内容

概要

国とバージョンのリスト

Catalyst 9800 WLCでの – ROWアクセスポイントの設定

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、-ROW（その他の地域）ドメインのCisco Catalystアクセスポイント(AP)をワイヤレスLANコントローラ(WLC)に接続して参加させる方法について説明します。

国とバージョンのリスト

シスコは、ドメインC、D、I、G、H、K、N、L、M、SおよびTを – ROWドメインに統合しました。このドメインは、9124および9136アクセスポイントから始まります。その他のドメインは依然として個別に製造されているため、動作に特定の手順や変更は必要ありません。

このドキュメントの作成時点では、最大の規制地域に適合しない、または固有の規制条件を必要とする特定の国に対しては、-ROWモデルを使用して新しいWIFI 6E AP 916xアクセスポイントを出荷できます。

Cisco IOS® XEリリース17.6以降では、-ROWドメインアクセスポイント(DAP)がサポートされ、-ROWの対象となる国のリストは今後のリリースで引き続き増加します。

-ROW APは、-ROWドメイン下のすべての国の電力テーブルを維持し、9800 WLCに加入したとき、および9800設定によって割り当てられた国コードを受信したときに、正しいチャネルと電力設定を適用します。

ROWドメインの一部である国のリストは、APモデルとソフトウェアバージョンによって異なり、常に進化しています。

特定のAPモデルの特定のリリースが特定の国で6ghzをサポートするかどうか、または – ROWドメインに含まれているかどうかを確認するには、『Detailed Channels and Maximum Power Settings for Cisco Catalyst Wireless <AP model>』というタイトルのドキュメントを参照してください。

たとえば、9166の場合は、『Cisco Catalystワイヤレスの詳細チャネルと最大出力設定』というドキュメントのリストが表示されます。

9160の詳細なチャネルと電力

このようなドキュメントはAPモデルごとに存在し、リリースによって新しい国/チャネルがサポートされるたびに更新されます。

「国からタブへのマッピング」を確認して、どの国がどの規制区域（ – ROWを含む）に属し、そのリリースのそのAPモデルに対してその国でどの周波数帯がサポートされているかを確認します。

国は定期的に – ROWドメインに追加されます。特定のAPモデルについて、どの規制対象国が属しているかをコンプライアンスルックアップツールで確認します。

コンプライアンス検索ツール

Catalyst 9800 WLCでの – ROWアクセスポイントの設定

-ROWドメインのアクセスポイント(AP)は、コントローラで設定されている国に関係なく、9800 WLCに加入できます(ただし、ソフトウェアリリースが – ROWドメインをサポートしている場合（17.6.2以降など）。このAP 360のページに示すように、ハードウェアモデルは「 – ROW」と表示されます（図16を参照）。

-ROW AP 360

APは、国の設定に関係なく、WLCに正常に加入します。ただし、アクセスポイントのダッシュボードウィジェットに赤いドットが表示され、一部のAPには国番号をプロビジョニングする必要があることを示します。

WLCダッシュボード

国コードが割り当てられていない – ROWアクセスポイントのリストを表示するには、このドットをクリックします。この状態では、-ROW APは5 ghz無線をシャットダウンし、2.4 ghz無線は標準チャネルで動作し、国ルール違反を回避するために電力を削減します。

AP統計情報ページ

AP加入プロファイルで国コードを設定すると、国を – ROW APに割り当てることができます。デフォルトでは、デフォルトのAP加入プロファイルに国コードが設定されていない可能性があるため、新しい – ROWドメインAPには国コードが割り当てられておらず、互換性モードで動作します。

AP加入プロファイルの国コードのチェックボックスには、すべての国がリストされるため、WLCでグローバルに有効になっていない国コードを設定できます(Configure > Wireless > Access pointsページで、次にcountryサブページで)。この場合、APはAP加入プロファイルの国コード設定を無視します。

デフォルトAP加入プロファイル

各サイトで異なるAP加入プロファイルを使用すると、特定のサイト内のすべてのAPに適切な国コードを簡単に設定できます。

また、各APのAdvancedタブで、APの特定の国コードを確認することもできます。ドロップダウンボックスには、WLCでグローバルに有効な国のみが表示されますが、APの詳細ページで国コードを直接変更すると、AP加入プロファイルで国がすでに設定されている（有効な）場合、動作しません。

APに別の国を設定した場合、APはWLCから離れて再加入しますが、AP加入プロファイルに設定されている国コードに再び加入します。この設定は、AP加入プロファイルに国コードが設定されていない（推奨されない）場合にのみ役立ちます。

トラブルシュート

-ROWドメインに属さない国コード（フランスなど）を設定する場合、WLCに加入し、このAP加入プロファイルを受信する – ROW APは、エラーメッセージを出力し、プロビジョニングされていないモード（5ghz無線ダウンおよび制限された2.4ghz無線機能）にとどまります。

特定の – ROW国を使用してプロビジョニングされたAPは、別の有効な – ROW国が割り当てられるまで、その国の割り当てを維持します。ROW以外の国を割り当てようとすると、APは無視し、同じ最後に動作した国コードを引き続き使用します。

APの国プロビジョニングの状態は、AP CLIで「show controllers dot11Radio 1」を使用して確認できます。このコマンドを実行すると、-ROWドメインと、APが割り当てられている国（存在する場合）が表示されます。

show cont dot11Radio 1

Dot11Radio1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:A6:4D:22:2F:C0

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:2699

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Radio Info Summary:

=======================

Radio: 5.0GHz

Carrier Set: (-RW) Argentina ( AR)

考えられる設定の不一致のリスト：

- AP加入プロファイルに国が設定されていない場合、APはconfig mismatched状態になります。

- AP加入プロファイルで設定された国がグローバル国リストで有効になっていない場合、APはconfig mismatch状態になります。

- 国がAP加入プロファイルとグローバル国リストで設定されているものの、その国がそのソフトウェアバージョンの – ROWドメインの一部ではない場合、APは設定ミスマッチ状態です。

- 国がAP加入プロファイルおよびグローバル国リストで設定され、その国が – ROWドメインの国の一部である場合、APは適切にプロビジョニングされます。

APの設定が誤っているかどうかは、Configuration > Wireless > Access Pointsページで確認できます。

誤って設定されたAP数