内容

概要

背景説明

現在のePDG選択手順

IKEv2に基づくePDGの再選択：リダイレクション

この仕組みを説明しましょう

ePDG再選択ソリューション

トラブルシューティング手順

ソリューションの提案

概要

このドキュメントでは、Evolved Packet Data Gateway(ePDG)の再選択手順について説明します。

背景説明

現在のePDG選択手順

- 3GPP Release11 ePDG選択手順

- ユーザ機器(UE)は、ホームパブリックランドモバイルネットワーク(HPLMN)またはビジターパブリックランドモバイルネットワーク(VPLMN)に基づいてePDG完全修飾ドメイン名(FQDN)を構築します

- UEがePDG FQDNのA/AAAA要求をDNSに送信

- DNSがePDG IPアドレスで応答する

- UEがePDG IPアドレスにインターネットキーエクスチェンジバージョン2(IKEv2)要求を送信します

- DNSサーバは、複数のePDG IPアドレス間でラウンドロビン方式のロードバランシングを実行できます

- 選択したePDGに到達できないときに、別のePDGを試行できます

- 一部のDNSサーバは、ePDGの活気を検出できます

IKEv2に基づくePDGの再選択：リダイレクション

この仕組みを説明しましょう

- IKEリダイレクションベースのePDG再選択(RFC 5685)

- 接続またはハンドオーバー時に、UEは使用可能なDNSプロシージャを含むePDG1を選択し、REDIRECT_SUPPORTED表示を含むIKE_INITをePDG1に送信します

- ePDG1は、AAAから受信したPGW IDを使用して、Packet Data Network Gateway(PGW)に同じ場所にあるePDG2を選択します

- ePDG1はUEをePDG2にリダイレクトし、UEはePDG2に接続します

- UEはPDG2 IPアドレスをキャッシュし、後続の要求に使用できます

ePDG再選択ソリューション

- DNSサーバは、すべてのゾーンのすべてのePDGのアドレスをUEに送信します（ロードバランスを実現するために、各UEに異なる順序を保証します）

- UEはリストの最初のePDGを選択し、それを使用してIKEv2トンネルを開始します。失敗した場合は、リストから別のePDGを選択するか、DNS手順を繰り返します

- ePDGは、ePDGとPGWのコロケーションを実現するために、異なるゾーンから別のePDGにIKEv2セッションをリダイレクトします

- ePDGがREDIRECTペイロードのIPアドレスをUEに送信する

- UEは新しいePDGにIKE_INITを送信でき、コールセットアップが完了します

トラブルシューティング手順

1. UEは、ePDGへの要求でredirect_supportフラグを設定してIKE_SA_INITを送信します。このフラグは、モニタサブスクライバログで確認できます。

+ IKE Header Processed-Dump, HBO (Length: 28 (0x1C) bytes)

Initiator SPI (U64): 0xCDC14DDC62E0D586

Responder SPI (U64): 0x0000000000000000

Next Payload (U08): SA/33 (0x21)

Major Version (U04): 2

Minor Version (U04): 0

XCHG Type (U08): IKE_SA_INIT/34 (0x22)

Reserved (U03): 0

Initiator Flag (U01): Initiator/1 (0x01)

Version Flag (U01): 0

Response Flag (U01): 0

Reserved (U02): 0

MSGID (U32): 0

Length (U32): 334 (0x14E) bytes

+ NOTIFY Payload Processed-Dump, HBO (Length: 8 (0x8) bytes)

Next Payload (U08): NO_NEXT_PAYLOAD/0 (0x00)

Critical (U01): 0

Reserved (U07): 0

Payload Length (U16): 8 (0x8) bytes

Protocol ID (U08): 0/0 (0x00)

SPI Size (U08): 0 (0x0) bytes

Notify Message Type (U16): REDIRECT_SUPPORTED/16406 (0x4016)

- NOTIFY Payload Raw-Dump, NBO (Length: 8 (0x8) bytes)

2.ePDGリダイレクションエラーログは、要求が別のePDGにリダイレクトされたことを示すsyslogに存在します。

"2022-Jun-15+23:37:26.862 [sessmgr 11531 error] [3/2/21272

sessmgr_epdg.c:5199] [callid 00020413] [context: ipsec, contextID: 12] [software external user syslog] Call redirected to another EPDG: X.X.X.X

3. ePDGでPGWの選択を識別します。ePDGの選択は、静的または動的のいずれかです。UePDGサービスでは、「dns-pgw context gw」で有効にしますが、apn-profileでは、ローカル設定からスタティックPGW IPが割り当てられます。

epdg-service epdg

dns-pgw context gw

apn-profile apn_ims_epdg

pgw-address X.X.X.X

pgw-address X.X.X.X

4.ステップ2で生成されたリダイレクトイベントエラーログのsessmgrコアファイルを収集する必要があります。

login to hidden mode

config

logging enable-debug facility sessmgr instance 1 eventid 11531 line-number 5199 collect-cores 1

logging enable-debug facility sessmgr instance 1 eventid 11531 line-number 5199 collect-cores 1

5.コア分析に基づいて、リダイレクトフラグがノードで有効になっていることが特定されます。

6.このCLIは、がsessmgrコアファイル分析のリダイレクトフラグを設定するノードで設定されました。

login to hidden mode

[pdif]ePDG#  epdg redirect address

7.このCLIはノードで設定されるため、UEがREDIRECT_SUPPORTを備えている場合、コールは別のePDGにリダイレクトされます。したがって、この設定を無効にする必要があります。

login to hidden mode

[pdif]ePDG# no epdg redirect

注：このCLIはコンフィギュレーションモードでは実行できないため、Show Support Detailsではキャプチャされません。

ソリューションの提案

CLIモードでこのコマンドを無効にする必要があります。

login to hidden mode

[pdif]ePDG# no epdg redirect