

config

profile dnn dnnprof-<VDNN>_inst1

dns primary ipv4 <PRIMARY-DNS-IP>

dns secondary ipv4 <SECONDARY-DNS-IP>

network-element-profiles chf <CHF-PROFILE>

network-element-profiles amf <AMF-PROFILE>

network-element-profiles udm <UDM-PROFILE>

network-element-profiles scp <SCP-PROFILE>

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME> network-function-list [ chf radius upf ]

dnn rmgr <RMGR-TAG>_1

timeout up-idle <UP-IDLE-TIMEOUT> cp-idle <CP-IDLE-TIMEOUT>

charging-profile           <CHARGING-PROFILE>

wps-profile                <WPS-PROFILE>

ssc-mode 1 allowed [ 2 ]

session type <SESSION-TYPE>

upf apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

qos-profile                <QOS-PROFILE>

authentication secondary radius group <RADIUS-GROUP>

authentication algorithm pap 1

always-on                  false

dcnr                       true

pcf-interaction            false

userplane-inactivity-timer <INACTIVITY-TIMER>

only-nr-capable-ue         false

eventmgmt-policy           <EVENT-POLICY>

exit

profile dnn dnnprof-<VDNN>_inst2

dns primary ipv4 <PRIMARY-DNS-IP>

dns secondary ipv4 <SECONDARY-DNS-IP>

network-element-profiles chf <CHF-PROFILE>

network-element-profiles amf <AMF-PROFILE>

network-element-profiles udm <UDM-PROFILE>

network-element-profiles scp <SCP-PROFILE>

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME> network-function-list [ chf radius upf ]

dnn rmgr <RMGR-TAG>_2

timeout up-idle <UP-IDLE-TIMEOUT> cp-idle <CP-IDLE-TIMEOUT>

charging-profile           <CHARGING-PROFILE>

wps-profile                <WPS-PROFILE>

ssc-mode 1 allowed [ 2 ]

session type <SESSION-TYPE>

upf apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

qos-profile                <QOS-PROFILE>

authentication secondary radius group <RADIUS-GROUP>

authentication algorithm pap 1

always-on                  false

dcnr                       true

pcf-interaction            false

userplane-inactivity-timer <INACTIVITY-TIMER>

only-nr-capable-ue         false

eventmgmt-policy           <EVENT-POLICY>

exit

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

gtpp group gtpp_group

active-charging rulebase rulebase-mobility

exit

方法2:NSO MoP自動化

設定ファイル：virtual_dnn_new_optionA.cfg

パス：/var/opt/ncs/mops

（ファイルの内容はCLIと同じ）

NSOペイロード（地理的にレプリケート – 両方のサイト）:

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_new_optionA.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-A>" },

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-B>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

注意：最初に「operation-type: dry-run」を実行して、デルタ設定を検証します。検証が完了したら、「operation-type: commit」に変更して適用します。

SMFのコミット後の検証

SMFで新しい仮想DNNプロファイルをコミットした後：
show system status

show running-status info | nomore

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

確認：システムステータスが100 %で、BGPまたはCDLポッドが再起動しません。

UPF設定：新しい仮想DNN

両方のサイトで仮想DNNにサービスを提供するすべてのUPFで、仮想DNN APN設定を追加します。

IPV4のみ：
config

context <UPF-CONTEXT>

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

pdp-type ipv4

selection-mode subscribed sent-by-ms chosen-by-sgsn

gtpp group <GTPP-GROUP>

ip access-group <IPV4-ACL-NAME> in

ip source-violation ignore

ip context-name <UPF-CONTEXT>

active-charging rulebase <RULEBASE-NAME>

exit

exit

end

IPV6のみ：
config

context <UPF-CONTEXT>

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

pdp-type ipv6

selection-mode subscribed sent-by-ms chosen-by-sgsn

gtpp group <GTPP-GROUP>

ipv6 access-group <IPV6-ACL-NAME> in

ip source-violation ignore

ip context-name <UPF-CONTEXT>

active-charging rulebase <RULEBASE-NAME>

exit

exit

end

IPV4V6（デュアルスタック）の場合：
config

context <UPF-CONTEXT>

apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

pdp-type ipv4 ipv6

selection-mode subscribed sent-by-ms chosen-by-sgsn

gtpp group <GTPP-GROUP>

ip access-group <IPV4-ACL-NAME> in

ip source-violation ignore

ip context-name <UPF-CONTEXT>

ipv6 access-group <IPV6-ACL-NAME> in

active-charging rulebase <RULEBASE-NAME>

exit

exit

end

NSO MoP自動化(UPF):

設定ファイル：virtual_dnn_upf_new.cfg

パス：/var/opt/ncs/mops

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_upf_new.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-1>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-2>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-3>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-A-4>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-1>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-2>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-3>" },

{ "target-device-name": "<UPF-NODE-SITE-B-4>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

UPFコミット後の検証
show configuration context <UPF-CONTEXT> apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

show system status

show session summary

UPF設定の保存

すべてのUPFで設定が成功したら、設定を保存してリブート後も保持します。各UPFで実行します。

show boot

show dir /flash

show dir /sftp

cp /flash/<PRODUCTION-CONFIG>.cfg /sftp/<PRODUCTION-CONFIG>_Backup-<DATE>.cfg

save configuration /flash/<PRODUCTION-CONFIG>.cfg -noconfirm

ソリューションパート2:既存の仮想DNNの変更

このセクションは、SMF上に仮想DNNがすでに存在していて、その設定を変更する必要がある場合に使用します（たとえば、NFリストの変更、PCFインタラクションの無効化/有効化、RADIUS設定の変更など）。

手順の概要:

1. SMFがオンラインであり、登録されていて、システムステータスが100 %であることを確認します。

2. 既存の仮想DNNプロファイルをオフラインにします（新しいセッションは行われず、既存のセッションは影響を受けません）。

3. システムステータスを確認します。既存のコールには影響しません。

4. 変更した設定を適用し、プロファイルをオンラインに戻します（モードはオフラインになりません）。

5. システムステータスとKPIを確認します。

ステップ 1：既存の仮想DNNプロファイルをオフラインにする

目的：設定変更の適用中に仮想DNNで新しいPDUセッションが確立されるのを防ぎます。既存のセッションには影響はありません。

方式 1.SMFでの直接CLI

すべてのターゲットSMFで実行：
config

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

mode offline

exit

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

mode offline

exit

show config diff | nomore

commit

方式 2.NSO MoP自動化

設定ファイル：virtual_dnn_offline.cfg

パス：/var/opt/ncs/mops

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_offline.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-A>" },

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-B>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

注意：検証するには、最初に「operation-type: dry-run」を実行します。その後、「operation-type: commit」に変更して適用します。

ステップ後の検証：
show system status

show running-status info | nomore

システムステータスは100%のままである必要があります。BGPまたはCDLポッドは再起動されず、既存のコールには影響しません。

ステップ 2仮想DNNプロファイルの変更とオンライン化

シナリオ 1.NFリストからUDMを削除し、PCFインタラクションを無効にする

目的：CHF、UPF、およびRADIUSにのみ送信される仮想DNN。UDMはベースDNNを使用します。PCFが無効です。

ダイレクトCLI:

config

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

no mode offline

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>

network-function-list [ chf upf radius ]

pcf-interaction false

exit

profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

no mode offline

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>

network-function-list [ chf upf radius ]

pcf-interaction false

exit

show config diff | nomore

commit

NSO MoP自動化：

設定ファイル：virtual_dnn_modify_no_udm_no_pcf.cfg

POST: http://<NSO-SERVER>:8080/restconf/operations/mop-mop:action/mop-automation

{

"mop-automation": {

"mop-file-name": [

{

"file-name": "virtual_dnn_modify_no_udm_no_pcf.cfg",

"order": 1,

"target-devices-list": [

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-A>" },

{ "target-device-name": "<SMF-NODE-SITE-B>" }

]

}

],

"operation-type": "dry-run"

}

}

変更後に必要な設定：
profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

dns primary ipv4 <PRIMARY-DNS-IP>

dns secondary ipv4 <SECONDARY-DNS-IP>

network-element-profiles chf <CHF-PROFILE>

network-element-profiles amf <AMF-PROFILE>

network-element-profiles udm <UDM-PROFILE>

network-element-profiles scp <SCP-PROFILE>

dnn <VIRTUAL-DNN-NAME>

network-function-list [ chf upf radius ]

dnn rmgr <BASE-DNN-RMGR-INST1>

timeout up-idle <UP-IDLE-TIMEOUT> cp-idle <CP-IDLE-TIMEOUT>

charging-profile <CHARGING-PROFILE>

wps-profile <WPS-PROFILE>

ssc-mode 1 allowed [ 2 ]

session type <SESSION-TYPE>

upf apn <VIRTUAL-DNN-NAME>

qos-profile <QOS-PROFILE>

authentication secondary radius group <RADIUS-GROUP>

authentication algorithm pap 1

always-on false

dcnr true

pcf-interaction false

userplane-inactivity-timer <INACTIVITY-TIMER>

only-nr-capable-ue false

eventmgmt-policy <EVENT-POLICY>

exit

変更後の検証
show system status

show running-status info | nomore

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

show running-config profile dnn <VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

確認：システムステータスが100 %で、BGPまたはCDLポッドの再起動はなく、既存のコールに影響を与えません。

変更後の検証およびテスト

モニタサブスクライバを使用したコール検証のテスト

SMF CLIでmonitor subscriberを起動します。

monitor subscriber supi imsi-<TEST-IMSI>

トレースで予期される動作：

チェックポイント

予想される結果

PDUセッション確立要求

DNN = <Base-DNN-NAME>をAMFから受信

UDMインタラクション(Nudm_SDM)

UDMに送信されるDNN =ベースDNN（dnn rmgr経由）

CHFインタラクション(Nchf_ConvergedCharging)

CHFに送信されるDNN = <仮想DNN名>

UPF（PFCPセッションの確立）

APN = <仮想DNN名>

RADIUS Access-Request（イネーブルの場合）

Called-Station-Id = <仮想DNN名>

PCFインタラクション(Npcf_SMPolicyControl)（有効な場合）

DNN = <仮想DNN名>

PCF操作（無効の場合）

トレースにpcfメッセージがありません

PDUセッション確立の承認

セッションが正常に確立されました

IPアドレスの割り当て

正しいプールから割り当てられた有効なIP

モニタ登録ユーザのサンプル出力（キーフィールド）:

--- PDU Session Establishment Request ---

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>

S-NSSAI: SST=1, SD=<SD-VALUE>

PDU Session Type: <SESSION-TYPE>

--- Nudm_SDM (Subscription Data) ---

DNN: <BASE-DNN-NAME>    <-- Base DNN used for UDM lookup

--- Nchf_ConvergedCharging_Create ---

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to CHF

--- PFCP Session Establishment Request (to UPF) ---

APN: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to UPF

--- RADIUS Access-Request (if applicable) ---

Called-Station-Id: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to RADIUS

--- Npcf_SMPolicyControl_Create (if applicable) ---

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>  <-- Virtual DNN sent to PCF

--- PDU Session Establishment Accept ---

PDU Address: <ALLOCATED-IP>

DNN: <VIRTUAL-DNN-NAME>

UPFでのセッションの確認：
show subscribers imsi <TEST-IMSI>

show subscribers user-plane-only full callid <callid>

変数参照

可変

説明

値の例

<仮想DNN名>

仮想DNN識別子

エンタープライズiot.cc

<VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST1>

DNNプロファイル名、インスタンス1

dnprof-enterprise-iot.cc_inst1

<VIRTUAL-DNN-PROFILE-INST2>

DNNプロファイル名、インスタンス2

dnprof-enterprise-iot.cc_inst2

<BASE-DNN-RMGR-INST1>

ベースDNN、インスタンス1のリソースマネージャ

base-apn.operator_1

<BASE-DNN-RMGR-INST2>

ベースDNN、インスタンス2のリソースマネージャ

base-apn.operator_2

<SMFノードサイトA>

サイトAのSMFノード名

SMFサイトA

<SMF-NODE-SITE-B>

サイトBのSMFノード名

SMFサイトB

<UPF-NODE-SITE-A-1>から<UPF-NODE-SITE-A-4>

サイトAのUPFノード

UPF1AからUPF1D

<UPF-NODE-SITE-B-1>から<UPF-NODE-SITE-B-4>

サイトBのUPFノード

UPF1AからUPF1D

<プライマリDNS IP>

DNNのプライマリDNS IP

10.x.x.x

<セカンダリDNS IP>

DNNのセカンダリDNS IP

10.x.x.x

<CHFプロファイル>

CHFネットワーク要素プロファイル名

nfprf-chf2

<AMFプロファイル>

AMFネットワーク要素プロファイル名

nfprf-amf1

<UDMプロファイル>

UDMネットワーク要素プロファイル名

nfprf-udm1

<SCPプロファイル>

SCPネットワーク要素プロファイル名

nfprf-scp1

<課金プロファイル>

課金プロファイル名

chgprof-b2b

<QOSプロファイル>

QoSプロファイル名

5qi-to-dscp-mappingテーブル

<RADIUSグループ>

RADIUS AAAグループ名

aaa_group_iot

<UP-IDLE-TIMEOUT>

ユーザプレーンのアイドルタイムアウト（秒）

3600

<CP-IDLE-TIMEOUT>

コントロールプレーンアイドルタイムアウト（秒）

7320

<非アクティビティタイマー>

ユーザプレーン非アクティビティタイマー（秒）

3600

<イベントポリシー>

イベント管理ポリシー名

重複ip(_d)

<WPSプロファイル>

ワイヤレス優先サービスプロファイル

ダイナミックWPS

<NSOサーバ>

NSOサーバホスト名/IP

nso-server.mgmt

<UPFコンテキスト>

DNNのUPFコンテキスト名

B2B

<GTPPグループ>

CDR生成用GTPPグループ

gtpp_group

<ルールベース名>

アクティブな課金ルールベース

ルールベースモビリティ

<IPV4-ACL-NAME>

IPv4アクセスコントロールリスト名

ue_acl_B2B

<IPV6-ACL-NAME>

IPv6アクセスコントロールリスト名

ipv6_acl_B2B

<セッションタイプ>

PDUセッションのIPタイプ

IPV4/IPV6/IPV4V6

<TEST-IMSI>

検証のためのサブスクライバIMSIのテスト

10000XXXXXXXXX

構成オプションの概要

オプション

NFリスト

PCFの相互作用

RADIUS認証

pcf-interaction設定

A

[ chf udm upf radius ]

有効（デフォルト）

Enabled

未設定（デフォルト）

B

[ chf upf半径]

Disabled

Enabled

pcf相互作用偽

C

[ chf udm upf pcf ]

Enabled

Disabled

未設定（デフォルト）

D

[ chf upf ]

Disabled

Disabled

pcf相互作用偽

変更シナリオの概要

シナリオ

変更の説明

変更後のNFリスト

PCF設定

1

UDMの削除+ PCFの無効化

[ chf upf半径]

pcf相互作用偽

2

UDMの削除、PCFの保持

[ chf upf radius pcf ]

デフォルト（有効）

3

PCFのみを無効

[ chf udm upf radius ]

pcf相互作用偽

4

RADIUSの削除

[ chf udm upf pcf ]

デフォルト（有効）