内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

Clean-Airの有効化

検出する干渉デバイスの指定

Clean-Airアラームの有効化

Event-Driven Radio Resource Management(EDRRM)

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Mobility Express Access Point(AP)でCisco Clean-Airを設定する手順について説明します。

前提条件

要件

コード8.3以降を実行するCisco Mobility Expressに関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Mobility Expressソフトウェアリリース8.5が稼働するCisco 2802 APに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

ワイヤレスLANシステムは、ライセンス不要の2.4 GHzおよび5 GHz産業用、科学用、医療用(ISM)帯域で動作します。電子レンジ、コードレス電話、Bluetoothデバイスなどの多くのデバイスも、これらの帯域で動作し、Wi-Fiの動作に悪影響を及ぼす可能性があります。Cisco CleanAirは、ネットワーク内の非Wi-Fi干渉源を検出できるスペクトルインテリジェンスソリューションです。また、この情報に基づいてユーザやネットワークが動作することもできます。

たとえば、干渉するデバイスを手動で取り外したり、システムが自動的にチャネルを干渉から遠ざけて変更したりできます。CleanAirは、スペクトル管理と無線周波数(RF)の可視性を提供します。

Clean-Air対応APは、ISM帯域で動作するすべてのデバイスに関する情報を収集し、その情報を潜在的な干渉源として特定して評価し、Cisco WLCに転送します。ライセンス不要の帯域で動作するすべてのデバイスについて、Cisco CleanAirはデバイスの内容、場所、ワイヤレスネットワークへの影響について説明します。

Clean-Air機能の詳細については、このホワイトペーパーを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/cleanair-technology/white_paper_c11-599260.html

設定

Clean-Airの有効化

Clean-Airは、ネットワークレベルまたはAP固有のレベルで有効にできます。グローバルに有効にするには、config {802.11a | 802.11b} cleanair enable networkコマンドを実行します。

For ex:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair enable network

config{802.11aコマンドを使用して、APレベルで有効にすることも可能です | 802.11b}cleanair enable ap_name。

For ex:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair enable AP-3702

検出する干渉デバイスの指定

Cisco WLCに関連付けられているAPは、有効になっている干渉タイプについてのみ干渉レポートを送信します。この機能を使用すると、ネットワークをフラッディングしてパフォーマンスの問題を引き起こす可能性がある干渉源をフィルタリングして除外できます。干渉検出を設定し、検出する必要がある干渉源を指定するには、config {802.11a | 802.11b} cleanair device {enable | disable} device_type。

For example:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair device enable all

Clean-Airアラームの有効化

Cisco CleanAirテクノロジーは、検出された干渉源に関する多くの詳細情報を提供します。ただし、干渉の問題がネットワークに影響する場所を一目で把握しやすくするために、電波品質(AQ)と呼ばれる高度で分かりやすいメトリックに詳細情報をロールアップします。値が100の場合は、電波品質が最も高く、値が1の場合は最悪の電波品質になります。Clean-Airは、特定のAPの電波品質が特定のしきい値を下回ったときにアラームを送信するように設定できます。電波品質アラームのトリガーを設定するには、config {802.11a | 802.11b} cleanair alarm air-quality {enable | disable}。デフォルト値はenabledです。

- ユーザは、電波品質アラームをトリガーする必要があるしきい値を指定できます。そのためには、コマンドconfig {802.11a | 802.11b} cleanair alarm air-quality threshold。ここで、thresholdは1 ～ 100（両端を含む）の値です。 電波品質がしきい値レベルを下回ると、アラームがトリガーされます。

- 干渉源アラームのトリガーを有効にできます。config {802.11a | 802.11b} cleanairアラームデバイス{enable | disable}。デフォルト値はenableです。

- アラームをトリガーする干渉源を指定するには、コマンドconfig {802.11a | 802.11b} cleanairアラームデバイスタイプ{enable | disable}。
For example:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair alarm device enable all

Event-Driven Radio Resource Management(EDRRM)

EDRRMは、干渉源の重大度に基づいてチャネル変更をトリガーできるClean-Airの機能です。たとえば、連続したFM信号を持つコードレス電話は、電話機がアクティブである限り、数分間の停止を引き起こす可能性があります。 これにより、近くのAPの電波品質が大幅に低下する可能性があります。EDRRMを使用すると、システムは該当するAPのチャネルを即座に評価して変更します。可能であれば、先に進み、チャネルを変更します。802.11b無線に追加チャネルがないため、この機能を802.11a帯域でのみ有効にすることを推奨します。EDRRMは、config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event {enable | disable}。デフォルト値は [disabled] です。

また、RRMをトリガーするしきい値を指定することもできます。APの干渉レベルがしきい値レベルを超えると、RRMはローカルのDynamic Channel Assignment（DCA；ダイナミックチャネル割り当て）の実行を開始し、ネットワークパフォーマンスを向上させるために、影響を受けるAP無線のチャネルを変更します。低は環境の変化に対する感度の低下を表し、高は感度の増加を表します。感度を任意のカスタムレベルに設定することもできます。デフォルト値はmediumです。config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event sensitivity {low |メディア | high |カスタム}

しきい値の感度をカスタムに設定した場合は、カスタムしきい値を設定する必要があります。既定値は35です。config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event sensitivity threshold threshold value

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

802.11a/nまたは802.11b/g/nネットワークのCisco CleanAir設定を表示できます。show {802.11a | 802.11b} cleanair config。次のような情報が表示されます。

(Cisco Controller) >show 802.11a cleanair config

Clean Air Solution............................... Enabled

Air Quality Settings:

Air Quality Reporting........................ Enabled

Air Quality Reporting Period (min)........... 15

Air Quality Alarms........................... Enabled

Air Quality Alarm Threshold................ 35

Unclassified Interference.................. Disabled

Unclassified Severity Threshold............ 20

Interference Device Settings:

Interference Device Reporting................ Enabled

Interference Device Types:

TDD Transmitter.......................... Enabled

Jammer................................... Enabled

Continuous Transmitter................... Enabled

Interference Device Alarms................... Enabled

Interference Device Types Triggering Alarms:

TDD Transmitter.......................... Disabled

Jammer................................... Enabled

Continuous Transmitter................... Disabled

Additional Clean Air Settings:

CleanAir ED-RRM State........................ Disabled

CleanAir ED-RRM Sensitivity.................. Medium

CleanAir ED-RRM Custom Threshold............. 50

CleanAir Persistent Devices state............ Disabled

CleanAir Persistent Device Propagation....... Enabled

個々のAPのClean-Air固有の設定とステータスを表示することもできます。show ap config {802.11a | 802.11b} ap_name。

For ex:

(Cisco Controller) >show ap config 802.11a AP-3702

CleanAir Management Information

CleanAir Capable......................... Yes

CleanAir Management Administration St.... Enabled

CleanAir Management Operation State...... Up

Rapid Update Mode........................ Off

Spectrum Expert connection............... Enabled

CleanAir NSI Key....................... ED1EF0A5BCD83D2BE7124DCB3D975555

Spectrum Expert Connections counter.... 0

CleanAir Sensor State.................... Configured

すべてのAPの電波品質情報を確認できます。show {802.11a | 802.11b} cleanair-quality summary。

For ex:

(Cisco Controller) >show 802.11a cleanair air-quality summary

AQ = Air Quality

DFS = Dynamic Frequency Selection

AP Name            Channel Avg AQ Min AQ Interferers DFS

------------------ ------- ------ ------ ----------- ---

AP-3702            153     99     99     0

特定のAPによって検出された干渉デバイスの詳細情報を表示するには、show {802.11a | 802.11b} cleanair device ap ap_name。

表示される各干渉デバイスタイプの詳細を表示するには、show {802.11a | 802.11b} cleanair device type device_type。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。