内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

設定

ネットワーク図

確認とトラブルシューティング

1. DFSチャネル設定の検証

2. DFSイベントパターンアラートの検証

3. DFSイベント検出ログの検証

4. DFSイベントのトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、Merakiワイヤレスアクセスポイントの動的周波数選択(DFS)イベントログとアラートを解決する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 基本的なMerakiソフトウェア定義型ワイドエリアネットワーク(SD-WAN)ソリューションの理解

- 基本的なワイヤレステクノロジーの理解

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

DFSは、軍事レーダー、サテライト通信、気象レーダーなど、一般にレーダー用に予約されている5 GHz Wi-Fi周波数を使用します。DFSチャネルは国によって異なります。DFSチャネルを使用する主な利点は、Wi-Fiチャネルの数を増やすことです。

Merakiアクセスポイントは、アラートをトリガーするDFSチャネルを利用します Meraki MRアクセスポイントのDFSイベントログおよびアラート。デバイスに表示されるアラートのスクリーンショットを参照してください。

DFSパターンイベント

設定

ネットワーク図

ネットワーク図

確認とトラブルシューティング

1. DFSチャネル設定の検証

DFSチャネルの設定を確認できます Merakiアクセスポイントの設定に依存するパスを示します。

移動先 Meraki Dashboard > Meraki （ワイヤレスアクセスポイントの設定を行う、ワイヤレスアクセスポイントを使用するサイトネットワークまたは設定テンプレートを選択します）次に、 Wireless > Radio Setting > RF Profile （ワイヤレスアクセスポイントまたはネットワークに接続されているプロファイルを選択します）。移動先 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method  図に示すように。

DFS設定1の確認

DFS設定2の確認

2. DFSイベントパターンアラートの検証

DFSイベントパターンアラートは、次に示すパスで確認できます。移動先 Meraki Dashboard > Network （ワイヤレスアクセスポイントを使用するサイトネットワークを選択します）。移動先 Wireless > Access Points.

DFSイベントパターンダッシュボードアラート

3. DFSイベント検出ログの検証

DFSイベント検出ログは、次に示すパスで確認できます Meraki Dashboard > Network  （ワイヤレスアクセスポイントを使用するサイトネットワークを選択）を選択し、 Network-Wide > Event Log.

4. DFSイベントのトラブルシューティング

DFS Pattern DetectedアラートとDFS Event Detectedログは、ワイヤレスアクセスポイントの無線プロファイルの設定変更に関するトラブルシューティングを行います。図のパスを参照してください。

移動先Meraki Dashboard > Network （ワイヤレスアクセスポイントの設定を行う、ワイヤレスアクセスポイントを使用するサイトネットワークまたは設定テンプレートを選択します）。 Wireless > Radio Setting > RF Profile （ワイヤレスアクセスポイントまたはネットワークに接続されているプロファイルを選択） > 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method.

DFS非選択設定1

DFS非選択設定2

関連情報

- Meraki Wireless Dynamic Frequency Selection(DFS)

- テクニコール サポートとドキュメント – Cisco Systems