内容

概要

前提条件:

ライセンスを取得する手順：

概要

このドキュメントでは、PAKを登録し、レガシーCURWB（旧称Fluidmesh）無線のライセンスを取得するために必要な手順について説明します。

前提条件:

開始する前に、次の情報が必要です。アカウントマネージャまたはパートナーから入手できます。この情報は、発注時に提供されたeDelivery（ソフトウェアライセンス権利証明書）に記載されている場合もあります。

Cisco セールス オーダー番号

シスコのPO番号

製品認証キー(PAK)

PAK識別番号(PIN)

ソフトウェアライセンス権利証明書の例：

ライセンスを取得する手順：

1. 続行するには、有効なCCO IDが必要です。「Cisco Software Portal」にログインし、「従来のライセンス」の手順に従ってPAKを登録します。

2. [従来のライセンス]セクションで、[LRPにアクセス]をクリックします。[ライセンスの取得]をクリックし、PAKと暗証番号の情報を使用してライセンスをアカウントに追加し、手順に従ってすべてのPAKのステータスをFULFILLEDにします。

3. CURWBライセンスのPAKが登録されると、注文が処理されてライセンスが生成され、お客様に送信されるまでに最大2営業日かかることがあります。

4. 「CURWBパートナーポータル」で同じ電子メールアドレスからアカウントを作成し、生成されたライセンスにアクセスして使用してください。

5.発注が処理されると、ライセンスはplugins_fm@cisco.comから電子メールで送信されます。電子メールを受信し、「プラグイン管理」セクションのライセンスにアクセスしたら、パートナーポータルにログインしてください。

6.上記の手順の実行で問題が発生した場合は、TACサービスリクエストをオープンしてサポートを受けてください。