内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

手順

はじめに

このドキュメントでは、CMX 10.5以上のユーザ名「root」および「cmxadmin」の失われたCLIパスワードを回復する手順について説明します。

前提条件

要件

なし

使用するコンポーネント

CMX 10.5 VM

手順

CMX 10.5以降は、次に示すようにCentOS 7で動作します。

この手順では、コンソールアクセスが必要です。導入で使用するアプライアンスのタイプに応じて、VMコンソールまたは物理コンソールを使用できます。

手順 1

CMXサーバを再起動し、GRUBブート画面が表示されるまで待ちます。強調表示されたオプションを選択し（レスキューモード）、「e」を押して編集します。

注：

CMX 10.6以降では、ユーザ名とパスワードの入力を求められた場合は、ユーザ名：rootおよびパスワード：password（サーバに設定されたrootパスワードではありません）としてクレデンシャルを入力します。

手順 2

「linux16」で始まる行までスクロールダウンし、行の最後にある「rhgb quiet」パラメータを削除します。(最新バージョンでは、「rhgb quiet rd.shell = 0」にすることができます)。

手順 3

ステップ2でパラメータを削除した後、同じ行にオプション「rd.break enforcing=0」を追加します。

手順 4

完了したら、Ctrlキーを押した状態でXキーを押してシステムをロードし、緊急モードで起動します。新しいプロンプトが表示されます。

手順 5

次のコマンドを使用して、ファイル・システムを再マウントし、書き込み可能にします。読み取り専用でマウントするためです。

mount -o remount, rw /sysroot

手順 6

次に示すようにファイルシステムのルートを変更します。完了すると、プロンプトが変わります。

chroot /sysroot

ステップ7

passwd <username>コマンドを使用してパスワードを変更します。次の例では、cmxadminとrootの両方のユーザ名のパスワードが変更されています。

手順 8

次のコマンドを使用して、ファイル・システムを読み取り専用として再マウントします。

mount -o remount, ro /

手順 9

「exit」を2回入力してCMXログインメニューに移動します。

これで、新しいクレデンシャルでログインできるようになります