内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

基本的な無線パラメータ

TPCパラメータ

DCA

DCAパラメータ

APでのチャネル幅の設定

その他のパラメータ

CHD

CHDパラメータの設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Mobility Expressの送信電力制御(TPC)、ダイナミックチャネル割り当て(DCA)、カバレッジホール検出(CHD)などのRadio Resource Management(RRM)機能を設定する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- コード8.5以降を実行するCisco Mobility Express。

- RRM機能の概要。次のホワイトペーパーでは、TPC、DCA、CHDなどのRRMのさまざまな機能について説明しています。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-3/b_RRM_White_Paper/b_RRM_White_Paper_chapter_0100.html

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Mobility Expressソフトウェアリリース8.5が稼働するCisco 2802 APに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

基本的な無線パラメータ

- グローバルレベルで無線を有効/無効にする

いくつかのRRM関連の設定変更では、最初に802.11a/b無線をディセーブルにする必要があります。これらのパラメータの一部は、許可されるデータレートの変更、802.11g無線の無効化、DCAリストへのチャネルの追加です。

グローバルレベルで802.11aまたは802.11b無線を有効にするには、config {802.11a | 802.11b} enable networkコマンドを使用できます。

グローバルレベルで無線を無効にするには、コマンドconfig {802.11a | 802.11b} disable networkを使用します。

- データレートの変更

無線ネットワークの必須、サポート、および無効のデータレートを設定できます。一度に変更できるデータレートは1つだけです。これを行うコマンドは次のとおりです。

必須データレート- config{802.11a | 802.11b} rate mandatory channel_number

サポートされるデータレート:config{802.11a | 802.11b}rate supported channel_number

無効なデータレート – config{802.11a | 802.11b}rate supported channel_number

- 国コードの変更

国番号リストを変更するには、コマンドconfig country1,country2

For ex:

(Mobility_Express) >config country US,IN

TPCパラメータ

TPCは、各APの送信電力を設定して、カバレッジを最大化し、共通チャネル干渉を最小限に抑えます。TPCは、TPCしきい値で示される必要なカバレッジレベルを満たすようにTx電力をアップまたはダウンに調整します。

TPC計算を実行するようにRRMを設定するには、config {802.11a | 802.11b} txPower global autoコマンドを使用して、txPower割り当てをグローバルに設定する必要があります。

For ex:

(Mobility_Express) >config 802.11a txPower global auto

コマンドconfig {802.11aを使用して、RRMを一度有効にすることもできます | 802.11b} txPower global once。

For ex:

(Mobility_Express) >config 802.11a txPower global once

config {802.11aコマンドを使用して、APに割り当てることができる最大電力レベルと最小電力レベルを指定することもできます | 802.11b} txPower global {max | min} txpower。

For ex:

(Mobility_Express) >config 802.11a txPower global max 10

最大電力および最小電力に設定できる値の範囲は、30 dBM ～ -10 dBMです。デフォルト値は、最大電力が30 dBM、最小電力が–10 dBMです。最大伝送パワーを設定すると、RRMでは、どのアクセスポイントもこの伝送パワーを超えることはできません。たとえば、最大伝送パワーを11 dBmに設定した場合、アクセスポイントを手動で設定しない限り、11 dBmを超える伝送はアクセスポイントから行われません。

config 802.11a txPower ap ap ap_name power_levelコマンドを使用して、APの電力レベルを手動で設定することも可能です。

For ex:

(Mobility_Express) >config 802.11a txPower ap AP00A3.8EFA.DC16 8 ----- Here this AP has been assigned a value of 13 dbm.

注：「Radio [Slot 1] is not Disabled or Customize is not enabled」というエラーが表示された場合は、APで無線がイネーブル状態であることを意味します。config 802.11a/b disable ap_nameコマンドを使用して、このAPでのみ無線を無効にし、電力レベルの値を設定してみてください。無線を再び有効にするには、コマンドconfig 802.11a/b enable ap_nameを使用します。

注：エラー「[Slot 1] Invalid power level specified.」が表示される。 入力された電力レベルの値が正しくないことを意味します。APで許可される電力レベルのリストを確認するには、show advanced 802.11a txpowerコマンドを使用します。

For ex:

(Mobility_Express) >show advanced 802.11a txpower

<output clipped>

AP Name                          Channel    TxPower       Allowed Power Levels

-------------------------------- ---------- ------------- ------------------------

AP00A3.8EFA.DC16                 *60         6/6 ( 2 dBm) [16/13/10/7/4/2/0/0]

この場合、AP AP00A3.8EFA.DC16では6つの電力レベルしか使用できません。したがって、電力レベル7を設定しようとすると、エラーが表示されます。

コントローラで使用する必要のあるTPCバージョンを設定するには、コマンドconfig advanced {802.11a | 802.11b} tpc-version {1 | 2} where:

- TPCv1:Coverage-optimal:（デフォルト）高い信号カバレッジと高い安定性を提供し、過失のあるセル間干渉とスティッキクライアントシンドロームを実現します。TPC v2を使用する必要がある特定の要件がない限り、常にTPC v1を使用することをお勧めします。

- TPCv2:Interference-optimal：音声コールが広く使用されるシナリオに適しています。Tx電力は、最小干渉を目標として動的に調整されます。高密度ネットワークに適しています。このモードでは、ローミングの遅延とカバレッジホールインシデントが高くなる可能性があります。

DCA

DCAは、AP無線単位でチャネル割り当てを動的に管理します。RSSIベースのコストメトリック機能を使用して決定を行います。この機能は、使用可能な各チャネルの干渉を評価し、共通チャネル干渉を最小限に抑えるために割り当てを行います。APにチャネルを割り当てるようにコントローラを設定するには、config {802.11a | 802.11b} channel global auto。

config {802.11aコマンドを使用すると、DCAの計算を一度に実行できます | 802.11b} channel global once

RRMの計算を無効にし、すべてのチャネルをデフォルト値に設定するには、コマンドconfig {802.11a | 802.11b}チャネルグローバルオフ。

アグレッシブDCAサイクルを再起動するには、コマンドconfig {802.11a | 802.11b}チャネルグローバルリスタート。

DCAで使用できるチャネルのリストは、commandconfig advanced {802.11a | 802.11b}チャネル{追加 | delete} channel_number。

For ex:

(Mobility_Express) >config advanced 802.11a channel add 36

コマンドごとに入力できるチャネル番号は1つだけです。このコマンドは、クライアントがレガシーデバイスであるか、または特定の規制制限があるため、特定のチャネルをサポートしていないことを知っている場合に役立ちます。

DCAパラメータ

DCAアルゴリズムを開始する時刻を指定できます。0 ～ 23（両端を含む）の値で、午前12:00 ～午後11:00の時間を表します。このコマンドはconfig advanced {802.11a | 802.11b} channel dca anchor-time値。

For ex:

(Mobility_Express) >config advanced 802.11a channel dca anchor-time 0 -----This sets the start time to 12:00 AM.

次の手順では、DCAアルゴリズムの実行頻度を指定します。次のいずれかの値を指定できます。1、2、3、4、6、8、12、または24時間。0はデフォルト値の10分（または600秒）です。 これを有効にするコマンドはconfig advanced {802.11a | 802.11b}チャネルdca間隔値。

チャネルを変更するかどうかを決定するときに、DCAアルゴリズムが信号、負荷、ノイズ、干渉などの環境変化に対してどの程度影響を受けるかを指定できます。設定可能な値は、low、medium、highです。チャネル感度は、commandconfig advanced {802.11a | 802.11b}チャネルdca感度{低 |メディア | high}。値highは、DCAアルゴリズムが環境変化に対して非常に敏感であることを意味します。

この表は、各無線のチャネル感度しきい値を示しています。

オプション

2.4 GHz DCA感度しきい値

5 GHz DCA感度しきい値

高

5 dB

5 dB

中

10 dB

15 dB

低い

20 dB

20 dB

APでのチャネル幅の設定

5ghz無線のチャネル幅は、20、40、80、160Mhzまたは最適に設定できます。デフォルトのチャネル幅は20Mhzです。チャネル幅を変更するには、まず無線をディセーブルにする必要があります。チャネル幅は、advanced 802.11a channel dca chan-width {20コマンドで変更できます | 40 | 80|160|best}。

For ex:

(Mobility_Express) >config advanced 802.11a channel dca chan-width 80

グローバルに設定されたDCAチャネル幅設定を上書きするには、config 802.11a chan_width Cisco_AP {20 | 40 | 80| 160|最高}。アクセスポイント無線でスタティック設定をグローバルに変更すると、グローバルDCA設定によって、アクセスポイントが以前に使用していたチャネル幅設定が上書きされます。変更を有効にするには、最大30分（DCAの実行頻度によって異なる）かかることがあります。

- 80は、802.11ac無線のチャネル幅を80 MHzに設定します。

- 160は、802.11ac無線のチャネル幅を160 MHzに設定します。

- best:802.11ac無線のチャネル幅を最適な帯域幅に設定します。

その他のパラメータ

- チャネル割り当てconfig advanced {802.11aで外部アクセスポイント干渉の回避を有効または無効にする | 802.11b} channel foreign {enable | disable}

- チャネル割り当てconfig advanced {802.11aでの負荷回避を有効または無効にする | 802.11b}チャネルロード{有効 | disable}

- チャネル割り当てconfig advanced {802.11aでノイズ回避を有効または無効にする | 802.11b}チャネルノイズ{enable | disable}

CHD

カバレッジホールの検出は、カバレッジホールを検出し、APの伝送パワーを上げることでカバレッジホールを緩和します（可能であれば賢明）。この機能は、次のコマンドを使用して有効/無効にできます。「config advanced {802.11a | 802.11b} coverage {enable | disable}。

For ex:

(Mobility_Express) >config advanced 802.11a coverage enable

デフォルト値は[enabled]に設定されています。次のコマンドを使用して、WLANごとにカバレッジホールの検出を無効にすることもできます。「config advanced {802.11a | 802.11b} coverage {enable | disable}'

CHDパラメータの設定

ステップ1：コマンドconfig advanced {802.11aを使用して、アクセスポイントが受信したパケットの最小受信信号強度表示(RSSI)値を指定します | 802.11b}カバレッジ{データ | voice} rssi-threshold rssi。入力した値は、ネットワーク内のカバレッジホール（またはカバレッジが低いエリア）を特定するために使用されます。アクセスポイントがデータまたは音声キュー内のパケットを、ここで入力した値より小さいRSSI値で受信すると、カバレッジホールの可能性が検出されます。有効な範囲は–90 ～ -60 dBmで、データパケットの場合は–80 dBm、音声パケットの場合は–75 dBmです。アクセスポイントは5秒ごとにRSSI測定を行い、90秒間隔でCisco WLCに報告します。

ステップ2：アクセスポイント上のクライアントの最小数を、データまたは音声RSSIしきい値以下のRSSI値で指定します。advanced {802.11a | 802.11b}カバレッジレベルのグローバルクライアント。有効な範囲は 1 ～ 75 で、デフォルト値は 3 です。

ステップ3：低信号レベルが発生するが、advanced {802.11aコマンドを使用して別のアクセスポイントにローミングできないアクセスポイント上のクライアントの割合を指定します | 802.11b}カバレッジ例外グローバルパーセント。有効な範囲は 0 ～ 100% で、デフォルト値は 25% です。

ステップ4:commandconfig advanced {802.11aを使用して、アップリンクデータまたは音声パケットの最小障害カウントしきい値を指定します | 802.11b}カバレッジ{データ | voice}パケットカウントパケット。有効な範囲は1 ～ 255パケットで、デフォルト値は10パケットです。

ステップ5:config advanced {802.11aコマンドを使用して、アップリンクデータまたは音声パケットの障害レートのしきい値を指定します | 802.11b}カバレッジ{データ | voice} fail-rate percent。有効な範囲は 1 ～ 100% で、デフォルト値は 20% です。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

ステップ1：設定されているすべてのTPCパラメータ、APが現在使用している電力レベルを表示するには、show advanced {802.11a | 802.11b} txpowerコマンドを使用できます。

ステップ2：設定されたDCAパラメータを表示するには、show advanced {802.11a| 802.11b}チャネルを使用します。

ステップ3：各APで使用されている現在の電力レベルとチャネルを表示するには、show advanced {802.11a | 802.11b} summaryコマンドを使用します。

For ex:

(Mobility_Express) >show advanced 802.11a summary

Member RRM Information

AP Name                          MAC Address       Slot Admin    Oper        Channel            TxPower

-------------------------------- ----------------- ---- -------- ----------- ------------------ -------------

AP00A2.EEDF.7E10                 a0:e0:af:62:f3:c0  1   ENABLED  UP          36*                *2/6 (13 dBm)

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。