内容

概要

背景説明

Access

[ダッシュボード（Dashboards）]

1.ダッシュボードビュー

2.クライアント・セッションの詳細（ページの一番下までスクロールしてください）

3.クライアントセッション詳細 – シーケンス図

C9800 Webインターフェイスからのアクセスツール

概要

このドキュメントでは、cisco.comでホストされるワイヤレスデバッグ分析の最も一般的なツールの1つであるWireless Debug Analyzerについて説明します。 Wireless Debug Analyzerは、AireOSおよびCat9800ワイヤレスLANコントローラのデバッグログファイルを解析します。これにより、ワイヤレスクライアントの関連付け、認証、ローミング、および接続の問題のトラブルシューティングが容易になります。

背景説明

このツールの目的は、既知の問題と一致するログシーケンスに基づく論理分析を提供することです。AireOSの場合、このツールは「debug client <mac1> <mac2> ...」の出力と「debug aaa/webauth/mdns」の一部を解析することもできます。Catalyst 9800 WLCの場合、このツールは、WLCから生成された常時接続トレースと無線アクティブトレースログを解析できます。9800 RAトレースの場合、新しく追加された高度なインサイトのダッシュボードがあります。

9800 Advanced Debug Insightsは、RAトレースを迅速に分析するための新しい洞察ダッシュボードです。クライアントのローミング状態、オンボード時間、削除理由、およびWLANごとのクライアントセッション数（成功と失敗）の概要を示します。また、すべてのクライアント接続の試行に関する概要レベルのテーブルビュー、各セッションの終了タイムスタンプ、削除理由、認証方式、およびAP名が表示されます。また、シーケンス図では、クライアント、AP、WLC間のすべてのトランザクションに関する詳細なビューも表示されます。

標準のワイヤレスデバッグでは、大量の情報が生成されます。収集、分析、最終的な原因特定には長い時間がかかります。

SR（ボリューム）の約35%は、クライアントの問題（ドロップ、切断、ローミング障害）のトラブルシューティングを行っています。これらを手動で分析するには、時間と帯域幅を消費します。 手動分析はエラーが発生しやすい。ダッシュボードには、オリスティックで詳細なビュー

Access

スタンドアロンツールは、https://cway.cisco.com/wireless-debug-analyzer/からアクセスできます。

手順：

1.デバッグファイルのアップロード

2. 「解析」ボタンをクリックします（表ビュー）。

3. 「Show Advanced Debug Insights」（C9800 RAトレースのみ）をクリックします。

[ダッシュボード（Dashboards）]

このツールには、分析に役立つさまざまなダッシュボードビューが用意されています。

1.ダッシュボードビュー

2.クライアント・セッションの詳細（ページの一番下までスクロールしてください）

3.クライアントセッション詳細 – シーケンス図

C9800 Webインターフェイスからのアクセスツール

C9800 WLCの「トラブルシューティング」セクションからRAトレースを収集し、それをデバッグアナライザにフィードできます。