内容

2026年3月31日の時点で、Catalystアクセスポイント(EWC-AP)システムの組み込み型ワイヤレスコントローラではCCOイメージダウンロード機能はサポートされなくなり、機能しなくなります。

これには、次のような特徴があります。

- CCO Mode for Software Upgrade(GUI)：つまり、Administration > Software Management > Software Upgradeの下の「Mode CCO」です。

- CCOイメージダウンロード(CLI):image-download-mode cco(wireless profile image-download defaultで設定)

または、software.cisco.comから目的のソフトウェアイメージをダウンロードし、TFTP、SFTP、またはHTTPイメージダウンロードの方法を使用してインストールします。『CatalystアクセスポイントでのCisco組み込みワイヤレスコントローラのコンフィギュレーションガイド、IOS XE 17.15.x』の「イメージのダウンロード」の章を参照してください。

����

����