内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

問題

分析

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、Policy Control Function（PCF；ポリシー制御機能）に表示されるPath-Provisioner(PSPP)のメモリアラートをトラブルシューティングする手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- PCF

- 5Gクラウドネイティブ導入プラットフォーム(CNDP)

- ドックカーとKubernetes

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- PCF REL_2023.01.2

- Kubernetes v1.24.6

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

この設定では、CNDPはPCFをホストします。

パス・プロビジョニング機能は、コンピュータ・システムやインフラストラクチャにおいて、通常はアプリケーションやサービスのストレージ・パスやボリュームを管理およびプロビジョニングするコンポーネントやツールを指します。

パスプロビジョニングツールは、クラウド環境やコンテナ化されたセットアップでの動的なストレージの割り当てと管理に関連していることがよくあります。アプリケーションやコンテナは、手動による介入や事前割り当てを必要とせずに、ストレージ・ボリュームやパスをオン・デマンドで要求できます。

パスプロビジョニングツールは、ストレージボリュームの作成やマウント、アクセス権の管理、特定のアプリケーションインスタンスへのマッピングなどのタスクを処理できます。基盤となるストレージインフラストラクチャを抽象化し、アプリケーションがストレージリソースと対話するためのシンプルなインターフェイスを提供します。

問題

Common Execution Environment(CEE)オペレーションセンターにログインし、on-path-provisionerポッドがOut of Memory(OOM)アラームを報告することを確認します。

Command:

cee# show alerts active summary summary

Example:

[pcf01/pcfapp] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT DURATION SOURCE SUMMARY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

container-memory-usag 10659b0bcae0 critical 01-22T22:59:46 path-provisioner-pxps Pod cee-pcf/path-provisioner-pxpss/k8s_path-p...

container-memory-usag b2f10b3725e7 critical 01-22T15:51:36 path-provisioner-pxps Pod cee-pcf/path-provisioner-pxpss/ uses high...

分析

Path-Provisionerのポッドまたはコンテナで高いメモリ使用量に関するアラームが発生した場合。Kubernetes(K8)は、最大メモリ制限に達するとポッドを再起動します。

また、ポッドが80 %のしきい値を超えたときに手動で再起動して、高メモリアラートを回避することもできます。

ステップ 1：このコマンドのアクティブな要約と出力で報告されるポッド名を確認します。

Command:

cloud-user@pcf01-master-1$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

Example:

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE

cee-pcf path-provisioner-27bjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4mlq8 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4zvjd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-566pn 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-6d2dr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-7g6l4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-8psnx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-94p9f 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-bfr5w 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-clpq6 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dbjft 1/1 Running 0 110d

cee-mpcf path-provisioner-dx9ts 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-fx72h 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-hbxgd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-k6fzc 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-l4mzz 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-ldxbb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lf2xx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lxrjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-mjhlw 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pq65p 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pxpss 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-q4b7m 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-qlkjb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-s2jth 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-vhzhg 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-wqpmr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-xj5k4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-z4h98 1/1 Running 0 110d

cloud-user@pcf01-master-1:~$

ステップ 2：Active Path-Provisionerポッドの合計数を確認します。

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner" | wc -l

29

cloud-user@pcf01-master-1:~$

解決方法

ステップ 1：マスターノードへのCEE名前空間ログインの下で、パスプロビジョニングポッドの再起動を実行します。

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl delete pod -n cee-pcf path-provisioner-pxpss

pod "path-provisioner-pxpss" deleted

ステップ 2：Kubernetesのポッドがオンラインに戻ったことを確認します。

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

cee-pcf path-provisioner-27bjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4mlq8 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4zvjd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-566pn 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-6d2dr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-7g6l4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-8psnx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-94p9f 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-bfr5w 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-clpq6 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dbjft 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dx9ts 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-fx72h 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-hbxgd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-k6fzc 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-l4mzz 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-ldxbb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lf2xx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lxrjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-mjhlw 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pq65p 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pxpss 1/1 Running 0 7s

cee-pcf path-provisioner-q4b7m 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-qlkjb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-s2jth 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-vhzhg 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-wqpmr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-xj5k4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-z4h98 1/1 Running 0 110d

cloud-user@pcf01-master-1:~$

ステップ 3：Active Path-Provisionerポッドの合計数が再起動前と同じであることを確認します。

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner" | wc -l

29

cloud-user@pcf01-master-1:~$

ステップ 4：アクティブなアラートを確認し、パスプロビジョニングツールに関連するアラートがクリアされていることを確認します。

[pcf01/pcfapp] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

watchdog 02d125c1ba48 minor 03-29T10:48:08 System This is an alert meant to ensure that the entire a...