内容

はじめに

背景説明

オプション1：デフォルトの使用状況レポートクォータをレポートに

オプション2：認可に基づくレポートへの使用状況レポートのクォータ

オプション3:Usage-Reporting Quotas-to-Report based-on-Grant Report-Only-Granted-Volume

問題

観察

解決方法

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco ECS CC Usage Reportingオプションを使用して、OCSに報告されるUSUボリュームを指定する方法について説明します。

背景説明

StarOS Enhanced Charging Service(ECS)では、Credit Control(CC)コンフィギュレーションモードを使用して、Diameter/RADIUSアプリケーションのプリペイドサービスを設定します。ローカルコンテキストのActive Charging Service ConfigurationのCredit Control Configuration Mode内で、3つのACS Credit Control Usage Reportingタイプのいずれかを設定できます。

USU:Used Service Units（使用済みサービスユニット）

OCS:Offline Charging System（オフライン課金システム）

Exec > ACS Configuration > Credit Control Configuration

active-charging service service_name > credit-control

[local]host_name(config-dcca)#

オプション1：デフォルトの使用状況レポートクォータをレポートに

- CC-Total-Octetsが設定されたAVPと、CC-Input-OctetsとCC-Output-Octetsが設定されたAVPが、別々のUsed-Service-Unitに報告されます。

[local]host_name(config-dcca)# default usage-reporting quotas-to-report

オプション2：認可に基づくレポートへの使用状況レポートのクォータ

– 許可されたクォータに対してのみレポートの使用を構成します。

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant

注:Gyサーバが使用できない場合、認可（クォータ）は受信されません。この場合、P-GWは使用状況レポートでCC-OCTETとCC-TIMEの両方のAVPを送信します。

オプション3:Usage-Reporting Quotas-to-Report based-on-Grant Report-Only-Granted-Volume

– 入出力オクテットを抑制します。Granted-Service-Unit(GSU)AVPにCC-Total-Octetsが付属している場合、デバイスはUsed-Service-Unit(USU)AVPで総入力オクテットと総出力オクテットを送信します。Total-Octetsがある場合、デバイスはUSUでTotal-Octetsのみを送信します。

– このコマンドを使用して、許可されたクォータのレポート使用のみを構成します。このコマンドを発行すると、Used-Service-Unit AVPは認可に基づくクォータ（たとえば、Granted-Service-Unit AVPに存在するクォータのみ）を報告します。

このコマンドを使用すると、レポートの理由に関係なく、DCCAサーバによってクォータが付与されたユニットのみがレポートされます。

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant { report-only-granted-volume }

問題

ケーススタディでは、設定が原因で発生したIoTデバイスに関して、PGWによる不要な使用済みサービスユニット(MTU)の報告が示されています。また、この問題を解決するための設定変更についても説明します。 OCSは、IoTデバイスの予想使用量の2倍を記録しました。これにより、IoT加入者のデータバケットと割り当てが使い果たされました。

観察

2つの個別のUsed-Service Unit(USU)が報告されました。1つはTHRESHOLDで、もう1つはOTHER_QUOTA_TYPEです。OCSは両方のUSUを結合し、その結果CDRが生成されます。 PGWにはデフォルトのUsage Reporting設定オプションであるdefault usage-reporting quotas-to-reportがあったため、1つのUSUにCC-Total-Octetsが含まれ、別のUSUにCC-Input-Octets/CC-Output-Octetが含まれていました。これにより、OCSは加入者の2倍の使用量でCDRを生成します。

使用済みサービスユニット

CC合計オクテット

使用済みサービスユニット

CC入力オクテット

CC出力オクテット

解決方法

クレジット制御使用状況レポートの構成が、認可に基づいてレポートする使用状況報告クォータというオプションを使用するように変更されました。したがって、CC-Total-Octets、CC-Input-Octets、およびCC-Output-Octetsで報告されるUSUは1つだけです。Other_quota_typeは報告されませんでした。 これにより、報告された量がOCSで1回だけカウントされるようになります。

関連情報

- コマンドラインインターフェイスリファレンス、モードC ～ D、StarOSリリース21.28章：信用管理設定…

- ECSアドミニストレーションガイド、StarOSリリース21