内容

概要

問題：

使用デバイス：

使用するコマンド:

次を確認します：

3850 CLI:

MSE GUI経由

トラブルシューティング

デバッグ：

障害シナリオ：

成功シナリオ：

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

概要

Network Mobility Services Protocol(NMSP)は、モビリティサービスエンジン(MSE)とワイヤレスLANコントローラ(WLC)間の通信を管理します。

NMSPは、コネクション型またはコネクションレス型トランスポート上で実行できる双方向プロトコルです。コンテキスト認識型スイッチは、NMSPを使用して1つ以上のMSEと通信できます。NMSPは、MSEとアクセスコントローラ間の要求と応答の双方向システムに基づいています。次に、MSEとWLC間でこの通信を有効にする方法を見てみましょう。

この投稿では、3850（IOSベースのWLC）とMSEを使用しています。

問題：

3850とMSEの間のNMSPトンネル確立の問題。

使用デバイス：

MSE：仮想MSE 8.0.110(MR1)

次のステップを実行します。3850 3.3.5SE

Prime Infrastructure(PI):2.2.1

NMSPはSSL(Secure Socket Layer)上で動作するため、WLCでMSEクレデンシャルを設定する必要があります。MSEはMACアドレスとキーハッシュを使用するため、WLCはこれらの2つのパラメータを認識する必要があります。この詳細は、次に示すようにMSE CLIから取得できます

[root@robin ～]# cmdshell

cmd> show server-auth-info

invokeコマンド：com.aes.server.cli.cmdGetServerAuthInfo

AesLogキューの上限：50000

AesLogキューの低マーク：500

—

サーバ認証情報

—

MAC Address :00:50:56:9c:34:89

SHA1キーハッシュ：e0afbe2e2abeed5a2f9ffc75f059da6a1bf2bfa0

SHA2キーハッシュ：6ab919e20afc103d025aaf210c2a9dda151af9403ef52e80a35ae1ecb6d3c177

証明書の種類：SSC

コンバージドアクセス(5760/3850/3650)プラットフォームでNMSP設定を構成します。

この例では3850を使用しています。MSE MACアドレスをユーザ名として、キーハッシュをパスワードとして設定する必要があります。注：3850で実行されているバージョンは3.3.5です。IOS-XEではSEおよびSHA2暗号化が使用されています。

使用するコマンド:

3850c(config)#username 0050569c3489 aaa attribute list NMSP

3850c(config)# aaa attribute list NMSP

3850c(config)# attribute type password 6ab919e20afc103d025aaf210c2a9dda151af9403ef52e35ae1ecb6d3c 177

3850c(config)# aaa authorization credential-download wcm_loc_serv_cert local

Prime Infrastructureで、次の項目をクリックします。[Services] > [Mobility Services] > [Synchronize Services]

3850を選択し、[Change MSE Assignment]ボタンをクリックします。

次に、WLC(3850)とMSEの間で同期する適切なMSEとサービスを選択する必要があります。

次を確認します：

同期サービスが完了したら、WLC、MSE、またはPI GUIから確認できます。

3850 CLI:

MSE GUI経由

MSE v8.0以降の場合は、次の手順を実行します。(https://<MSE_IP>/msui/)

トラブルシューティング

それでもNMSPが非アクティブの場合：

1)キーハッシュを確認し、一致しない場合は上記のように手動でハッシュを入力します

2)NTP時刻の同期はMSEとWLCの間で行う必要があります

デバッグ：

障害シナリオ：

ハッシュキー検証の失敗：

3850c#set trace nmsp connection level debug

3850c#show trace messages nmsp

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a27 10241]新しいNMSP接続0が割り当てられました

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a28 10241] sslConnectionInit:SSL_new() conn ssl b3f8a8d0

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a29 10241] sslConnectionInit:conn ssl b3f8a8d0のSSL_do_handshake、conn state:INIT、SSL状態：握手

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a2a 10241] SSL状態= 0x6000;ここで= 0x10、ret = 0x1

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a2b 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a2c 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a2d 10241] SSL_state_string=before/accept initialization

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a2e 10241] SSL状態= 0x6000;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a2f 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a30 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a31 10241] SSL_state_string=before/accept initialization

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a32 10241] SSL状態= 0x2111;ここで= 0x2002、ret = 0xffffffff

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a33 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a34 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a35 10241] SSL_state_string=SSLv3 read client hello B

– その他 – ??????????????????[06/03/15 22:28:10.762 UTC a36 10241] — conn ssl b3f8a8d0に対してWANT_READを返す

[06/03/15 22:28:10.762 UTC a37 10241] sslConnectionInit()が接続状態で成功しました：INIT、SSL状態：握手

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a38 10241] doSSLRecvLoop:conn 0のハンドシェイクが完了していません

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a39 10241] sslConnectionInit:conn ssl b3f8a8d0のSSL_do_handshake、conn state:INIT、SSL状態：握手

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a3a 10241] SSL状態= 0x2111;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a3b 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a3c 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a3d 10241] SSL_state_string=SSLv3 read client hello B

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a3e 10241] SSL状態= 0x2130;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a3f 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a40 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a41 10241] SSL_state_string=SSLv3 write server hello A

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a42 10241] SSL状態= 0x2140;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a43 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a44 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a45 10241] SSL_state_string=SSLv3書き込み証明書A

– その他 – ??????????????????[06/03/15 22:28:10.768 UTC a46 10241] SSL状態= 0x2160;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a47 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a48 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a49 10241] SSL_state_string=SSLv3書き込み証明書要求A

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a4a 10241] SSL状態= 0x2100;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a4b 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a4c 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a4d 10241] SSL_state_string=SSLv3フラッシュデータ

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a4e 10241] SSL状態= 0x2180;ここで= 0x2002、ret = 0xffffffff

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a4f 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a50 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a51 10241] SSL_state_string=SSLv3読み取りクライアント証明書A

[06/03/15 22:28:10.768 UTC a52 10241] —conn ssl b3f8a8d0に対してWANT_READを返します。

[06/03/15 22:28:11.068 UTC a53 10241] doSSLRecvLoop:conn 0のハンドシェイクが完了していません

[06/03/15 22:28:11.068 UTC a54 10241] sslConnectionInit:conn ssl b3f8a8d0のSSL_do_handshake、conn state:INIT、SSL状態：握手

[06/03/15 22:28:11.069 UTC a55 10241] Peer certificate Validation Done for conn ssl b3f8a8d0, calling authlist...

– その他 – ??????????????????[06/03/15 22:28:11.070 UTC a56 10241] Authlist authentication failed for conn ssl b3f8a8d0

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a57 10241] AuthListに対してピアが検証されない

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a58 10241] SSL状態= 0x2182;ここで= 0x4008、ret = 0x22e

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a59 10241] ret_type_string=fatal

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a5a 10241] ret_desc_string=certificate unknown

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a5b 10241] SSL_state_string=SSLv3クライアント証明書C

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a5c 10241] SSL状態= 0x2182;ここで= 0x2002、ret = 0xffffffff

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a5d 10241] ret_type_string=unknown

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a5e 10241] ret_desc_string=unknown

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a5f 10241] SSL_state_string=SSLv3クライアント証明書C

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a60 10241] — handshake failed for conn ssl b3f8a8d0, ssl_err 1 error = error:140890B2:SSL routine:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned certificate」

[06/03/15 22:28:12.070 UTC a61 10241] Nmsp conn ssl b3f8a8d0, conn id 0

成功シナリオ：

[06/06/15 17:47:53.600 UTC 4f2 10205] LocServer 0にNMSP_APP_MEAS_NOTIFY_MSGを送信しています

[06/06/15 17:56:34.305 UTC 4f3 10205]新しいNMSP接続0が割り当てられました

– その他 – ??????????????????[06/06/15 17:56:34.306 UTC 4f4 10205] sslConnectionInit:SSL_new() conn ssl 590a6048

[06/06/15 17:56:34.306 UTC 4f5 10205] sslConnectionInit:conn ssl 590a6048のSSL_do_handshake、conn state:INIT、SSL状態：握手

[06/06/15 17:56:34.306 UTC 4f6 10205] SSL状態= 0x6000;ここで= 0x10、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:34.306 UTC 4f7 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.306 UTC 4f8 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 4f9 10205] SSL_state_string=before/accept initialization

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 4fa 10205] SSL状態= 0x6000;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 4fb 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 4fc 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 4fd 10205] SSL_state_string=before/accept initialization

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 4fe 10205] SSL状態= 0x2111;ここで= 0x2002、ret = 0xffffffff

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 4ff 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 500 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 501 10205] SSL_state_string=SSLv3 read client hello B

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 502 10205] —conn ssl 590a6048に対してWANT_READを返します。

[06/06/15 17:56:34.307 UTC 503 10205] sslConnectionInit()が接続状態で成功しました：INIT、SSL状態：握手

– その他 – ??????????????????[06/06/15 17:56:34.309 UTC 504 10205] doSSLRecvLoop:conn 0のハンドシェイクが完了していません

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 505 10205] sslConnectionInit:conn ssl 590a6048のSSL_do_handshake、conn state:INIT、SSL状態：握手

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 506 10205] SSL状態= 0x2111;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 507 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 508 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 509 10205] SSL_state_string=SSLv3 read client hello B

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 50a 10205] SSL状態= 0x2130;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 50b 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 50c 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.309 UTC 50d 10205] SSL_state_string=SSLv3 write server hello A

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 50e 10205] SSL状態= 0x2140;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 50f 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 510 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 511 10205] SSL_state_string=SSLv3書き込み証明書A

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 512 10205] SSL状態= 0x2160;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 513 10205] ret_type_string=unknown

– その他 – ??????????????????[06/06/15 17:56:34.310 UTC 514 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 515 10205] SSL_state_string=SSLv3書き込み証明書要求A

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 516 10205] SSL状態= 0x2100;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 517 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 518 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 519 10205] SSL_state_string=SSLv3フラッシュデータ

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 51a 10205] SSL状態= 0x2180;ここで= 0x2002、ret = 0xffffffff

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 51b 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 51c 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 51d 10205] SSL_state_string=SSLv3読み取りクライアント証明書A

[06/06/15 17:56:34.310 UTC 51e 10205] —conn ssl 590a6048に対してWANT_READを返します。

[06/06/15 17:56:34.610 UTC 51f 10205] doSSLRecvLoop:conn 0のハンドシェイクが完了していません

[06/06/15 17:56:34.610 UTC 520 10205] sslConnectionInit:conn ssl 590a6048のSSL_do_handshake、conn state:INIT、SSL状態：握手

[06/06/15 17:56:34.616 UTC 521 10205] conn ssl 590a6048に対してピア証明書の検証が完了し、authlistを呼び出しています。

[06/06/15 17:56:34.622 UTC 522 10205] conn ssl 590a6048に対するAuthlist認証が成功しました

??????????????????[06/06/15 17:56:35.616 UTC 523 10205] AuthListに対して検証されたピア

[06/06/15 17:56:35.616 UTC 524 10205] SSL状態= 0x2180;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.616 UTC 525 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.616 UTC 526 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.616 UTC 527 10205] SSL_state_string=SSLv3読み取りクライアント証明書A

[06/06/15 17:56:35.633 UTC 528 10205] SSL状態= 0x2190;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.633 UTC 529 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.633 UTC 52a 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.633 UTC 52b 10205] SSL_state_string=SSLv3読み取りクライアントキー交換A

[06/06/15 17:56:35.635 UTC 52c 10205] SSL状態= 0x21a0;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 52d 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 52e 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 52f 10205] SSL_state_string=SSLv3読み取り証明書検証A

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 530 10205] SSL状態= 0x21c0;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 531 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 532 10205] ret_desc_string=unknown

– その他 – ??????????????????[06/06/15 17:56:35.636 UTC 533 10205] SSL_state_string=SSLv3読み取り終了A

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 534 10205] SSL状態= 0x21d0;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 535 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 536 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 537 10205] SSL_state_string=SSLv3 write change cipher spec A

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 538 10205] SSL状態= 0x21e0;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 539 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 53a 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.636 UTC 53b 10205] SSL_state_string=SSLv3書き込み終了A

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 53c 10205] SSL状態= 0x2100;ここで= 0x2001、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 53d 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 53e 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 53f 10205] SSL_state_string=SSLv3フラッシュデータ

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 540 10205] SSL状態= 0x3;ここで= 0x20、ret = 0x1

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 541 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 542 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 543 10205] SSL_state_string=SSLネゴシエーションが正常に終了しました

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 544 10205] SSL状態= 0x3;ここで= 0x2002、ret = 0x1

– その他 – ??????????????????[06/06/15 17:56:35.637 UTC 545 10205] ret_type_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 546 10205] ret_desc_string=unknown

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 547 10205] SSL_state_string=SSLネゴシエーションが正常に終了しました

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 548 10205] conn ssl 590a6048でSSL_do_handshake()が成功しました

[06/06/15 17:56:35.637 UTC 549 10205] NMSP接続の成功！conn 0